المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستبدال الوحدة النمطية للمشرف - نفس نظام التشغيل المختلط

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستبدال الوحدة النمطية للمشرف - نظام تشغيل هجين مختلف

دققت قبل أن أنت تضيف الجديد مشرف وحدة نمطية

إضافة الوحدة النمطية المشرف الجديدة

دققت المشرف وحدة نمطية بعد أن يضيف أنت الجديد مشرف وحدة نمطية

التحقق من MSFC IOS

تجاوز الفشل إلى وضع المشرف في وضع الاستعداد والتحقق من الصحة

عينت المادة حفازة os

معلومات ذات صلة

المقدمة

يبدي هذا وثيقة كيف أن يحل محل مشرف فائض وحدة نمطية في مادة حفازة 6500 sery مفتاح. يشرح هذا المستند إجراء الوحدات النمطية للمشرف التي تعمل في نظام التشغيل المختلط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين التكرار

- تكوين NSF باستخدام تكرار SSO MSFC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- محول سلسلة Catalyst 6500 من Cisco

- الوحدة النمطية للمشرف: WS-SUP32-GE-3B

- نظام التشغيل المختلط:

- Catalyst OS (CatOS) 8.5(8)

- برنامج IOS® 12.2(18)SXF7 من MSFC

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز وبرمجية صيغة:

- المشرف 720 أن يركض نظام التشغيل المختلط

- المشرف 2 أن يركض نظام التشغيل المختلط

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

هذه بعض النقاط المهمة المتعلقة بوحدات المشرف المتكررة:

- في Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد، يكون منفذ وحدة التحكم غير نشط، وتظهر حالة الوحدة النمطية على أنها "في وضع الاستعداد"، ويتم عرض حالة منافذ الوصلة بشكل طبيعي.

- للسماح لك بالتحكم في تمهيد كل محرك مشرف بشكل منفصل، لا تتم مزامنة سجلات التكوين بين محركات المشرف.

- إذا كانت إصدارات البرامج من محركي المشرف مختلفة، أو إذا كان تكوين NVRAM من محركي المشرف مختلفا، فإن محرك المشرف النشط يقوم تلقائيا بتنزيل صورة البرنامج وتكوينه إلى Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد.

- تستخدم محركات المشرف صورتي Flash: صورة التمهيد وصورة وقت التشغيل. يتم تخزين اسم ملف صورة التمهيد، والذي يتم تحديده في متغير بيئة التمهيد، في ذاكرة NVRAM. صورة وقت التشغيل هي صورة التمهيد التي تستخدمها مراقبة ذاكرة القراءة فقط لتمهيد محرك المشرف. بعد تمهيد النظام، تبقى صورة وقت التشغيل في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM).

- يجب أن تكون محركات المشرف المكررة من النوع نفسه مع بطاقة ميزة الطراز نفسه. تتوافق WS-X6K-SUP1-2GE و WS-X6K-SUP1A-2GE، وكلاهما بدون بطاقات ميزة السياسة (PFCs)، مع التكرار. بالنسبة لمحركات المشرف مع PFCs، يجب أن تكون PFCs متطابقة للتكرار (إثنان PFCs، إثنان PFC2s، إثنان PFC3a، إثنان PFC3Bs، أو إثنان PFC3BXLs).

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستبدال الوحدة النمطية للمشرف - نفس نظام التشغيل المختلط

يزود هذا قسم الخطوة خطوة إجراء أن يستبدل المشرف وحدة نمطية 32 في مادة حفازة 6500 sery مفتاح. يستخدم هذا المثال محول Cisco Catalyst 6509 switch، والذي يحتوي على وحدتي مشرف في الفتحتين 5 و 6. فشلت وحدة المشرف النمطية في slot 6. من المفترض إزالة وحدة المشرف المعطلة في slot 6 من الهيكل. يمكنك الاطلاع على الإجراء الخاص بإضافة وحدة المشرف الجديدة في الفتحة 6.

إن يتلقى أنت إضافي cisco مادة حفازة 6500 sery مفتاح، أنت يستطيع ربطت المشرف جديد على المفتاح وترقية أو خفض ال OS هجين إلى ال نفسه مستوى بما أن المشرف في شق 5 من الإنتاج مفتاح. إن يتلقى أنت ال نفسه OS هجين في المشرف وحدة نمطية جديد، أنت لا تحتاج أن يشكل أي شيء على المشرف وحدة نمطية جديد. عند إضافة وحدة المشرف النمطية في الفتحة 6، يقوم محرك المشرف النشط بمزامنة التكوين تلقائيا. يوضح هذا القسم عملية الخطوة الخطوة والقائمة المرجعية أثناء إستبدال المشرف.

هذا هو الإجراء بالتفصيل لاستبدال الوحدة النمطية للمشرف الإصدار 32 في محول من السلسلة Catalyst 6500 Series Switch:

1. قم بإضافة وحدة المشرف النمطية في الفتحة 6.

إذا كان لديك اتصال بوحدة التحكم بالمشرف في الفتحة 6، فيجب أن ترى هذا الإخراج:

!--- Supervisor module at slot 6

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ############################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor.

يعرض هذا الإخراج وحدة التحكم الخاصة بالمشرف النشط في slot 5:

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable) 2007 May 22 19:17:48 %SYS-5-MOD_INSERT:Module

6 has been inserted

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable)

%SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby mode

%SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start in 120 seconds

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not supported

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not supported

%SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) are up

%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 6

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 16: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 16: Passed Online Diagnostics

%SYS-5-MOD_OK:Module 16(WS-F6K-MSFC2A,SAL1018LQ3C) is online

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration

for module 6

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration for

module 16

%SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

%SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

2. التحقق من حالة تكرار المشرف:

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. تحقق من حالة تكرار MSFC:

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

4. فرض تجاوز فشل المشرف واختباره:

!--- Supervisor in slot 5

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

5. وحدة تحكم في المشرف 6 والتحقق من المشرف وتكوين MSFC.

إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستبدال الوحدة النمطية للمشرف - نظام تشغيل هجين مختلف

يشرح هذا القسم الإجراء خطوة بخطوة لاستبدال الوحدة النمطية المشرف 32 في محول من السلسلة Catalyst 6500 Series Switch. يستعمل هذا مثال cisco مادة حفازة 6509 مفتاح أي يتلقى إثنان مشرف وحدة نمطية في شق 5 و 6. فشلت وحدة المشرف النمطية في slot 6. من المفترض إزالة وحدة المشرف المعطلة في slot 6 من الهيكل. يمكنك الاطلاع على الإجراء الخاص بإضافة وحدة المشرف الجديدة في الفتحة 6.

إذا لم يكن لديك خيار لترقية نظام التشغيل المختلط للمشرف الجديد إلى نفس الإصدار الخاص بالمشرف النشط، فيمكنك تنفيذ هذا الإجراء لإضافة وحدة المشرف النمطية ومزامنة تكوين نظام التشغيل المختلط والمحول. معظم الإجراءات مؤتمتة. يوضح هذا المستند العملية بالتفصيل والقائمة المرجعية التي سيتم تنفيذها أثناء عملية إستبدال المشرف.

دققت قبل أن أنت تضيف الجديد مشرف وحدة نمطية

يبدي هذا قسم أنت العرض إنتاج من المفتاح دون المشرف في شق 6.

- Show module

- show version

- متغير التمهيد

1. إظهار إخراج الوحدة النمطية:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

Access2> (enable)

2. إظهار إخراج الإصدار:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034500F5

PS1  Module: WS-CAC-6000W    Serial #: AZS10130G7T

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

2   48   WS-X6248-RJ-45      SAD03431007 Hw : 1.1

Fw : 4.2(0.24)VAI78

Sw : 8.5(8)

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04150A2T Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD05070CNX Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

5   9    WS-SUP32-GE-3B      SAL1010F8KG Hw : 4.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(8)

Sw : 8.5(8)

Sw1: 8.5(8)

WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU Hw : 2.1

Sw :

7   5    WS-SVC-CMM          SAD100707YJ Hw : 2.8

Fw : 12.4(7a),

Sw : 12.4(7a),

15  1    WS-F6K-MSFC2A       SAL1012GG1X Hw : 3.0

Fw : 12.2(18)SXF7

Sw : 12.2(18)SXF7

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 124421K 137723K 249772K   9796K 239976K 2048K  366K 1682K

Uptime is 0 day, 0 hour, 3 minutes

Access2> (enable)

3. متغير التمهيد:

!--- Current working directory

Access2> (enable) pwd

bootdisk

!--- Files in the bootdisk

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

!--- Boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Access2> (enable)

إضافة الوحدة النمطية المشرف الجديدة

يتم إدراج الوحدة النمطية للمشرف في الفتحة 6. يظهر إخراج وحدة التحكم من الوحدات النمطية للمشرف النشطة والاحتياطية عند إضافة وحدة المشرف الاحتياطية الجديدة في المحول هنا:

1. أدخل وحدة المشرف الجديدة في الفتحة 6.

أنت يستطيع رأيت هذا سجل رسالة في النشط مشرف وحدة نمطية:

Access2> (enable) 2007 May 21 20:21:14 %SYS-5-MOD_INSERT:Module 6 has been

inserted

إذا كنت قد قمت بضبط الوضع على المشرف في وضع الاستعداد في 6، فيمكنك رؤية عملية التمهيد هذه:

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

######################################################################## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

Firmware compiled 02-Aug-05 16:08 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. يمكنك التحقق من حالة التكرار من وحدة المشرف النشطة في الفتحة 5.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:23:09 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:23:11 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-image-incompatible)

تقوم وحدة المشرف النشطة بنسخ CatOS إلى وحدة المشرف النمطية في وضع الاستعداد. كما يقوم بتكوين متغير التمهيد لمحرك المشرف في وضع الاستعداد إلى CatOS الجديد.

Access2> (enable)

2007 May 21 20:24:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active superviso

r has synchronized bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

بعد نسخ صورة CatOS إلى المشرف في وضع الاستعداد، تقوم وحدة الاستعداد 6 تلقائيا بإعادة التحميل مع الصورة الجديدة.

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

3. بمجرد أن تكون الوحدة النمطية الاحتياطية قيد التشغيل، يمكنك التحقق من حالة التكرار من وحدة المشرف النشطة.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:26:22 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:26:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start

in 120 seconds

2007 May 21 20:27:08 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requested reset of peer RP

: MSFC on module 16 will be reset

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics..

.

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) a

re up

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module

6

2007 May 21 20:28:24 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor

is synchronizing bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

2007 May 21 20:28:25 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

Access2> (enable) dir 6/

2   -rw-   9356096    May 11 2006 19:04:09 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 20:24:10 RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-

8.bin

!--- You can see the copied CatOS name starts with RTSYNC_

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

دققت المشرف وحدة نمطية بعد أن يضيف أنت الجديد مشرف وحدة نمطية

قم بإجراء هذه الخطوات:

1. إظهار إخراج الوحدة النمطية:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

2. التحقق من محفوظات التكرار:

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 33291

Redundant History Switchover Table:

التحقق من MSFC IOS

يتم نسخ CatOS تلقائيا أثناء عملية المزامنة. ومع ذلك، لا يتم نسخ IOS على MSFC تلقائيا.

1. تحقق من برنامج IOS وتكرار بطاقة MSFC:

!--- 1. Connect to MSFC

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

!--- 2. Verify the IOS file in the bootflash

LAB-Router#dir

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17966324  Dec 13 2006 15:12:29 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_w

an-mz.122-18.SXF7.bin

65536000 bytes total (47569548 bytes free)

!--- 3. Show version output

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 26 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

!--- 4. MSFC redundancy status

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Route Processor Redundancy

!--- It is running in the RPR mode because the standby MSFC !--- is running different version of IOS.

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY COLD

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASE_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 14:53 by tinhuang

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

!--- Note that the boot variable is blank. The MSFC boots the !--- first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#

LAB-Router#exit

Access2> (enable)

2. ترقية IOS على MSFC الاحتياطي.

1. انسخ صورة IOS إلى MSFC في وضع الاستعداد:

LAB-Router#copy c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin slavebootflash:/

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

17966324 bytes copied in 44.180 secs (406662 bytes/sec)

LAB-Router#

!--- Delete the old IOS image. Because the boot variable is blank !--- and the MSFC boots the first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#cd slavebootflash:

LAB-Router#delete c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

Delete filename [c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin]?

Delete slavebootflash:c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin? [confirm]

LAB-Router#

2. إعادة تحميل الوحدة النمطية للمشرف في وضع الاستعداد:

LAB-Router#exit

Access2> (enable) reset 6

This command will reset module 6.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 21:14:03 %SYS-5-MOD_RESET:Module 6 reset from Console//

Resetting module 6...

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-not-present)

Access2> (enable)

2007 May 21 21:16:01 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 21:16:02 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization

process will start

in 120 seconds

2007 May 21 21:16:03 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal

Diagnostics..

.

2007 May 21 21:16:05 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/1 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/2 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor

(module 6) are up

2007 May 21 21:16:07 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in

sync for Module

6

2007 May 21 21:16:49 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requeste

d reset of peer RP: MSFC on module 16 will be reset

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. دققت ال MSFC ios بعد التحسين:

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 17 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

تجاوز الفشل إلى وضع المشرف في وضع الاستعداد والتحقق من الصحة

الآن، يمكنك تجاوز وحدة المشرف إلى وحدة مشرف الاستعداد التي تمت إضافتها حديثا واختبارها.

1. تجاوز الفشل الوحدة النمطية للمشرف:

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. وحدة تحكم في Supervisor 6، وهي الوحدة النمطية النشطة الآن.

1. حالة التكرار:

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 98984

Redundant History Switchover Table:

Index: 1

Previous active supervisor module: 5

Current active supervisor module : 6

Switchover reason                : user initiated

Switchover time                  : Mon May 21 2007, 20:40:37

2. show version:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

3. متغير التمهيد:

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

4. Show module:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1          Unknown Card                                  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

16  6    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9          Unknown Card                                  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

Access2> (enable)

3. دققت ال MSFC:

Access2> (enable) session 16

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 7 minutes

System returned to ROM by Stateful Switchover

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 458752K/65536K bytes of me

mory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

29 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

عينت المادة حفازة os

يمكنك أن ترى أن اسم CatOS في الوحدة النمطية المشرف المستبدلة يبدأ ب RTSYNC. يمكنك ترك النظام ليعمل كما هو. يمكنك أيضا تغيير اسم الملف والاحتفاظ به كاسم قياسي كما هو موضح هنا:

Access2> (enable) rename RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

cat6000-sup32pfc3k 8.8-5-8.bin

Access2> (enable) dir

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 21:40:01 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable)

بعد إعادة تسمية الملف، يجب عليك تغيير متغير التمهيد.

!--- Verify boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- Clear all the boot variables

Access2> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

Access2> (enable) 2007 May 21 21:41:56 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Configure the boot variable

Access2> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

Access2> (enable) 2007 May 21 21:42:14 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Verify the boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

معلومات ذات صلة

- مثال تكوين محولات Catalyst 6000/6500 Series Switches مع محركات المشرف المكررة Software Engines Upgrade Image Configuration

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 6500 - وثائق الدعم

- صفحات دعم منتجات شبكة LAN

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems