المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

فهم الحالة التلقائية

تكوين الحالة التلقائية على محولات Catalyst

برنامج Catalyst 6000 Native IOS / Catalyst 4000 Cisco IOS (Supervisor III و IV) / Catalyst 3550

نظام التشغيل Catalyst 6000 المختلط CatOS مع بطاقة MSFC (Sup IA، SUP II، MSFC، MSFC 2)

مادة حفازة 5000 مع RSM/RSFC بطاقة

وحدات Catalyst 4000 (المشرف I و II) مع وحدات الطبقة 3

أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستندة إلى IOS

أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستندة إلى CatOS

معلومات ذات صلة

المقدمة

تقوم ميزة الحالة التلقائية بإعلام محول أو واجهة شبكة VLAN الخاصة بوحدة التوجيه (الطبقة 3 (L3)) بالانتقال إلى حالة up/up عندما يصبح منفذ واحد من الطبقة 2 (L2) على الأقل نشطا في شبكة VLAN هذه.

يساعد هذا وثيقة أن يفهم الحالة التلقائية وسماتها. بعد تكوين أمر الواجهة <vlan-id> على الموجهات، تبقى الواجهة في حالة up/down أو down/down، حسب النظام الأساسي. يناقش هذا المستند لماذا يحدث هذا، وكيف تتفاعل واجهات L3 و L2 مع بعضها البعض في مستوى التحكم بعد تنشيطها.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

فهم الحالة التلقائية

يتم تنفيذ AutoState على المحولات المستندة إلى CatOS و IOS من Cisco بشكل افتراضي. في بعض الأنظمة الأساسية CatOS، يمكن تعطيل هذه الميزة للسماح بالتكرار في السيناريوهات الخاصة. في المحولات المستندة إلى IOS، لا يمكن تعطيل هذه الميزة.

يجب أن تستوفي واجهات شبكة VLAN الخاصة بالموجه الشروط العامة التالية لكي تكون up/up:

- VLAN موجود في حالة نشطة على المفتاح VLAN قاعدة معطيات.

- توجد واجهة شبكة VLAN على الموجه ولا تكون معطلة إداريا.

- يوجد منفذ L2 (منفذ وصول أو خط اتصال) واحد على الأقل ولديه إرتباط يعمل على شبكة VLAN هذه. يتيح أحدث تنفيذ لميزة "الحالة التلقائية" إمكانية المزامنة مع حالة منفذ بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

سيتم إنشاء واجهة شبكة VLAN بعد أن يكون لدى المنفذ L2 الوقت اللازم للتقارب (أي الانتقال من تعلم الاستماع إلى إعادة التوجيه). وهذا سيمنع بروتوكولات التوجيه والميزات الأخرى من إستخدام واجهة شبكة VLAN كما لو كانت تعمل بالكامل. وهذا أيضا يمنع حدوث مشاكل أخرى، مثل توجيه الثقوب السوداء.

- يوجد منفذ L2 (منفذ الوصول أو خط الاتصال) واحد على الأقل في حالة إعادة توجيه الشجرة المتفرعة على شبكة VLAN.

تكوين الحالة التلقائية على محولات Catalyst

يزود هذا قسم نظرة عامة أساسي من تلقائيا حالة تشكيل على مادة حفازة مفتاح.

برنامج Catalyst 6000 Native IOS / Catalyst 4000 Cisco IOS (Supervisor III و IV) / Catalyst 3550

ل هذا مفتاح، ال autoState مكنت سمة افتراضيا. تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.

سيتم ظهور حالة سطر البروتوكول لواجهات شبكة VLAN عند ظهور أول switchport الذي ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المطابقة وهو في حالة إعادة توجيه الشجرة المتفرعة.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- sh vlan

- sh int vlan <vlan-id

- sh int <fast | gig> mod/port (منفذ L2)

- sh int <fast | gig> mod/port trunk (إذا كان L2 ميناء شنطة)

- sh spanning-tree vlan <vlan-id

ملاحظة: تم إدخال الحالة التلقائية المتزامنة مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في الرمز 12.1(8a)E والإصدارات اللاحقة. راجع معرف الخطأ CSCdu07244 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: إذا كان لديك خادم IDS نصلي (WS-X6381-IDS=) في الهيكل، فستظل واجهة شبكة VLAN في حالة up/up حتى ولو لم تكن هناك منافذ L2 نشطة موجودة. يتم إصلاح هذا الإجراء من خلال معرف الأخطاء CSCdx84895 (العملاء المسجلون فقط) في 12.1.13E والإصدارات الأحدث. السلوك الصحيح هو أن تنخفض واجهة MSFC إذا لم يوجد منفذ L2 في حالة إعادة توجيه STP.

نظام التشغيل Catalyst 6000 المختلط CatOS مع بطاقة MSFC (Sup IA، SUP II، MSFC، MSFC 2)

بالنسبة لهذه المحولات، يجب استيفاء الشروط الإضافية التالية، بالإضافة إلى الشروط العامة لحالة up/up:

- الموجه (متعدد الطبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC)) ميناء (15/1،16/1) يجب أن يكون في وضع trunking.

- ال VLAN ينبغي كنت سمحت على الشنطة إلى ال MSFC.

على هذا مفتاح، ال autoState مكنت سمة افتراضيا، ويستطيع كنت أعجزت. تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، ولا يمكن تعديل هذا السلوك ما لم يتم تمكين الحالة التلقائية.

ستظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات VLAN عند ظهور المنفذ الأول L2 (منفذ غير موجه، أي ليس 15/1 أو 16/1) الذي ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المطابقة ويكون في حالة إعادة التوجيه الممتدة. هناك واحد إستثناء ل ال VLAN يعين إلى الإدارة قارن (sc0) على المفتاح. دائما ما تكون حالة سطر البروتوكول لشبكة VLAN الخاصة بواجهة الإدارة على MSFC قيد التشغيل. يجب أن يكون sc0 دائما فوق بعد تمهيد المحول. ومع ذلك، يمكن فرض انخفاض هذه الواجهة إداريا.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- على MSFC، أصدرت العرض int vlan <vlan-id>أمر.

- على المحول، قم بإصدار الأمر sh vlan ، و sh port mod/port (منفذ L2)، وsh trunk mod/port (إذا كان المنفذ L2 عبارة عن خط اتصال)، وsh spantree <vlan-id>.

تعطيل ميزة AutoState

في وضع تكوين MSFC المزدوج المتكرر، قد يكون من المفيد تعطيل ميزة الحالة التلقائية. يجب تعطيل هذه الميزة إذا تم إستخدام شبكة VLAN بين كلا من شبكات MSFC لأغراض التوجيه L3 تماما ولم يتم تخصيص منافذ L2 لشبكة VLAN. in order to أبقيت القارن VLAN up/up دون أن يتلقى خاص L2 ميناء يعين إلى ال VLAN، ال autoState سمة يستطيع كنت أعجزت.

قم بإصدار الأمر التالي لإعداد ميزة الحالة التلقائية الحالي:

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: enabled

أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال autoState سمة:

Switch (enable) set msfcautostate disable

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: disabled

Switch (enable)

ملاحظة: يتم دعم الحالة التلقائية المتزامنة مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لمحولات Catalyst المختلطة بدءا من 5.5(10) و 6.3(1) . راجع معرف الخطأ CSCdu05914 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: إذا كان لديك خادم نصلي IDS (WS-X6381-IDS=) في الهيكل، فستظل واجهة MSFC في حالة أعلى/أعلى حتى ولو لم تكن هناك منافذ L2 نشطة موجودة. يتم إصلاح هذا الإجراء من خلال معرف الأخطاء CSCdt75094 (العملاء المسجلون فقط) في الإصدارات 6.2.2 و 6.3.1 والإصدارات اللاحقة. السلوك الصحيح هو أن تنخفض واجهة MSFC إذا لم يوجد منفذ L2 في حالة إعادة توجيه STP.

مادة حفازة 5000 مع RSM/RSFC بطاقة

بالنسبة لهذه المحولات، يجب الوفاء بالشروط الإضافية التالية، بالإضافة إلى الشروط العامة up/up:

- يجب أن يكون منفذ الموجه (الوحدة النمطية للتحويل والتوجيه (RSM) / بطاقة ميزة تحويل المسار (RSFC)) في وضع trunking.

- يجب السماح لشبكة VLAN على خط اتصال الموجه.

على هذا مفتاح، ال autoState مكنت سمة افتراضيا ويمكن كنت أعجزت. لا تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.

سيظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات VLAN عند ظهور أول منفذ L2 ينتمي إلى إرتباط VLAN المطابق، أو منفذ موجه آخر على RSM الثاني في وضع trunking. إذا كان الموجه على RSM الثاني في وضع trunking، فسيتم السماح لشبكة VLAN على خط اتصال ISL.

هناك واحد إستثناء ل ال VLAN يعين إلى الإدارة قارن (sc0) على المفتاح. دائما ما تكون حالة سطر البروتوكول لشبكة VLAN الخاصة بواجهة الإدارة على RSM قيد التشغيل. يجب أن يكون sc0 دائما فوق بعد تمهيد المحول. ومع ذلك، يمكن فرض انخفاض هذه الواجهة إداريا.

ملاحظة: إذا تم تمكين الحالة التلقائية ولم تكن هناك منافذ نشطة على شبكة VLAN معينة في المحول، فإن الواجهة على RSM تظل قيد التشغيل إذا كان هناك أكثر من RSM واحد. هذا يسمح حركة مرور أن يتدفق بين الإثنان RSMs على أن VLAN دون يعجز ال autoState سمة. هذا تصرف مختلف من السلوك التقصير على المادة حفازة 6000 أسلوب هجين.

ملاحظة: تم تحسين ميزة الحالة التلقائية لسيناريوهات RSM المتعددة في هيكل واحد في 6.1.2. (راجع معرف الخطأ CSCdr80722 (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من المعلومات). يسمح multi-RSM القارن على الإثنان RSMs أن يذهب إلى أسفل عندما الأخير خطوة طبيعي على أن VLAN في المفتاح يذهب أسفل.

قم بإصدار الأوامر التالية للتحقق من حالة جميع الشروط أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- على RSM، قم بإصدار الأمر show int <vlan-id>.

- أصدرت على المفتاح، ال sh vlan، sh ميناء mod/port (L2 ميناء)، sh شنطة mod/ميناء (إن ال L2 ميناء يكون شنطة)، وsh spantree <vlan-id>أمر.

قم بإصدار الأمر التالي لعرض إعداد ميزة الحالة التلقائية الحالي:

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال autoState سمة:

Switch (enable) set rsmautostate disable

RSM port auto state disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: disabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable)

أصدرت الأمر التالي أن يعجز ال multi-RSM سمة في حالة تلقائي:

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable) set rsmautosta multirsm disable

RSM port auto state multiple RSM disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: disabled

Switch (enable)

ملاحظة: يعد تعطيل ميزة إدارة قاعدة بيانات المحول (RSM) المتعددة ميزة إضافية للحالة التلقائية. لاستخدام هذه الميزة، يجب تمكين الحالة التلقائية.

وحدات Catalyst 4000 (المشرف I و II) مع وحدات الطبقة 3

عندما يذهب آخر ميناء L2 على المفتاح VLAN إلى أسفل، كل L3 قارن/subinterfaces على أن VLAN إيقاف عمل. القارن/subinterfaces سينزل ما لم sc0 على ال VLAN، أو هناك آخر L3 وحدة نمطية في الهيكل مع قارن/subinterface في ال VLAN. من المهم أن يفهم أن المادة حفازة 4000 مشرف I/II لا يتلقى معرفة أو تحكم على ال l3 وحدة تشكيل (تماما مثل المادة حفازة لا يتلقى مفتاح معرفة من أو تحكم على مسحاج تخديد خارجي تشكيل). ولهذا السبب، لن تعمل ميزة "الحالة التلقائية" على واجهات الوحدة النمطية L3 إذا لم يتم تكوين الوحدة النمطية L3 بشكل صحيح. راجع الإرشادات التالية:

- مكنت السمة حالة تلقائيا افتراضيا. قم بإصدار الأمر المخفي [no] autoState disable لتمكين/تعطيل ميزة الحالة التلقائية.

- لا تتم مزامنة ميزة الحالة التلقائية مع حالة STP.

سيظهر حالة سطر البروتوكول لواجهات شبكة VLAN عند ظهور أول منفذ L2 ينتمي إلى إرتباط شبكة VLAN المتوافق.

أصدرت التالي أمر أن يرى ما مادة حفازة 4000 L3 خدمة وحدة نمطية عطلت أو جلب بسمة الحالة التلقائية:

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

قم بإصدار الأمر التالي لتعطيل ميزة الحالة التلقائية (هذا أمر مخفي):

Router#autostate disable

Disabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently disabled on the system.

قم بإصدار الأمر التالي لإعادة تمكين ميزة الحالة التلقائية:

Router#no autostate disable

Enabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستندة إلى IOS

قم بإجراء خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه إذا كانت واجهة شبكة VLAN معطلة.

1. هذا هو عرض واجهة شبكة VLAN التي تكون في حالة أعلى/أسفل.

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

!--- Line protocol on interface VLAN 151 is down. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. تحقق للتأكد من وجود شبكة VLAN 151 في قاعدة بيانات شبكة VLAN ومن أنها نشطة. يوضح الأمر أدناه أن شبكة VLAN موجودة ونشطة على المحول.

Corgon-6000#sh vlan 151 | i 151

151  VLAN151                          active    Gi4/10

151  enet  100151     1500  -      -      -        -    -        0      0

Corgon-6000#

!--- VLAN 151 exists in VLAN database and is active. !--- L2 port Gig4/10 is assigned to VLAN 151.

3. فحصت الحالة من قارن gig 4/10 يعين إلى VLAN 151.

Corgon-6000#sh int gig 4/10

GigabitEthernet4/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Corgon-6000#sh run int gig 4/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet4/10

no ip address

logging event link-status

logging event bundle-status

switchport

switchport access vlan 151

switchport mode access

end

4. السبب لبروتوكول الخط من قارن VLAN 151 يكون معطل لأن GigabitEthernet4/10 خطوة لا يربط، كما يرى من القارن وضع. من المحتمل ألا يكون هناك جهاز متصل بالواجهة أو أن الارتباط به مشكلات في الكبلات أو التفاوض التلقائي تمنع تشغيل الارتباط.

5. قم بتوصيل الجهاز ب GigabitEthernet4/10 لإظهار إرتباط الواجهة.

Mar 11 12:10:52.340: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Mar 11 12:10:53.156: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Corgon-6000#

Corgon-6000#

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

6. تحقق من أن واجهة شبكة VLAN توضح أن بروتوكول الخط ما يزال معطلا. تحتاج إلى التحقيق في سبب عدم تشغيل بروتوكول السطر هذا. تأكد من أن منفذ L2 واحد على الأقل في حالة إعادة توجيه الشجرة المتفرعة على شبكة VLAN هذه.

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg LRN 4         128.202  P2p

Corgon-6000#

7. حالة منفذ الشجرة المتفرعة هي LRN، وهو ما يعني حالة التعلم. بروتوكول الخط معطل لأن الواجهة في حالة الانتقال (الاستماع->التعلم إلى إعادة التوجيه).

Corgon-6000#

Mar 11 12:11:23.406: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan151,

changed state to up

ملاحظة: فرق طابع الوقت بين السجلات عند إرتفاع بروتوكول الخط على GigabitEthernet4/10، وشبكة VLAN151 الخاصة بالواجهة حوالي 30 ثانية، وهو ما يمثل تأخر إعادة التوجيه مرتين في بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (الاستماع->التعلم- إعادة التوجيه)

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

8. بروتوكول الخط قيد التشغيل. يجب التحقق من حالة منفذ الشجرة المتفرعة على المنفذ L2 (يجب أن يكون إعادة التوجيه).

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg FWD 4         128.202  P2p

!--- Verified spanning-tree port status on L2 port !--- is FWN = forwarding.

أستكشاف أخطاء ميزة AutoState وإصلاحها على المحولات المستندة إلى CatOS

قم بإجراء خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه إذا كانت واجهة شبكة VLAN معطلة.

1. هذا هو عرض واجهة VLAN على MSFC التي يتم إسقاطها/هبوطها

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

!--- Line protocol is down (not administratively down). If so, issue the !--- no shutdown command under the interface. !--- Line protocol on interface VLAN 151 is down in this output. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. تحقق للتأكد من وجود شبكة VLAN 151 في قاعدة بيانات شبكة VLAN ومن أنها نشطة. يوضح الأمر أدناه أن شبكة VLAN موجودة ونشطة على المحول.

Topvar (enable) sh vlan 151

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

151  VLAN151                          active    284         3/1     15/1

3. كما ترى، L2 عينت ميناء 3/1 و 15/1(MSFC) إلى VLAN 151. تحقق من حالة المنفذ 3/1 المخصص لشبكة VLAN رقم 15. إن يكون ميناء 3/1 trunking، أصدرت ال sh شنطة أمر أن يفحص إن VLAN 151 يسمح.

Topvar (enable) sh port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                      disabled      151        auto     auto    10/100BaseTX

!--- Since the only port (3/1) is diabled, !--- the line protocol for interface VLAN 151 is down.

4. قم بتمكين المنفذ 3/1، كما هو موضح أدناه.

Topvar (enable) set port enable 3/1

Port 3/1 enabled.

2003 Mar 12 05:42:10 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1

Topvar (enable) sh port 3/1

Port     Name                 Status     Vlan     Duplex  Speed  Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------   -----  ------------

3/1                       connected    151       a-half  a-10   10/100BaseTX

5. جلسة داخل ال MSFC ودققت الحالة من ال VLAN قارن ثانية.

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

6. كما ترى، الخط بروتوكول على قارن VLAN 151 بعد معطل. أنت تحتاج أن يحقق لماذا هذا خط بروتوكول ليس فوق. يوجد منفذ L2 واحد على الأقل في حالة إعادة توجيه الشجرة الممتدة على شبكة VLAN هذه. تأكد من خلال التحقق من المحول، كما هو موضح أدناه.

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

---------------------- ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                       151  listening       100        32   disabled 0

Topvar (enable)

7. حالة منفذ الشجرة المتفرعة قيد الاستماع حتى الآن. سيبقى بروتوكول الخط لواجهة شبكة VLAN معطلا في حالة الانتقال (الاستماع->التعلم إلى إعادة التوجيه).

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                     151  forwarding          100   32 disabled 0

15/1                    151  forwarding            4   32 enabled  0

Topvar (enable)

8. يتم الآن إعادة توجيه حالة منفذ الشجرة الممتدة على المنفذ L2. يجب أن يكون بروتوكول الخط على شبكة VLAN الخاصة بالواجهة قيد التشغيل الآن. تحقق من أن بروتوكول الخط قيد التشغيل، كما هو موضح أدناه:

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

It is up in up/up status as expected.

9. إذا كانت لا تزال هناك مشكلة مع شبكة VLAN الخاصة بالواجهة قيد التشغيل/up، فتحقق من أن منفذ الموجه في وضع trunking، ومن السماح لشبكة VLAN على خط اتصال الموجه. ويرد أدناه نموذج للمخرجات.

Topvar (enable) sh trunk 15/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode            Encapsulation    Status        Native vlan

--------  -----------      -------------    ------------    -----------

15/1      nonegotiate      isl                   trunking   1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Topvar (enable)

!--- VLAN 151 is allowed, and is in spanning-tree !--- forwarding state. VLAN 151 is not pruned.

معلومات ذات صلة

- set msfcautostate

- set rsmAutoState

- يفهم ويشكل يجسر - شجرة يحول بروتوكول (STP) على مادة حفازة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems