المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

خطوات ما قبل الترقية

تحقق من متطلبات ذاكرة بدء التشغيل وذاكرة القراءة فقط

تنزيل صورة البرنامج

تثبيت خادم TFTP

تكوين النسخ الاحتياطي وصورة البرامج

المحولات التي تعمل ببرنامج CatOS

CatOS على مشرف وحدة نمطية

Supervisor Engine 720

محرك المشرف 32

cisco ios على MSM و MSFC/MSFC2/MSFC3

المحولات التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software

Supervisor Engine 720

محرك المشرف 32

ترقية البرامج باستخدام وحدات المشرف المكررة

التحقق من الصحة

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

خطأ = -21 و -45: ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) ممتلئة

فشلت ترقية البرامج / المحول في ROMMON

مشكلة معروفة: فقد تكوين المحول بسبب خفض مستوى البرامج

تم تلقي خطأ غير صحيح أو غير معروف في جهاز slot0

لا يحتوي الجهاز على خطأ رقم سحري صالح تم تلقيه

عمليات إعادة تحميل الموجه بعد الترقية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء بالتفصيل لترقية صورة البرنامج على مادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- تحقق من متطلبات ذاكرة القراءة فقط (ROM) والتمهيد.

- قم بتنزيل صورة برنامج صالحة.

- قم بتثبيت خادم TFTP على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

- انسخ تكوين المحول الحالي وصورة البرامج إحتياطيا.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يشرح هذا المستند الإجراء بالتفصيل لترقية صورة البرنامج على محولات Catalyst 6000/6500 series switches التي تعمل بنظام التشغيل Catalyst (CatOS) على المشرف، و Cisco IOS® على MSM/MSFC و Cisco IOS System Software. تكون ترقية صورة البرنامج ضرورية عندما:

- أنت تريد أن يطبق سمة جديد في شبكتك أن يكون يتوفر في البرمجية جديد إطلاق.

- أنت تريد أن يركب خط بطاقة جديد أن يكون لا يساند ب الحالي برمجية صيغة أن أنت تشغله على المفتاح.

- يؤثر خطأ معروف على المحول لديك، ويتم حل الخطأ في إصدار البرنامج التالي.

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

CatOS على المشرف و cisco ios على ال MSFC (هجين):

أنت يستطيع استعملت CatOS صورة بما أن النظام برمجية in order to ركضت المشرف على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح. في حال تركيب بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات الاختيارية (MSFC)، أستخدم صورة منفصلة من Cisco IOS لتشغيل بطاقة MSFC.

cisco ios على على حد سواء المشرف و MSFC (أهلي طبيعي):

أنت يستطيع استعملت وحيد cisco ios صورة بما أن النظام برمجية in order to ركضت على حد سواء المشرف و MSFC على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح.

ملاحظة: راجع محولات Cisco Catalyst 6500 Series Switches للحصول على مزيد من المعلومات.

خطوات ما قبل الترقية

تحقق من متطلبات ذاكرة بدء التشغيل وذاكرة القراءة فقط

تحقق من الحد الأدنى لمبلغ ذاكرة DRAM وذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) وإصدار ذاكرة القراءة فقط (ROM) التمهيد اللازم لإصدار البرنامج الجديد. تحقق ما إذا كان المحول لديك يدعم المتطلبات. أحلت إطلاق بطاقة لمادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح in order to دققت المتطلب ل الجديد برمجية صورة.

يعرض show versionالأمر إصدار BootROM وذاكرة DRAM المثبتة وحجم bootflash على المحول لديك. أصدرت show versionالأمر على مادة حفازة 6000/6500 مفتاح أن يركض CatOS.

Cat6509> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 5.5(5)

Copyright (c) 1995-2000 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec 14 2000, 17:05:38

System Bootstrap Version: 5.3(1)

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch.

Hardware Version: 3.0  Model: WS-C6509  Serial #: TBA05131085

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD05060PU7 Hw : 7.0

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 5.5(5)

Sw1: 5.5(5)

WS-F6K-PFC          SAD05060131 Hw : 1.1

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD0509003M Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 5.5(5)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

15  1    WS-F6K-MSFC         SAD05140AG0 Hw : 1.4

Fw : 12.1(6)E1

Sw : 12.1(6)E1

DRAM            FLASH NVRAM

Module     Total   Used    Free     Total   Used   Free   Total   Used  Free

------    -------  ------- -------  ------- ------- ------- ----- ----- -----

1       65408K     37654K  27754K  16384K  14984K   1400K  512K  255K  257K

!--- This is the amount of DRAM and Flash size installed on the switch.

Uptime is 149 days, 1 hour, 20 minutes

Cat6509> (enable)

عندما تقوم بتشغيل برنامج Cisco IOS Software، فتحقق من متطلبات الذاكرة على كل من المشرف و MSFC. أصدرت show versionالأمر على مادة حفازة 6000/6500 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية.

Cat6500#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) c6sup1_rp Software (c6sup1_rp-JSV-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc3)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 17-Feb-02 12:01 by eaarmas

Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x61608000

!--- This is the Boot ROM version that runs on your switch MSFC.

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)XE, RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: MSFC Software (C6MSFC-BOOT-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc3)

Cat6500 uptime is 7 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by reload)

System image file is "sup-bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the MSFC is the sum of these two values.

cisco Catalyst 6000 (R5000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.

Processor board ID SAD04120BNJ

R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of packet SRAM memory.

!--- This is the bootflash size.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

أنت يستطيع أيضا أصدرت show versionالأمر على المشرف وحدة نمطية. يمكنك تنفيذ أوامر معالج المشرف (SP) من موجه أمر معالج التوجيه (RP) باستخدام   remote command switch  الأمر.

Cat6500#remote command switch show version

Cat6500-sp#

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 17-Feb-02 12:29 by eaarmas

Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x60648000

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch supervisor.

ROM: System Bootstrap, Version 5.3(1)

BOOTFLASH: c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

Switch uptime is 2 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the Supervisor is the sum of these two values.

cisco 6000 (NMP150) processor with 49152K/16384K bytes of memory.

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

!--- This is the external Flash card and internal bootflash size.

24576K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

تعد ترقية إصدار ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة بتمهيد التشغيل بمثابة ترقية أجهزة ذاكرة القراءة فقط (ROM) عند الضرورة. يمكنك تنزيل أحدث صورة لبرنامج نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر (BOOTSTRP) لترقية إصدار نظام تمهيد تشغيل MSFC. أحلت هذا وثيقة in order to حسنت جزمة ROM على مشرف وحدة نمطية:

- بطاقة تثبيت Catalyst 6000 Family Supervisor Engine I و I NMP Boot ROM Upgrade Note

- بطاقة تثبيت Catalyst 6000 Family Supervisor Engine 2 Boot ROM و Bootflash Device Upgrade Note

ملاحظة: لا تتوفر للمشرف 720 ترقية لذاكرة القراءة فقط (ROM) التمهيد حاليا.

تنزيل صورة البرنامج

قم بتنزيل صورة برنامج CatOS على الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل كخادم TFTP قبل الترقية الفعلية للصورة. يمكنك تنزيل صورة البرنامج من مركز برامج تحويل شبكة LAN من Cisco. راجع الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System للحصول على مزيد من المعلومات حول نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى أدوات Cisco ومعلومات داخلية.

تثبيت خادم TFTP

يستخدم إخراج النموذج الموجود في هذا المستند تثبيت خادم Cisco TFTP على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft ™ Windows 2000 Professional. يمكنك إستخدام أي خادم TFTP يمكن تثبيته على أي نظام أساسي. لا تحتاج إلى إستخدام كمبيوتر به نظام تشغيل Windows.

1. قم بتنزيل أي برنامج TFTP من البرامج التجريبية وتثبيته من الإنترنت على الكمبيوتر الشخصي الذي تستخدمه لنسخ صورة البرنامج CatOS إلى المحول. يجب أن يكون الدليل الجذر لخادم TFTP هو الدليل الذي تم تنزيل صورة البرنامج إليه. يمكنك تنزيل الصور إلى الدليل الجذر الافتراضي لخادم TFTP أو تغيير مسار الدليل الجذر إلى الدليل الذي توجد فيه صورة البرنامج. بالنسبة لخادم Cisco TFTP، يمكنك تغيير الدليل الجذري من قائمة عرض > خيارات.

ملاحظة: تمت كتابة هذا المستند عندما كان خادم Cisco TFTP متاحا للتنزيل من خلال مركز البرامج. لم تعد Cisco تدعم خادم Cisco TFTP. إذا كنت تستخدم خادم Cisco TFTP، فعليك تعطيل وظيفة التسجيل لمنع السجلات الزائدة، والتي يمكن أن تعطل عملية TFTP.

لتعطيل تسجيل الدخول إلى خادم Cisco TFTP، أكمل الخطوات التالية:

1. أختر قائمة عرض > خيارات.

2. امسح تحديد تمكين التسجيل.

3. وانقر فوق OK.

ملاحظة: لاحظ أن التسجيل يتم تمكينه بشكل افتراضي.

2. قم بتوصيل كبل وحدة تحكم بين منفذ وحدة تحكم المحول وجهاز الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول. ارجع إلى توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst للوصول إلى CLI من خلال HyperTerminal.

ملاحظة: يمكنك ترقية المحول من خلال الوصول إلى برنامج Telnet عن بعد. ولكن، تفقد اتصال Telnet عند إعادة تحميل المحول أثناء ترقية البرنامج. أنت يستطيع أعدت ال telnet جلسة عندما المفتاح يحمل مع الصورة جديد. ولكن، لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في حالة الفشل، يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى وحدة التحكم المحلية. توصي Cisco بترقية المحول من خلال الوصول إلى وحدة التحكم.

تكوين النسخ الاحتياطي وصورة البرامج

قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لتكوين المحول وصورة البرنامج الحالية إلى الكمبيوتر الشخصي الذي يشغل خادم TFTP. إذا فشل إجراء الترقية لأسباب مثل عدم كفاية الذاكرة أو عدم وجود مساحة كافية على ذاكرة التمهيد الخاصة بالمحول لدعم الصورة الجديدة، فيمكنك دائما إستعادة المحول إلى الوضع العادي باستخدام نفس الصورة التي كانت موجودة في المحول. إذا فقدت تكوين المحول لأي سبب، فيمكنك دائما إستعادة التكوين من خادم TFTP. راجع إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst للحصول على معلومات حول كيفية إدارة ملفات التكوين وصور البرامج:

على مادة حفازة 6000/6500 مفتاح أن يركض cisco ios برمجية، أنت يستطيع أصدرت ال copy startup-config tftpأو copy startup-config bootflash:الأمر in order to نسخت أو نسخة إحتياطية التشكيل إلى ال TFTP نادل أو bootflash. إذا قمت بتعديل التكوين الخاص بك، فتأكد من إصدار write memoryالأمر لنسخ التكوين الحالي إلى تكوين بدء التشغيل وإجراء النسخ الاحتياطي. يمكنك إصدار copy bootflash: tftp الأمر لنسخ صور البرامج الحالية من bootflash إلى خادم TFTP. إذا كنت تريد نسخ صور البرامج الحالية من بطاقة الذاكرة المؤقتة الخارجية إلى خادم TFTP، فيمكنك إستخدام copy slot0: tftpالأمر على Supervisor Engine (محرك المشرف) 1 أو 2. على Supervisor Engine (محرك المشرف) 720، أستخدم الأوامر copy disk0: tftpOR copy disk1: tftp.

ملاحظة: تظهر رسالة الخطأ ٪٪ غير المتطايرة غير صالحة أو غير موجودة إذا تم العثور على ملف تكوين بدء التشغيل فارغا بواسطة المحول أثناء نسخ ملف التكوين أو نسخه إحتياطيا. قم بإصدار الأمر write memory أو copy run start قبل إجراء النسخ الاحتياطي لملف التكوين لتجنب هذا الخطأ.

المحولات التي تعمل ببرنامج CatOS

CatOS على مشرف وحدة نمطية

يدعم محرك المشرف على المحول Catalyst 6000/6500 Switch Supervisor Engine 1 و 2 فتحة واحدة لبطاقة الذاكرة الشخصية لبطاقة الذاكرة المؤقتة الخاصة باتحاد صناعة بطاقة الكمبيوتر الشخصي (PCMCIA) بينما يدعم محرك Supervisor Engine 720 فتحتين. إذا كان لديك بطاقة فلاش PCMCIA مثبتة على المحول لديك، فلديك الخيار لنسخ صورة البرنامج الجديدة على ذاكرة Bootflash أو بطاقة PCMCIA Flash.

يستخدم هذا الإجراء ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). إن يستعمل أنت ال PCMCIA flash بطاقة، استبدلت bootflash: الكلمة في كل أمر مع slot0:عندما يستعمل أنت مشرف 1 أو 2، أو disk0: / disk1:عندما يستعمل أنت مشرف 720.

1. تأكد من التحقق من متطلبات الذاكرة/ذاكرة القراءة فقط (ROM) التمهيد، وتتوفر لديك خادم TFTP على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، ووحدة تحكم المحول التي تم الوصول إليها من منفذ وحدة تحكم المحول. إذا لم تكن مستعدا مع هذا الإعداد، فراجع قسم متطلبات التحقق من الذاكرة وذاكرة التمهيد.

2. شكلت الإدارة عنوان (sc0) وفحصت الموصولية بين المفتاح والجهاز الشخصي على أي TFTP نادل يكون ركبت. يستخدم سيناريو النموذج هذا عنوان IP 10.10.10.1 لإدارة المحول (sc0) وعنوان IP 10.10.10.2 لخادم TFTP.

!--- The management(sc0) IP address is configured on the switch.

Cat6509> (enable) set interface sc0 1 10.10.10.1 255.255.255.0

Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.

!--- Verify the management(sc0) IP address.

Cat6509> (enable) show interface

sl0: flags=51<UP,POINTOPOINT,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

!--- The sc0 is set in VLAN1 and

!--- the switch port that connects to the PC is in VLAN1.

sl0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING>

vlan 1 inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255

Cat6509> (enable)

!--- Verify the IP connectivity between

!--- the switch and PC with the TFTP server.

Cat6509> (enable) ping 10.10.10.2

!!!!!

----10.10.10.2 PING Statistics----

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms)  min/avg/max = 1/1/1

Cat6509> (enable)

3. تأكد من توفر مساحة كافية في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) لنسخ الصورة الجديدة من خادم TFTP إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة على الكمبيوتر الشخصي الذي توجد عليه الصورة.

Cat6509> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin

26240220 bytes available (5741348 bytes used)

Cat6509> (enable)

!--- Note that the new image size is around 10 MB

!--- and the space available on bootflash is around 26MB

!--- which is sufficient. In case of insufficient space

!--- to copy the new image, delete the current image

!--- with the delete command and squeeze the bootflash

!--- with the squeeze command in order to get enough space on bootflash.

4. انسخ صورة البرنامج الجديدة إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) من خادم TFTP وتحقق من نسخ الصورة بشكل صحيح. تحقق مما إذا كان حجم ملف الصورة الجديدة يطابق تماما الحجم المذكور في مركز البرامج على Cisco.com. إذا كان هناك فرق، فتحقق مما إذا كانت الصورة تالفة أثناء النقل. قم بتنزيل الصورة مرة أخرى لضمان عدم دخول المحول في وضع ROMmon بعد إعادة التحميل.

ملاحظة: يمكن لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows عرض حجم الملف بشكل مختلف عن الحجم الفعلي. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الملف واختر "خصائص" للتحقق من حجم الملف الفعلي بالبايت.

Cat6509> (enable) copy tftp bootflash:

IP address or name of remote host []? 10.10.10.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

26240092 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Cat6509> (enable)

Cat6509> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin

2 10580536 Oct 08 2002 18:25:56 cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

15659556 bytes available (16322012 bytes used)

Cat6509> (enable)

5. قم بتغيير متغير التمهيد بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة بعد إعادة ضبطه.

Cat6509> (enable) show boot

!--- The switch originally boots with this image.

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Cat6509> (enable)

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509> (enable) clear boot system flash bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin

BOOT variable =

!--- New boot variable is configured.

Cat6509> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1;

Cat6509> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1;

CONFIG_FILE variable = slot0:switch.cfg

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots with a valid software image. You can change the

!--- config-register with the set boot config-register 0x2102

!--- command. If the boot veriable is not specifed correctly,

!--- your switch can reload in ROMMON mode.

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Cat6509> (enable)

6. قم بإعادة ضبط المحول بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة أثناء إعادة التحميل.

Cat6509> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2002 Oct 08 18:32:02 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

System Bootstrap, Version 7.1(1)

Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

!--- The switch boots with the new image.

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin"

Self decompressing the image : ######################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

[OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................128 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................512 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

2002 Oct 08 18:33:26 %SYS-4-NVLOG:convert_post_SAC_CiscoMIB:Block 0

converted from version 8 to 11

Cisco Systems Console

Cat6509> (enable)

7. تحقق ما إذا كان المحول يحمل صورة البرنامج الجديدة.

Cat6509> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.3(2)

!--- The switch runs CatOS version 7.3(2).

Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Aug  1 2002, 17:38:15

System Bootstrap Version: 7.1(1)

System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000

ADP Version: 1.9 ADK: 40

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034401HK

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: ACP03470856

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ----------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP2-2GE     SAL060808K7 Hw : 3.4

Fw : 7.1(1)

Fw1: 6.1(3)

Sw : 7.3(2)

Sw1: 7.3(2)

WS-F6K-PFC2         SAL060801AG Hw : 3.0

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04230FB6 Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 7.3(2)

5   0    WS-C6500-SFM        SAD043702RP Hw : 1.0

Fw : 6.1(3)

Sw : 7.3(2)

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

1      131072K  62774K  68298K  32768K  17476K  15292K  512K  258K  254K

Uptime is 0 day, 0 hour, 1 minute

Cat6509> (enable)

Supervisor Engine 720

على Supervisor Engine (محرك المشرف) 720، إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة المؤقتة (PCMCIA)، فاستبدل الكلمة bootflash: في جميع أوامر هذا الإجراء disk0: أو disk1:.

أتمت هذا steps in order to حسنت البرمجية صورة:

1. تحقق ما إذا كانت لديك مساحة كافية متوفرة في disk0: لنسخ الصورة الجديدة من خادم TFTP إلى disk0. يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة على الكمبيوتر الشخصي الذي يستضيف الملف.

Cat6509-E (enable) dir disk0:

2   -rw-  15057472    Apr 11 2006 07:28:11 cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

49205248 bytes available (15060992 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 15 MB and space

!--- available on disk0 is around 49 MB, which is sufficient.

!--- In case there is not enough free space to copy the new image,

!--- delete the current image with the delete <drive> <filename> command

.

2. احذف الصورة الحالية في disk0: باستخدام delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.binالأمر. ثم قم بإصدار squeeze disk0:الأمر لحذف كل الملفات المحذوفة من الجهاز. هذه الخطوة إختيارية.

Cat6509-E (enable) delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently,

continue (y/n) [n]? y

1. انسخ صورة البرنامج الجديدة إلى disk0 من خادم TFTP وتحقق ما إذا كان قد تم نسخ الصورة بشكل صحيح. تحقق مما إذا كان حجم ملف الصورة الجديدة يطابق تماما الحجم المذكور في مركز البرامج على Cisco.com. إذا كان هناك فرق، فتحقق مما إذا كانت الصورة قد أصبحت تالفة أثناء النقل. قم بتنزيل الصورة مرة أخرى لضمان عدم دخول المحول في وضع ROMmon بعد إعادة التحميل.

ملاحظة: يستخدم هذا الإجراء خادم FTP، ولم تحدث أي مشاكل أثناء نقل الصورة.

Cat6509-E (enable) copy ftp disk0:

IP address or name of remote host []? 10.66.64.10

Username for ftp[anonymous]? cisco

Password for User cisco[]:

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

64266240 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!--Output Surpressed--!!

[OK - 17659732 bytes copied in 61.671 secs (286354 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok.

File has been copied successfully.

2. قم بتغيير متغير التمهيد بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة بعد إعادة ضبطه.

Cat6509-E (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = disk0:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Cat6509-E (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509-E (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Cat6509-E (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

3. قم بإعادة ضبط المحول بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة أثناء إعادة التحميل.

Cat6509-E (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Apr 11 09:29:07 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Cat6509-E (enable)

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin"

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : ##########

!--- Output surpressed.

##### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................1024 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

Cisco Systems Console

Cat6509-E (enable)

4. تحقق ما إذا كان المحول يحمل صورة البرنامج الجديدة.

Cat6509-E (enable) show version

WS-C6509-E Software, Version NmpSW: 8.5(3)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:37:02

System Bootstrap Version: 8.1(3)

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 1.0  Model: WS-C6509-E  Serial #: SCA080600KT

PS1  Module: WS-CAC-2500W    Serial #: ART0824E17L

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ---------------------------------

5   2    WS-SUP720-3BXL      SAL09148BCH Hw : 4.3

Fw : 8.1(3)

Fw1: 8.5(3)

Sw : 8.5(3)

Sw1: 8.5(3)

WS-F6K-PFC3BXL      SAL091594QY Hw : 1.6

Sw :

15  1    WS-SUP720           SAL09148NUB Hw : 2.3

Fw : 12.2(17d)SXB11

Sw : 12.2(17d)SXB11

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      1048576K 205619K 842957K  64000K  14705K  49295K 2048K  262K 1786K

Uptime is 0 day, 0 hour, 2 minutes

Cat6509-E (enable)

محرك المشرف 32

يتضمن Supervisor Engine 32 هذه الميزات:

1. ذاكرة Bootflash سعة 256 ميجابايت من خلال جهاز ذاكرة Flash مضغوطة داخلي (يشار إليه باسم "قرص التمهيد" في واجهة سطر الأوامر)

2. فتحة فلاش مضغوطة (disk 0)

أحلت إطلاق بطاقة لمادة حفازة 6500 sery برمجية إطلاق 8.x ل كثير معلومة على مشرف سمة.

أتمت هذا steps in order to حسنت البرمجية صورة:

1. تحقق من توفر مساحة كافية في disk0: لنسخ الصورة الجديدة من خادم TFTP إلى disk0. يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة على الكمبيوتر الشخصي الذي يستضيف الملف.

Console> (enable) dir disk0:

2     -rw-  9356096    Apr 10 2006 17:50:28 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

245751808 bytes available (9361542 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 11 MB and space

!--- available on disk0 is around 53 MB, which is sufficient.

!--- In case there is not enough free space to copy the new image,

!--- delete the current image with the delete command.

2. احذف الصورة الحالية في disk0: باستخدام delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.binالأمر. هذه الخطوة إختيارية.

ملاحظة:  squeeze   الأمر لا يعمل مع المشرف 32.

Console> (enable)delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently,

continue (y/n) [n]? y

1. انسخ صورة البرنامج الجديدة إلى disk0 من خادم TFTP وتحقق ما إذا كان قد تم نسخ الصورة بشكل صحيح. تحقق مما إذا كان حجم ملف الصورة الجديدة يطابق تماما الحجم المذكور في مركز البرامج على Cisco.com. إذا كان هناك فرق، فتحقق مما إذا كانت الصورة تالفة أثناء النقل. قم بتنزيل الصورة مرة أخرى لضمان عدم دخول المحول في وضع ROMmon بعد إعادة التحميل.

ملاحظة: يستخدم هذا الإجراء خادم FTP، ولم تحدث أي مشاكل أثناء نقل الصورة.

Console> (enable) copy ftp disk0:

IP address or name of remote host [10.66.64.10]? 10.66.64.10

Username for ftp[anonymous]? cisco

Password for User cisco[]:

Name of file to copy from [cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin]?

64258048 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

!!!!!!

!--- Output surpressed.

[OK - 10011264 bytes copied in 43.985 secs (227606 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok.

File has been copied successfully.

2. قم بتغيير متغير التمهيد بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة بعد إعادة ضبطه.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Console> (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Console> (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

3. قم بإعادة ضبط المحول بحيث يتم تمهيد المحول مع صورة البرنامج الجديدة على إعادة التحميل.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Apr 10 22:12:14 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin"

Self decompressing the image : ##

!--- Output surpressed.

## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

Cisco Systems Console

Console>

4. تحقق ما إذا كان المحول يحمل صورة البرنامج الجديدة.

Console> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(3)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:09:40

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA044903GE

PS1  Module: WS-CAC-3000W    Serial #: SNI0803AL1X

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ---------------------------------

5   3    WS-SUP32-10GE-3B    SAD092003PK Hw : 1.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(3)

Sw : 8.5(3)

Sw1: 8.5(3)

WS-F6K-PFC3B        SAD091607E3 Hw : 2.1

Sw :

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 123285K 138859K 249772K  18920K 230852K 2048K  261K 1787K

Uptime is 0 day, 0 hour, 1 minute

cisco ios على MSM و MSFC/MSFC2/MSFC3

ارجع إلى ترقية صور البرامج على الوحدات النمطية Catalyst Switch Layer 3 لإجراء مفصل خطوة بخطوة لترقية صورة البرنامج على الوحدة النمطية للمحول متعدد الطبقات (MSM) وبطاقة ميزة المحول متعدد الطبقات (MSFC)/ بطاقة ميزة المحول متعدد الطبقات 2 (MSFC2):/ بطاقة ميزة المحول متعدد الطبقات 3 (MSFC3).

المحولات التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software

1. تأكد من التحقق من متطلبات الذاكرة/ذاكرة القراءة فقط (ROM) التمهيد، وتتوفر لديك خادم TFTP على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، ووحدة تحكم المحول التي تم الوصول إليها من منفذ وحدة تحكم المحول. إذا لم تكن مستعدا مع هذا الإعداد، فراجع قسم التحقق من متطلبات الذاكرة وذاكرة التمهيد.

ملاحظة: لا يمكن للعديد من عمليات تنفيذ TFTP نقل ملفات أكبر أو سعة 16 ميجابايت. في الإصدار 12.1(8a)E من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، تكون صور برنامج النظام ل Supervisor Engine II أكبر من 16 ميجابايت. أستخدم بروتوكول FTP أو بروتوكول النسخ عن بعد (RCP) لنقل ملفات بسرعة 16 ميجابت أو أكبر. ارجع إلى تحميل صور النظام والميكروكود وصيانتها للحصول على إجراءات حول كيفية إستخدام FTP أو RCP. يستخدم هذا الإجراء خادم Cisco TFTP ولم تحدث مشاكل أثناء نقل الصورة.

2. قم بتكوين عنوان IP للإدارة (واجهة VLAN)، وفحص الاتصال بين المحول وجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت خادم TFTP عليه. يستخدم هذا المثال عنوان IP 10.10.10.1 لإدارة المحول (int vlan1)، وعنوان IP 10.10.10.2 لخادم TFTP.

!--- By default, all ports are Layer 3 ports. Port FastEthernet 4/48

!--- is configured to the Layer 2 port, which is connected to the

!--- PC that runs the TFTP server.

Cat6500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6500(config)#interface fa4/48

Cat6500(config-if)#switchport

Cat6500(config-if)#switchport mode access

Cat6500(config-if)#switchport access vlan 1

Cat6500(config-if)#no shutdown

Cat6500(config-if)#exit

!--- Port fa4/48 is configured in VLAN 1. VLAN 1 is the

!--- management VLAN.

Cat6500(config)#int vlan 1

Cat6500(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Cat6500(config-if)#no shutdown

Cat6500(config-if)#^Z

Cat6500#

00:04:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- The configuration for interface fa4/48.

Cat6500#show running-config int fa4/48

Building configuration...

Current configuration : 85 bytes

!

interface FastEthernet4/48

no ip address

switchport

switchport mode access

end

Cat6500#

!--- Make sure that the VLAN 1 and fa4/48 interfaces are up.

Cat6500#show ip int brief

Interface           IP-Address    OK? Method Status                Protocol

Vlan1               10.10.10.1    YES manual up                    up

GigabitEthernet1/1  unassigned    YES unset  administratively down down

-- output skipped --

FastEthernet4/46    unassigned    YES unset  administratively down down

FastEthernet4/47    unassigned    YES unset  administratively down down

FastEthernet4/48    unassigned    YES unset  up                    up

Cat6500#

!--- IP connectivity with the PC that runs TFTP server is verified.

Cat6500#ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Cat6500#

3. يتطلب برنامج Cisco IOS صورتين للبرامج:

1. الصورة الرئيسية للبرنامج

2. صورة bootloader

ملاحظة: صورة أداة تحميل التمهيد إلزامية ل MSFC1، ويجب وضعها في ذاكرة التمهيد MSFC. لا تعد صورة bootloader متطلبا ل MSFC2. مهما، cisco يوصي أن يستعمل أنت جزمة صورة كما هو موضح في هذا إجراء. صورة التمهيد هي إصدار أصغر بكثير، تم تصغيره من صورة النظام. باستخدام صورة التمهيد، يمكنك إجراء نقل صورة TFTP إذا أصبحت صورة النظام الرئيسية تالفة أو مفقودة. إذا أخترت إستخدام صورة تمهيد MSFC2، فيجب عليك تخزينها في ذاكرة التمهيد MSFC bootflash.

أفضل ممارسة هي الاحتفاظ بصورة البرنامج الرئيسية في slot0 وصورة أداة تحميل التمهيد في ذاكرة التمهيد MSFC bootflash. تحقق ما إذا كانت لديك مساحة كافية في ذاكرة التمهيد slot0 و MSFC bootflash لنسخ الصورة الجديدة من خادم TFTP. يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة على الكمبيوتر الشخصي الذي يتم تنزيلها إليه. يستخدم Supervisor Engine 720، مصطلح disk0:و disk1:بدلا من slot0:، لذلك في هذا المثال، استبدل الكلمة slot0: ب disk0:أو disk1:، والذي يعتمد على أي قرص تستخدم.

Cat6500#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    21611516   Mar 01 1993 00:08:04  c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

24772608 bytes total (3160964 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on slot0 is around 3 MB. The new image

!--- size is around 22 MB. Delete the current image in order to

!--- make room in slot0.

Cat6500#delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Delete filename [c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4]?

Delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4? [confirm]

Cat6500#

!--- After you delete the image, you cannot use the

!--- free space until you squeeze slot0 to use the free space.

Cat6500#squeeze slot0:

All deleted files will be removed. Continue? [confirm]

Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]

Squeeze of slot0 complete

Cat6500#

Cat6500#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1734148   Mar 01 1993 21:01:07  c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

15204352 bytes total (13470076 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on bootflash is around 13 MB,

!--- and the new boot loader image size is just 1.66 MB.

!--- You do not need to remove the current boot loader image.

1. انسخ صورة البرنامج الرئيسية الجديدة إلى slot0، وصورة التمهيد إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) من خادم TFTP. تحقق ما إذا كانت الصور تم نسخها بشكل صحيح. تحقق من تطابق حجم ملف الصورة الجديدة مع الحجم الموجود على مركز البرامج. إذا لم تتطابق، فتحقق مما إذا كانت الصورة تالفة أثناء التحويل. قم بتنزيل الصورة مرة أخرى لضمان عدم إعادة تحميل المحول في وضع ROMmon.

Cat6500#copy tftp slot0:

Address or name of remote host []? 10.10.10.2

Source filename []? c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- This is the new main software image.

Destination filename [c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2]?

Loading c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2 from 10.10.10.2 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 22338124/44676096 bytes]

22338124 bytes copied in 235.880 secs (95055 bytes/sec)

Cat6500#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    22338124   Mar 01 1993 00:20:15  c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- The new software image is properly copied to slot0.

24772608 bytes total (2434356 bytes free)

Cat6500#

!--- Copy the boot image in bootflash.

Cat6500#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host [10.10.10.2]?

Source filename [c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2]? c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

Destination filename [c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2]?

Loading c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2 from 10.10.10.2 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 1744836/3488768 bytes]

1744836 bytes copied in 9.340 secs (193870 bytes/sec)

Cat6500#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1734148   Mar 01 1993 21:01:07  c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

2  -rw-     1744836   Mar 01 1993 00:25:17  c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- The new boot image is properly copied in bootflash.

15204352 bytes total (11725112 bytes free)

Cat6500#

2. غيرت التمهيد متغير so that المفتاح جزمة مع البرمجية جديد وتمهيد صورة بعد reload. يمكنك التحقق من متغيرات التمهيد باستخدام الأوامر show running-config أو show bootvar.

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the old boot variables.

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

Cat6500#

Cat6500#

Cat6500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Remove the old boot variables.

Cat6500(config)#no boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Cat6500(config)#no boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

!--- Configure the new boot variables.

Cat6500(config)#boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#^Z

Cat6500#

00:29:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the new boot variables.

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

Cat6500#

!--- You can verify the boot variables with the show bootvar

!--- command as well. Make sure to issue the write memory command before

!--- you verify the changes with this command.

Cat6500#show bootvar

!--- The boot variables are changed. But, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

!--- Save the changes with the write memory command.

Cat6500#write memory

Building configuration...

[OK]

Cat6500#

Cat6500#show bootvar

!--- These are the new boot variables.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots with a valid software image. You can change the

!--- config-register with the sconfig-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot veriable

!--- is not specifed correctly, your switch can reload in ROMMON mode.

Cat6500#

3. أعد تحميل المحول بحيث يتم تمهيد المحول بعد إعادة التمهيد باستخدام صورة برنامج جديدة.

Cat6500#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

00:30:27: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

00:30:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to

ensure console debugging output.

00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

00:30:32: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

00:30:32: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to

ensure console debugging output.

System Bootstrap, Version 6.1(2)

Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2"

!--- The switch is loading the new main software image.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas

Image text-base: 0x40020980, data-base: 0x407F2000

Start as Primary processor

00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

00:00:02: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2 platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : ##########################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

################################################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SAD044204RE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:37: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:00:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:44: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure

console debugging output.

00:00:03: %C6KPWR-4-PSINSERTED: power supply inserted in slot 1.

00:00:03: %C6KPWR-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:00:41: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:00:42: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas

00:00:45: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Cat6500 is undergoing a

cold start

00:00:46: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = -1781 seconds

00:00:46: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 730945875

seconds

00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 3 set on

00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 4 set on

Cat6500>

Cat6500>

4. تحقق ما إذا كان المحول يحمل صورة البرنامج الجديدة.

Cat6500>enable

Cat6500#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- The switch runs the new software release.

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- The switch runs the new boot image.

Cat6500 uptime is 1 minute

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

Running default software

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SAD044204RE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

Supervisor Engine 720

في Supervisor Engine 720، بعد برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2 SX، لا توجد ملفات صور منفصلة مثل صورة bootloader والصورة الرئيسية IOS. يعمل كل من Supervisor Engine (محرك المشرف) وبطاقة MSFC على تشغيل صورة واحدة مجمعة من Cisco IOS.

الميزات الشائعة لمحرك المشرف Supervisor Engine 720:

- جهاز Bootflash سعة 64 ميجابايت أو مهايئ CompactFlash مع بطاقة CompactFlash سعة 512 ميجابايت (WS-CF-UPG=):

- جهاز bootflash سعة 64 ميجابايت (sup-bootflash:) مدعوم في جميع الإصدارات

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) مدعوم في:

- الإصدار 12.2(18)SXE5 والإصدارات الأحدث

- الإصدار 12.2(18)SXF والإصدارات الأحدث

- فتحتا CompactFlash من النوع II (disk0: و disk1:)

ملاحظة: نظرا لأن بعض صور البرامج الأخيرة ل Supervisor Engine (محرك المشرف) 720 أكبر من جهاز bootflash، يوصى باستخدام بطاقة CompactFlash.

أتمت هذا steps in order to حسنت صورة على المشرف وحدة نمطية:

1. يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة التي يتم تنزيلها إليها. يستخدم Supervisor Engine 720 المصطلح disk0: disk1:  بدلا من  slot0:.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    41050516   Apr 5 2006 05:39:24 +00:00  s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

65536000 bytes total (24485356 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on disk0 is around 24 MB. Delete the current image

!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

Delete filename [s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin]?

Delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin? [confirm]

ملاحظة: لا يعمل أمر الضغط لبعض إصدارات البرامج.

ملاحظة: أصدرت هذا أمر in order to فحصت الدعم من ضغط أمر:

Cat6509-E#squeeze ?

/nolog          Squeeze without squeeze logs

/quiet          Squeeze without progress update

bootflash:      Filesystem to be squeezed

sup-bootflash:  Filesystem to be squeezed

1. انسخ صورة البرنامج الجديدة إلى disk0 من خادم TFTP.

ملاحظة: لا يمكن للعديد من عمليات تنفيذ TFTP نقل ملفات أكبر أو سعة 16 ميجابايت. تكون صور برنامج Cisco IOS ل Supervisor Engine 720 أكبر من 16 ميجابايت. أستخدم بروتوكول FTP أو بروتوكول النسخ عن بعد (RCP) لنقل ملفات بسرعة 16 ميجابت أو أكبر. راجع تحميل صور النظام والرمز المجهري وصيانتها للاطلاع على الإجراءات الخاصة باستخدام FTP أو RCP.

Cat6509-E#copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin disk0:

Destination filename [s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin]?

Accessing ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin.

..

Loading /tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 45463592/4096 bytes]

45463592 bytes copied in 139.600 secs (325670 bytes/sec)

2. تحقق من نسخ الصور بشكل صحيح. تحقق من تطابق حجم ملف الصورة الجديدة مع الحجم الموجود على مركز البرامج. إذا لم تتطابق، فمن المحتمل أن تكون الصورة قد أفسدت أثناء النقل. تحتاج إلى تنزيل الصورة مرة أخرى لتجنب إعادة تحميل المحول في وضع ROMmon.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45463592   Apr 7 2006 05:45:36 +00:00  s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

127793152 bytes total (82327552 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

3. غيرت التمهيد متغير so that المفتاح جزمة مع البرمجية صورة بعد reload. أصدرت ال show running-configأو show bootvarأمر in order to دققت التمهيد متغير.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

!

!---- Output suppressed.

Cat6509-E#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#no boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

!--- Removes the old boot variable.

Cat6509-E(config)#boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

!--- Configures the new boot variable.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

!

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- The boot variables are changed above. But, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

Cat6509-E#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots a valid software image. You can change the

!--- configuration register value if you issue the

!--- config-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot variable

!--- is not specifed correctly,

!--- switch may reload in ROMMON mode.

1. أعدت المفتاح لذلك المفتاح جزمة مع برمجية صورة جديد.

Cat6509-E#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

15:57:58: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Comm

and.

15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging

output.

15:58:01: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con

sole debugging output.

15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging

output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

15:58:04: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

15:58:04: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con

sole debugging output.

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin"

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

####################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x40FD8000

0:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out

put.

00:00:04: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out

put.

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

00:00:04: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

########################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000

Cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m

emory.

Processor board ID SCA080600KT

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from s/w peripheral

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:58: curr is 0x0

00:00:58: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:18: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:19: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

00:01:19: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  210 seconds

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

Firmware compiled 18-Apr-05 17:29 by integ Build [100]

00:01:15: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:20: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw

00:01:21: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1

00:01:21: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:01:26: %FABRIC-SP-5-CLEAR_BLOCK: Clear block option is off for the fabric in

slot 5.

00:01:26: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 5

became active.

00:01:28: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimum Diagnostics...

00:01:39: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 5: Passed Online Diagnostics

00:01:40: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

Cat6509-E>enable

2. تحقق من تحميل المحول صورة البرنامج الجديدة.

Cat6509-E#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Cat6509-E uptime is 3 minutes

Time since Cat6509-E switched to active is 2 minutes

System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0

x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19 (SP by reload)

System image file is "disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin"

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m

emory.

Processor board ID SCA080600KT

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from s/w peripheral

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

محرك المشرف 32

يحتوي محرك المشرف 32 على:

- disk0:  — فتحة CompactFlash خارجية من النوع II (تدعم بطاقات CompactFlash من النوع II)

- sup-bootdisk:  — ذاكرة CompactFlash داخلية سعة 256 ميجابايت (من ROMMON، إنها ذاكرة bootdisk:)

أتمت هذا steps in order to حسنت صورة على المشرف وحدة نمطية:

1. يمكنك التحقق من حجم الصورة الجديدة التي يتم تنزيلها إليها. يستخدم Supervisor Engine (محرك المشرف) 32 المصطلح disk0: بدلا من slot0:

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45266372   Apr 4 2006 22:18:40 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

255938560 bytes total (210669568 bytes free)

Cat6509-E#

!--- The free space on disk0 is around 2 MB. Delete the current image

!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

Delete filename [s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin]?

Delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin? [confirm]

ملاحظة: لا يعمل أمر الضغط لبعض إصدارات البرامج.

ملاحظة: أصدرت هذا أمر in order to فحصت الدعم من ضغط أمر:

Cat6509-E#squeeze ?

/nolog      Squeeze without squeeze logs

/quiet      Squeeze without progress update

bootflash:  Filesystem to be squeezed

2. انسخ صورة البرنامج الجديدة إلى disk0 من خادم TFTP.

ملاحظة: لا يمكن للعديد من عمليات تنفيذ TFTP نقل ملفات أكبر أو سعة 16 ميجابايت. تكون صور برنامج Cisco IOS ل Supervisor Engine 32 أكبر من 16 ميجابايت. أستخدم بروتوكول FTP أو بروتوكول النسخ عن بعد (RCP) لنقل ملفات بسرعة 16 ميجابت أو أكبر. ارجع إلى تحميل صور النظام والميكروكود وصيانتها للحصول على إجراءات حول كيفية إستخدام FTP أو RCP.

Cat6509-E#copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin disk0:

Loading /tftpboot/s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 45302724/4096 bytes]

45302724 bytes copied in 159.400 secs (284208 bytes/sec)

3. تحقق من نسخ الصور بشكل صحيح. تحقق من تطابق حجم ملف الصورة الجديدة مع الحجم الموجود على مركز البرامج. إذا لم تتطابق، فمن المحتمل أن تكون الصورة قد أفسدت أثناء النقل. تحتاج إلى تنزيل الصورة مرة أخرى لتجنب إعادة تحميل المحول في وضع ROMmon.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45302724   Apr 7 2006 03:56:18 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

64233472 bytes total (18927616 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

4. غيرت التمهيد متغير so that المفتاح جزمة مع البرمجية صورة بعد reload. أصدرت show running-config أو show bootvarأمر in order to فحصت التمهيد متغير.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1346 bytes

!

upgrade fpd auto

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 5

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!

!---- Output suppressed.

Cat6509-E#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#no boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!--- Remove the old boot variables.

Cat6509-E(config)#boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!--- Configure the new boot variables.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Though the boot variables are previously changed, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

Cat6509-E#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots a valid software image. You can change the

!--- configuration register value if you issue the

!--- config-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot variable

!--- is not specifed correctly,

!--- switch may reload in ROMMON mode.

1. أعد تحميل المحول بحيث يتم تمهيد المحول باستخدام صورة البرنامج الجديدة.

Cat6509-E#reload

Proceed with reload? [confirm]

21:51:24: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

21:51:27: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paus

21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

21:51:30: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

21:51:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

ed for 00:00:00 to ensure console debugging output.

21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

Resetting .......

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

Initializing ATA monitor library...

Self extracting the image... [OK]

Self decompressing the image : #######################################################################

######################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang

Image text-base: 0x4023105C, data-base: 0x4144C000

MAC based EOBC installed

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2A platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : #######################################################################

######################################################################################################

#################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID SCA044903GE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:01:18: %MFIB_CONST_RP-6-REPLICATION_MODE_CHANGE: Replication Mode Change Detected. Current system r

eplication mode is Ingress

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

Firmware compiled 06-Mar-06 22:47 by integ Build [100]

00:01:18: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang

00:01:18: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:18: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  225 seconds

00:01:19: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1

00:01:20: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:01:21: %C6KENV-SP-4-FANHIOUTPUT: Version 2 high-output fan-tray is in effect

00:01:24: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimal Diagnostics...

00:01:37: %C6KENV-SP-4-USE_RED_CLOCK: system is using the redundant clock (clock B).

00:01:38: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

Cat6509-E>

2. تحقق من تحميل المحول صورة البرنامج الجديدة.

Cat6509-E#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6509-E uptime is 28 minutes

Time since Cat6509-E switched to active is 27 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID SCA044903GE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

ترقية البرامج باستخدام وحدات المشرف المكررة

تتيح محولات Catalyst 6000/6500 series switches لمحرك المشرف المتكرر تولي الأمر إذا فشل Supervisor Engine (محرك المشرف) الأساسي من أجل دعم مقاومة الأعطال. يجب أن تكون محركات المشرف المكررة من النوع نفسه مع بطاقة ميزة الطراز نفسه لدعم التكرار. عندما تقوم بتثبيت محركين للمشرف، فإن أول محرك يدخل على الإنترنت يصبح الوحدة النمطية النشطة. يدخل Supervisor Engine (محرك المشرف) الثاني في وضع الاستعداد. تتم معالجة جميع الوظائف الإدارية ووظائف إدارة الشبكة، مثل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) ووحدة تحكم واجهة سطر الأوامر (CLI) وبرنامج Telnet وبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) وبروتوكول خط اتصال الشبكة المحلية الظاهرية (VTP) على Supervisor Engine (محرك المشرف) في الوضع النشط. على Supervisor Engine (محرك المشرف) في وضع الاستعداد، يكون منفذ وحدة التحكم غير نشط. لا يمكن تبديل محركات المشرف المتكررة. يستمر النظام في العمل بنفس التكوين بعد تحويله إلى محرك المشرف المتكرر.

أنت يستطيع لا يستعمل ال عادي برمجية تحسين إجراء لمادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح أن يتلقى فائض مشرف وحدة نمطية. أحلت مادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح مع مشرف محرك برمجية إستعادة تشكيل مثال in order to حسنت المادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح في أسلوب فائض.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

أستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

خطأ = -21 و -45: ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) ممتلئة

يحدث الخطأ في محولات CatOS أثناء محاولتها نسخ صورة إلى bootflash أو squeeze  ذاكرة التمهيد المؤقتة التي تحتوي على تنسيق غير متوافق. يحدث هذا الخطأ حتى إذا كان ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) فارغة:

Console> (enable) copy tftp flash

error = -21

Can not open destination file bootflash:[x] (file system full),

where 'x' is the image name.

Console> (enable) squeeze bootflash:

error = -45

Squeeze device bootflash failed (error reading squeeze log)

الحل البديل هو تنسيق ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) ومحاولة تنفيذ العمليات مرة أخرى.

Console> (enable) format bootflash:

فشلت ترقية البرامج / المحول في ROMMON

يمكن أن تفشل ترقية البرنامج نظرا لأسباب مثل مشاكل اتصال IP بين المحول وخادم TFTP، أو تعيين متغيرات التمهيد بشكل غير صحيح، أو فشل الطاقة أثناء عملية النسخ من صورة البرنامج إلى المحول. قد تتسبب هذه المشاكل في تمهيد المحول في ROMMON. إذا كان المحول في ROMMON وليس لديك صورة صالحة موجودة على بطاقة Bootflash أو PCMCIA Flash، فيمكنك إسترداد المحول إلى الوضع العادي باستخدام إجراء إسترداد البرنامج. أحلت هذا وثيقة ل برمجية إستعادة إجراء:

- استرداد مُبدلات Catalyst التي تعمل بنظام CatOS من حالات فشل التمهيد

- إستردت مادة حفازة 6500/6000 من يفسد جزمة أداة تحميل صورة

مشكلة معروفة: فقد تكوين المحول بسبب خفض مستوى البرامج

دائما ما يتسبب الرجوع إلى برنامج على المحولات التي تعمل بنظام التشغيل CatOS في فقدان التكوين. قم بإصدار copy config tftpالأمر لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين الخاص بك إلى خادم TFTP. بدلا من ذلك، قم بإصدار copy config flash الأمر من أجل نسخ التكوين إحتياطيا إلى جهاز Flash (الذاكرة المؤقتة).

أصدرت ال copy tftp config أو copy flash configأمر in order to حصلت التشكيل مبرد من ال TFTP نادل أو برق أداة in order to أحيات التشكيل بعد الناجح خفض مستوى.

أحلت المادة حفازة 6000 أمر مرجع مرشد للأمر صياغة واستخدام هذا أمر.

تم تلقي خطأ غير صحيح أو غير معروف في جهاز slot0

عندما تقوم بنسخ صورة من TFTP إلى slot0، يتم تلقي رسالة الخطأ هذه:

Invalid or Unknown device slot0

Failed to copy from tftp to slot0:

أثناء محاولة تنسيق نظام ملفات Flash، يمكن أن تعرض رسالة خطأ مماثلة لهذا:

SW1 (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters): test

error = -85

Format device slot0 failed (cannot find flash algorithm)

تشير رسائل الخطأ التالية إلى أن نظام Flash  slot0: غير متوفر على الجهاز. تتم الإشارة إلى أجهزة Flash بأسماء مختلفة استنادا إلى محركات المشرف وحجم نظام Flash (الذاكرة المؤقتة). إذا كان حجم ملف ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) أكبر من 20 ميغابايت، فإنه يعتبر disk واحدا، بدلا من slot.

لعرض قائمة أنظمة الملفات المتوفرة في الجهاز، أستخدم show file system الأمر وأصدر الأمر copy أو format باستخدام اسم جهاز Flash المناسب.

لا يحتوي الجهاز على خطأ رقم سحري صالح تم تلقيه

لا يحتوي الجهاز على رقم سحري صالح" تعرض رسالة الخطأ على محول Cisco Catalyst 6500 Series Switch عند إعادة تحميله بعد ترقية أو داخل تحويل.

عندما تتم مطالبة رسالة الخطأ هذه، يفشل المحول في تحميل صورة برنامج Cisco IOS Software. تحدث المشكلة بسبب نظام ملفات تالف على الجهاز الذي تحاول وحدة المعالجة المركزية (CPU) منه تحميل صورة برنامج Cisco IOS.

كما أنه عند إدخال dir slot0: الأوامر أوdir disk0: ، ترجع بطاقة Flash PC غير منسقة "معلومات حظر جهاز غير صحيحة" أو رسالة الخطأ "رقم سحري غير صالح".

أنجزت in order to حللت الإصدار، هذا steps:

1. انتقل إلى وضع أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon).

2. قم بتمهيد الصورة يدويا باستخدام ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash).

3. تحقق ما إذا كان حجم الصورة في slot0 هو نفسه حجم الصورة الذي تم تنزيله من خادم TFTP.

4. إذا كان حجم الصورة هو نفسه، format slot0 أو disk0، وقم بتنزيل صورة جديدة من خادم TFTP باستخدام copy الأمر.

ملاحظة: لا يمكن نسخ ملفات متعددة في أمر واحد.

1. تحقق ما إذا تم تنزيل الصورة مباشرة من TFTP إلى الفتحة 0 أو تنزيلها إلى بطاقة ATA ثم نسخها من بطاقات ATA إلى الفتحة 0. إذا تم تنزيل الصورة مباشرة إلى بطاقات ATA، فقم بتنسيق بطاقات ATA قبل تنزيل الصورة من خادم TFTP.

عمليات إعادة تحميل الموجه بعد الترقية

تم تعيين قيمة config-register ل SP على المشرف على 0x2142. يشير "4" إلى تجاهل تكوين النظام. يحتوي RP ROMMON على قيمة 0x2102.

ونظرا لهذا الإعداد، يتجاهل رمز الحد الأقصى للمسارات القيمة التي تأتي من التكوين الذي هو الحد الأقصى غير الافتراضي للمسارات. بمجرد تجاهله، هناك عدم تطابق بين القيم التي تم تكوينها للقيم التي تم تحميلها، وهذا يتسبب في إعادة تحميل الموجه.

كحل بديل، قم بتكوين قيمة config-register إلى 0x2102 على SP باستخدام الأوامر التالية:

Switch#configure terminal

Switch(config)#config-register 0x2102

Switch#write memory

!--- To save the configuration.

بعد التكوين، تحقق مما إذا كانت قيمة config-register هي نفسها ل RP و SP. يجب أن تكون القيمة 0x2102.

- للتحقق من قيمة RP config-register، أستخدم show boot الأمر.

- للتحقق من قيمة SP config-register، أستخدم remote command switch show versionالأمر.

معلومات ذات صلة

- ترقية صور البرامج على الوحدات النمطية Catalyst Switch Layer 3 Modules

- استرداد مُبدلات Catalyst التي تعمل بنظام CatOS من حالات فشل التمهيد

- إستعادة محول Catalyst 6000 يشغل برنامج IOS الأصلي من صورة تالفة أو مفقودة لأداة تحميل التمهيد أو وضع ROMmon

- مثال تكوين محولات Catalyst 6000/6500 Series Switches مع محركات المشرف المكررة Software Engines Upgrade Image Configuration

- إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco