المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

عندما يتعطل محول، من المفيد في بعض الأحيان الحصول على نسخة كاملة من صورة الذاكرة (تسمى تفريغ أساسي) لتحديد سبب الأعطال. تعتبر مكبات النفايات الأساسية مفيدة جدا بشكل عام لمندوب الدعم الفني الذي تتعامل معه.

المشكلة

نظرا لتعقيد نظام التحويل الظاهري (VSS)، قد يكون من الصعب التقاط تفريغ أساسي. يبدي هذا وثيقة كيف أن يسترجع لب تفريغ يستعمل مبرتوكول نقل مبرد (FTP) من مادة حفازة 6500 VSS.

الحل

يفترض هذا الدليل اتباع الإعداد المادي:

1) من الضروري إستبعاد واجهة واحدة على كل محول في VSS من الإيقاف عمل أثناء اكتشاف النشاط المزدوج كما هو موضح أدناه.

VSS(conf)#switch virtual domain 10

VSS(config-vs-domain)#dual-active exclude interface GigabitEthernet1/5/3

VSS(config-vs-domain)#dual-active exclude interface GigabitEthernet2/5/3

2) قم بتكوين إثنين من مثيلات إعادة توجيه المسار الظاهري (VRF)، بواقع مثال واحد لكل محول في VSS كما هو موضح أدناه. هذا ضروري لأن كلا المحولين في VSS ربطت إلى شبكة فرعية مشتركة.

VSS(conf)#ip vrf switch1

VSS(conf)#ip vrf switch2

3) قم بتكوين اسم المستخدم وكلمة المرور وواجهة المصدر ل FTP. قم بتكوين عناوين IP على الواجهات وتكوينها كجزء من شبكات VRF كما هو موضح أدناه.يلزم تغيير عناوين MAC لمنع الاتصال من الارتحال على الجهاز المجاور.

VSS(conf)#ip ftp username anonymous

VSS(conf)#ip ftp password cisco@cisco.com

VSS(conf)#ip ftp source-interface GigabitEthernet2/5/3

VSS(conf)#interface GigabitEthernet1/5/3

VSS(config-if)#no switchport

VSS(config-if)#mac-address AAAA.AAAA.AAAA

VSS(config-if)#ip vrf forwarding switch1

VSS(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config)#interface GigabitEthernet2/5/3

VSS(config-if)#no switchport

VSS(config-if)#mac-address BBBB.BBBB.BBBB

VSS(config-if)#ip vrf forwarding switch2

VSS(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

4) إذا كان عنوان IP الخاص بخادم FTP في الشبكة الفرعية المتصلة مباشرة، فلنقل 10.1.1.3، فلا يلزم تكوين مسار. ومع ذلك، إذا لم يكن خادم FTP في الشبكة الفرعية المتصلة مباشرة، فقم بتكوين مسار داخل كل VRF للوصول إلى خادم FTP.

VSS(conf)#ip route vrf switch1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254

VSS(conf)#ip route vrf switch2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254

5) التحقق من الاتصال بخادم FTP باستخدام إختبار اتصال مصدر من مثيل VRF ذي الصلة.

VSS#ping vrf switch1 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

6) قم بتكوين التفاصيل التالية على VSS لإنشاء عملية تفريغ رئيسية.

VSS(conf)#exception core-file incoming/FTP_CORE_FILE compress

VSS(conf)#exception protocol ftp

VSS(conf)#exception dump 10.1.1.3

تحذير: عند وجود هذا التكوين، في حالة حدوث عطل على VSS، يبقى المحول النشط قيد التشغيل حتى تتم كتابة تفريغ الأساسي. لن يقوم المحول الاحتياطي VSS بتولي الدور النشط حتى تتم كتابة تفريغ الأساسي بالكامل. وهذا لن يستغرق سوى عدة دقائق على الأقل، وقد يكون أكثر بكثير وفقا لأوقات إستجابة الشبكة وموقع خادم FTP وما إلى ذلك. يمكن أن تستغرق الكتابة إلى خادم FTP وقتا طويلا حسب حجم الملف وتأخر الشبكة.