المحتويات

المقدمة

1 - معلومات أساسية

2. أستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها (وحدة التحكم FEX ->)

2.1. FEX

2.1.1. عدادات الواجهة

2.1.2. التقاط الحزمة

2.1.3. إعادة توجيه الحزمة إلى وحدة المعالجة المركزية FEX.

2.2. ضابط

2-2-1 جدول عناوين MAC

2-2-2 التقاط الحزمة

2-2-3 ELAM

أستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها (وحدة التحكم -> FEX)

3-1 جهاز التحكم

3.1.1. التقاط الحزمة

3-1-2 ELAM

3.2. FEX

3.2.1 . إعادة توجيه الحزمة إلى وحدة المعالجة المركزية FEX.

4 - ملخص

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء إعادة توجيه الحزم وإصلاحها في شبكة الوصول الفوري من السلسلة Catalyst 6500/6880 Series.

1 - معلومات أساسية

يوصى بأن يكون المستخدم على دراية تامة بالتصميم وتنسيق VNTAG ومنطق إعادة توجيه الحزم للشبكة المستندة إلى الوصول الفوري.

يمكن العثور على معلومات إضافية حول بنية الوصول الفوري لمادة حفازة 6500/6880 للوصول الفوري على:

التقرير الرسمي لحل الوصول الفوري من Cisco Catalyst

تم إجراء جميع التحليلات الإضافية لهذه الطوبولوجيا:

تحذير: يتم تشغيل الخطوات الموضحة هنا فقط في إعداد مختبر أو تحت إشراف مباشر من مهندس Cisco TAC.

ملاحظة: لتشغيل بعض الأوامر المقدمة هنا بنجاح، enable 'service internal' (أمر مخفي) على ال cisco مادة حفازة 6500/6880 جهاز تحكم أي لا يقفل بعض من ال hidden/TAC-specific أمر:

6880#configure terminal

6880(config)#service internal

تمكين الوصول الكامل إلى FEX (الخدمة الداخلية مطلوبة) لعدد الدقائق المحدد:

6880#test platform software console fex <fex-id> enable timeout <minutes>

2. أستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها (وحدة التحكم FEX ->)

في هذا القسم، تدفق الحزمة من واجهة الوصول الفوري / FEX (موسع النسيج) (المضيف المتصل ب gi1/0/1) إلى وحدة التحكم Cisco Catalyst 6500/6880 Series حيث يتم وصف قرار إعادة توجيه الحزمة الأساسية.

2.1. FEX

لتحديد ما إذا تم إستلام الحزم على واجهة مدخل FEX (Gi1/0/1)، يمكن إستخدام هذه الطرق:

2.1.1. عدادات الواجهة

قم بإنشاء عدد الحزم والتحقق من ظهور الحزم على FEX:

6880#show int gi101/1/0/1 | in packets input

101 packets input, 151894 bytes, 0 no buffer

6880#show counters interface gi101/1/0/1  delta | in InPackets|InUcastPkts|InMcastPkts

1.                          InPackets = 104

3.                        InUcastPkts = 102

4.                        InMcastPkts = 2

ملاحظة: استنادا إلى التصميم، يكون جدول عناوين MAC الموجود على FEX دائما فارغا حيث يحدث تعلم MAC فقط على وحدة التحكم.

2.1.2. التقاط الحزمة

إن يتطلب هو أن على قبض ربط من FEX أن يتحرى أكثر، فسحة بين دعامتين جلسة يستطيع كنت شكلت مباشرة على FEX (لذلك أن ربط جواب طبقت على FEX نفسه). المتطلب رئيسي أن فسحة بين دعامتين غاية ربطت إلى ال نفسه FEX بما أن فسحة بين دعامتين مصدر:

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>enable

Password: cisco

FEX-101#conf t

FEX-101(config)#monitor session 1 source interface gi1/0/1

FEX-101(config)#monitor session 1 destination interface gi1/0/2

هذا تشكيل مختلف من سيناريو في أي ربط شكلت التقاط (أن يكون، فسحة بين دعامتين جلسة) مباشرة على 6880 بهذه الطريقة:

6880#configure terminal

6880(config)#monitor session 1 source interface gi101/1/0/1

6880(config)#monitor session 1 destination interface gi101/1/0/2

عندما يشكل التقاط الحزمة على FEX، يحدث النسخ المتماثل للحزم أيضا على FEX نفسه ويتم ملاحظة الحزم على منفذ الوجهة إذا كان هناك مشكلة اتصال بين FEX ووحدة التحكم. إذا تم تكوين التقاط الحزمة مباشرة على 6880 (راجع المثال الثاني)، فيحدث النسخ المتماثل للحزم على وحدة التحكم نفسها، وربما يؤدي إلى تحليل غير صحيح إذا كانت هناك مشاكل في الاتصال بين وحدة التحكم و FEX. يستعمل هذا نهج، فسحة بين دعامتين غاية يستطيع كنت ربطت إلى أي ميناء / FEX).

يمكن تأكيد هذا الإجراء من خلال التحقق من عدادات فسحة بين دعامتين للنسخ المتماثل على 6880 في كلا السيناريوهين.

فسحة بين دعامتين جلسة يشكل مباشرة على FEX - كل عدادات تساوي 0:

6880#clear platform hardware capacity rewrite-engine counter

Clear rewrite-engine counter for both switches [confirm]

6880#sh platform hardware capacity rewrite-engine performance  | in SPAN RX

1/5  0       0x210   SPAN RX 0            0                    0

1/5  0       0x211   SPAN RX 1            0                    0

(...)

فسحة بين دعامتين جلسة يشكل مباشرة على جهاز تحكم - قارن يرادف عدد من يكرر ربط. يحدث النسخ على وحدة التحكم بالمدخل التي لا يجب أن تنتمي إلى هيكل VSS النشط. (مثال: الهيكل 2 / الوحدة 5).

6880#clear platform hardware capacity rewrite-engine counter

Clear rewrite-engine counter for both switches [confirm]

6880#sh platform hardware capacity rewrite-engine performance  | in SPAN RX

(...>

2/5  0       0x211   SPAN RX 1            0                    0

2/5  1       0x210   SPAN RX 0            0                    0

2/5  1       0x211   SPAN RX 1            0                    0

2/5  2       0x210   SPAN RX 0            102                  0

(...)

2.1.3. إعادة توجيه الحزمة إلى وحدة المعالجة المركزية FEX.

أسلوب بديل للفسحة بين دعامتين يقدم في نقطة 2 أن يعيد توجيه ربط إلى FEX cpu. قم بإنشاء قائمة تحكم في الوصول (ACL) باستخدام بيان السجل وإرفاقها على واجهة الدخول (في السيناريو الخاص بنا: gi1/0/1) وشغل تصحيح الأخطاء لالتقاط هذه الحزم. وهذا يسمح أيضا بجمع تفاصيل إضافية حول قرار إعادة توجيه الحزمة في FEX.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب تصحيح الأخطاء هذا في ظهور حالة وحدة المعالجة المركزية (CPU) عالية على محول وحدة التحكم أيضا في حالة وجود عدد كبير من الحزم.

ملاحظة: في حالة وجود مكدس من محولات الوصول الفوري، يلزم تشغيل تصحيح الأخطاء على المحول المحلي إلى المنفذ المراقب. قم بتسجيل الدخول إلى المحول الآخر في مكدس عن طريق تشغيل الأمر 'session <switch-no> حيث يماثل switch-no رقم المحول (على سبيل المثال، للواجهة gi2/0/1، switch-no هو 2؛ للواجهة 5/0/11، switch-no هو 5، وهكذا).

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#conf t

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip host 10.0.0.2 host 10.0.0.1 log

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip any any

FEX-101(config)#int gi1/0/1

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

!

FEX-101#debug platform cpu-queues logging-q

عندما يتم إنشاء الحزمة بواسطة المضيف، تتم إضافة المعلومات إلى المخزن المؤقت للتسجيل الذي يوفر خصائص الحزمة (على سبيل المثال، عنوان MAC المصدر والوجهة، عناوين IP المصدر والوجهة)، وتفريغ الحزمة، وخصائص الحزمة الداخلية.

Jun  7 14:05:23.059: Pak recvd on LOGGING-Q: Local Port Fwding L3If: L2If:GigabitEthernet1/0/1 DI:0x1E19, LT:7, Vlan:10   SrcGPN:1, SrcGID:1, ACLLogIdx:0x1, MacDA:0000.0000.0001, MacSA: 0000.0000.0002   IP_SA:10.0.0.2 IP_DA:10.0.0.1 IP_Proto:1  (FEX-101)

TPFFD:F3800001_000A400A_01A00076-00011E19_5F5F0000_00002001 (FEX-101)

(FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: Raw FEX packet Dump: (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 02 08 00 45 00 00 64 04 D3  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 00 00 FF 01 A2 C3 0A 00 00 02  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.059: 0A 00 00 01 08 00 42 9D 00 13  (FEX-101)

Jun  7 14:05:23.062: 00 00 00 00 00 00 38 96 03 04  (FEX-101)

للتحقق من القرار المعاد توجيهه، قم بتشغيل هذا التحقق (بناء على DI - فهرس الوجهة المتوفر في هذا السجل، حيث ST1 و ST2 يرادف منافذ المكدس و Te1/0/1 و Te1/0/2 هي وصلات تنتمي إلى قناة المنفذ):

FEX-101#show platform port-asic dest-map index 0x1E19

Ports: Te1/0/1 St1 Te1/0/2 St2

لتحديد المنفذ الذي يتم إستخدامه من قناة المنفذ تجاه وحدة التحكم (يتم تأكيد رقمه بواسطة الأمر الجاري تشغيله 'show etherChannel summary')، أستخدم هذا النهج. (هذا المثال لحزم IP، في حالة عدم إستخدام IP، يتم إستخدام عناوين MAC):

FEX-101#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: Source XOR Destination MAC address

IPv4: Source XOR Destination IP address

IPv6: Source XOR Destination IP address

!

FEX-101#test etherchannel load-balance interface po1 ip 10.0.0.2 10.0.0.1

Would select Te1/0/2 of Po1

الربط أن يكون أرسلت إلى الجهاز تحكم يتلقى VNTAG يضيف أن يعكس المدخل قارن. لتحديد هذه القيمة، اتبع هذا النهج (أستخدم VIF+1 للواجهة gi1/0/1):

FEX-101#show platform fex ucast-entries

vif   sw_idb            portname             GPN   handle    res_index

====  ==========  ======================     ====  ========= =========

1     0x5CAC278   GigabitEthernet1/0/1       1     0x5        0x30F0000

2.2. ضابط

عندما تصل الحزمة إلى وحدة التحكم، فإنها تتم معالجتها أكثر بواسطة محرك إعادة توجيه المدخل الذي يتخذ قرارا إضافيا فيما يتعلق بما يجب القيام به مع الحزمة.

على سبيل المثال، استنادا إلى التحليل الوارد في النقطة 2.1، تترك الحزمة FEX عبر الواجهة TE1/0/2. لتحديد واجهة وحدة التحكم المتصلة على الطرف الآخر، أستخدم هذا الأمر:

6880#show fex infra | in FEX Uplink|FLGS

FLGS:

Te1/5/13, FLGS: 0x3F

FEX Uplink: Te1/0/1

Te2/5/13, FLGS: 0x1F

FEX Uplink: Te1/0/2

إستلمت الربط على ميناء TE2/5/13، لذلك، هذا تدقيق يمكن:

2-2-1 جدول عناوين MAC

عندما يتم إستلام الحزمة على وحدة التحكم، يحدث تعلم عنوان MAC ويتم تعلم عنوان MAC للمضيف على جميع الوحدات النمطية (هذا يعرض مثالا واحدا فقط من المشرف النشط):

6880#show mac address-table interface gi101/1/0/1

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

S - secure entry

R - router's gateway mac address entry

D - Duplicate mac address entry

Displaying entries from active supervisor:

vlan   mac address    type   learn    age                 ports

----+----+---------------+-------+-----+----------+-----------------------------

*      10 0000.0000.0002  dynamic  Yes       10     Gi101/1/0/1

(...)

2-2-2 التقاط الحزمة

كما هو موضح في النقطة 2.1.2، يتم تكوين التقاط الحزمة أيضا على وحدة التحكم بهذه الطريقة:

6880#configure terminal

6880(config)#monitor session 1 source interface gi101/1/0/1

6880(config)#monitor session 1 destination interface gi101/1/0/2

إذا كانت الحزم مرئية على الواجهة الوجهة، فقد تم إرسال الحزمة بنجاح من FEX إلى وحدة التحكم.

in addition to قياسي فسحة بين دعامتين جلسة، ربط داخلي يستطيع كنت شكلت التقاط أن يكون قبض إلى الربط يكون إلى المصد داخلي:

6880(config)#monitor session 1 type capture

6880(config-mon-capture)#source interface gi101/1/0/1

!

6880#monitor capture start

%SPAN-SW1-5-PKTCAP_START: Packet capture session 1 started

6880#show monitor capture buffer

1    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

2    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

3    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

4    IP: s=10.0.0.2 , d=10.0.0.1, len 100

(...)

لمزيد من المعلومات حول هذه الميزة، ارجع إلى: محلل البروتوكول الصغير

2-2-3 ELAM

على مادة حفازة 6500/6880 sery، هناك مدمج داخلي ربط التقاط أن يوفر المزيد من الرؤى في ربط forwarding قرار أن يكون أخذت بواسطة جهاز تحكم على الربط.

ملاحظة: يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول ELAM الصالحة ل 6500/SUP2T، بالإضافة إلى 6880 في:

محولات Catalyst 6500 Series مع Supervisor Engine 2T ELAM الإجراء

عندما قبض الربط، الربط مصدر من الربط (أن يكون، إن هو يشير بشكل صحيح إلى قارن FEX أي يكون أنجزت بناء على VIF يخطط)، وموقع من حيث الربط يكون أرسلت حددت.

في هذا المثال، يتم إستلام الحزمة على هيكل VSS الاحتياطي:

عند تسجيل الدخول أولا،

6880#remote login standby

Trying Switch ...

Entering CONSOLE for Switch

Type "^C^C^C" to end this session

User Access Verification

Password:

6880-sdby#^e

Standby console enabled

قم بتشغيل ELAM:

6880-sdby#show platform capture elam asic eureka slot 5

Assigned asic_desc=eu50

6880-sdby#show platform capture elam trigger master eu50 dbus dbi ingress ipv4 if ip_sa = 10.0.0.2

6880-sdby#show platform capture elam start

cap_commands: Default ELAM RBI PB1 added to list

عندما يتم إرسال الحزم من المضيف وعندما تصل إلى محرك إعادة التوجيه (في حالتنا هذه هي EU50 on chassis-2)، يتم تشغيل الالتقاط ونحصل على عدد من البيانات&colon؛

6880-sdby#sh platform capture elam status

ELAM Mode: local

ID#    Role  ASIC     Slot  Inst  Ver  ELAM       Status

-----  ----  -------  ----  ----  ---  ---------  ------

eu50   M     EUREKA   5     0     1.3  DBI_ING    Capture Completed

eu50   s     EUREKA   5     0     1.3  RBI_PB1    Capture Completed

ID#    ELAM       Trigger

-----  ---------  ----------

eu50   DBI_ING    FORMAT=IP L3_PROTOCOL=IPV4 IP_SA = 10.0.0.2

eu50   RBI_PB1    TRIG=1

!

6880-sdby#show platform capture elam data | in IP_SA|IP_DA|SMAC|DMAC|SRC_INDEX|DEST_INDEX|data

DBUS data&colon;

SRC_INDEX ....................... [19] = 0x2000 [Po101[Te1/5/13,Te2/5/13],Gi101/1/0/1]

DEST_INDEX ...................... [19] = 0xC [Te1/1/13]

DMAC ............................ = 0000.0000.0001

SMAC ............................ = 0000.0000.0002

IP_SA ........................... = 10.0.0.2

IP_DA ........................... = 10.0.0.1

RBUS data&colon;

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x380 [Switch/Router]

استنادا إلى إخراج الالتقاط، تم إستلام الحزمة التي تحتوي على عناوين MAC/IP (كما هو موضح) على Gi101/1/0/1 (حقل DBUS src_index) على FEX وتم تمريرها إلى وحدة التحكم عبر Po101 التي تم تكوينها على وحدة التحكم. القرار هو إعادة توجيه هذه الحزمة إلى وحدة المعالجة المركزية VSS (rbus dest_index field).

ملاحظة: ما يتم تعيينه بين VIF وفهرس المصدر يتم تنفيذه بواسطة مدير VNTAG ويمكن فحصه (في هذه الحالة، تم إستخدام VIF=1 عند تمرير إطار البث الأحادي من المنفذ Gi1/0/1 على FEX؛ الحالة التشغيلية هي دائما 2، يمكن أن يكون النوع unicast أو multicast):

6880#test platform software switch virtual vntag_mgr vif-map vif 1 detail

VIF INFO:

VIF#  1

Type  UNICAST VIF

LTL#  2000

OperStatus  #  2

أستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها (وحدة التحكم -> FEX)

في هذا قسم، ربط تدفق من جهاز تحكم cisco مادة حفازة 6500/6880 sery forwarding محرك، up to Instant Access / FEX (بناء موسع) قارن يصف.

3-1 جهاز التحكم

3.1.1. التقاط الحزمة

لتحديد ما إذا كان قد تم إسترداد الحزمة بنجاح بواسطة المحول Catalyst 6500/6880 switch، فإنه يتم إستخدام الطرق القياسية لاستكشاف أخطاء المحولات المستقلة/VSS وإصلاحها. تتضمن هذا طريقة التقاط ربط (فسحة بين دعامتين جلسة، وهكذا). تم العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الأدوات على:

فسحة بين دعامتين، RSPAN و ERSPAN

3-1-2 ELAM

لتحديد ما إذا كان القرار الخاص بالحزمة التي سيتم إعادة توجيهها هو إرسالها إلى FEX باستخدام معرف VIF صالح، يتم تنفيذ التقاط الحزمة على وحدة التحكم لمحرك إعادة التوجيه عند الدخول (أي محرك إعادة التوجيه الذي يعالج الواجهة التي تم تلقي الحزمة عليها).

ملاحظة: يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول ELAM الصالحة ل 6500/SUP2T، بالإضافة إلى 6880 في:

محولات Catalyst 6500 Series مع Supervisor Engine 2T ELAM الإجراء

في هذا المثال، هذا هو تكوين ELAM الصحيح. (ملاحظة: يتم إستخدام الكلمة الأساسية 'shim' في المشغل عندما يتم إنشاء الحزمة من وحدة المعالجة المركزية؛ وبالنسبة لحركة مرور النقل، لا يتم إستخدام هذه الكلمة الأساسية):

6880#show platform capture elam asic eureka slot 5

6880#show platform capture elam trigger master eu50 dbus dbi ingress shim ipv4 if ip_sa = 10.0.0.1 ip_da=10.0.0.2

6880#sh platform capture elam start

6880#sh platform capture elam status

ELAM Mode: local

ID#    Role  ASIC     Slot  Inst  Ver  ELAM       Status

-----  ----  -------  ----  ----  ---  ---------  ------

eu50   M     EUREKA   5     0     1.3  DBI_ING    Capture Completed

eu50   s     EUREKA   5     0     1.3  RBI_PB1    Capture Completed

ID#    ELAM       Trigger

-----  ---------  ----------

eu50   DBI_ING    FORMAT=OTHERS SHIM_ETYPE=E8_SHIM_ETYPE                  ETYPE=IPV4_ETYPE IP_SA = 10.0.0.1 IP_DA=10.0.0.2

eu50   RBI_PB1    TRIG=1

هذه هي النتيجة الملتقطة:

6880#show platform capture elam data | in IP_SA|IP_DA|SMAC|DMAC|SRC_INDEX|DEST_INDEX|data

DBUS data&colon;

SRC_INDEX ....................... [19] = 0x380 [Switch/Router,Po255[Te2/5/1,Te2/5/5,Te2/5/6]]

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x0 [Te1/1/1]

DMAC ............................ = 0000.0000.0002

SMAC ............................ = 0000.0000.0001

IP_SA ........................... = 10.0.0.1

IP_DA ........................... = 10.0.0.2

IP_DATA [224]

RBUS data&colon;

DEST_INDEX ...................... [19] = 0x2000 [Po101[Te1/5/13,Te2/5/13],Gi101/1/0/1]

تم تلقي الحزمة من وحدة المعالجة المركزية (المحول/الموجه إدخال ل DBUS src_index) والقرار الأمامي هو إرسالها عبر Po101 (وهو قناة المنفذ التي تتصل بوحدة التحكم مع FEX) ثم من خلال الواجهة gi1/0/1 على FEX101.

يمكن التحقق من معرف VIF المستخدم في هذه الحالة من خلال الأمر، حيث يتم أخذ قيمة LTL من حقل DEST_INDEX:

6880#test platform software switch virtual vntag_mgr vif-map ltl 0x2000 detail

VIF INFO:

VIF#  1

Type  UNICAST VIF

LTL#  2000

OperStatus  #  2

لأن واجهة الخروج على وحدة التحكم هي port-channel، يمكن تنفيذ هذه الأوامر لتحديد أي إرتباط مادي يتم إستخدامه.

6880#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip enhanced

mpls label-ip

EtherChannel Load-Balancing Mode on FEX Modules:

src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: Source XOR Destination MAC address

IPv4: Source XOR Destination IP address

IPv6: Source XOR Destination IP address

MPLS: Label or IP

!

6880#test etherchannel load-balance interface po101 ip 10.0.0.1 10.0.0.2

Computed RBH: 0x3

Would select Te1/5/13 of Po101

3.2. FEX

أساليب أستكشاف أخطاء FEX وإصلاحها لسيناريو يتم فيه تلقي حزمة من وحدة التحكم ويتم إرسالها إلى واجهة مضيف FEX لتطابق الحزم المقدمة في القسم 2. والاختلافات الوحيدة التي تم ذكرها مرتبطة بوحدة المعالجة المركزية ل 2.1.3 - إعادة توجيه الحزمة إلى FEX.

3.2.1 . إعادة توجيه الحزمة إلى وحدة المعالجة المركزية FEX.

يرجى الرجوع إلى الفرع 2-1-3 للحصول على شرح تفصيلي لهذا النهج.

في هذا المثال، لالتقاط حزمة يتم استقبالها من وحدة التحكم، يتم إجراء هذا التكوين على FEX (يتم إرفاق قائمة التحكم في الوصول بواجهة واحدة إذا تم تعريف الواجهة أولا بشكل صحيح كما هو موضح في النقطة 3.1.2).

6880#attach fex 101

Attach FEX:101 ip:192.1.1.101

Trying 192.1.1.101 ... Open

User Access Verification

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 log

FEX-101(config)#access-list 100 permit ip any any

FEX-101(config)#int te1/0/1

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

FEX-101(config-if)#int te1/0/2

FEX-101(config-if)#ip access-group 100 in

FEX-101#debug platform cpu-queues logging-q

debug platform cpu-queue logging-q debugging is on

ملاحظة: في حالة وجود مكدس من محولات الوصول الفوري، يتم تشغيل تصحيح الأخطاء على المحول الذي يحتوي على وصلة بوحدة التحكم. قم بتسجيل الدخول إلى محول آخر في مكدس عن طريق تشغيل الأمر 'session <switch-no> حيث يماثل switch-no رقم المحول (على سبيل المثال، لواجهة gi2/0/1، switch-no هو 2، لواجهة 5/0/11، switch-no هو 5، وهكذا).

عندما يتم إرسال الحزمة من وحدة التحكم بنجاح إلى FEX، يتم إنشاء هذه المعلومات في syslog:

Pak recvd on LOGGING-Q: Local Port Fwding L3If: L2If:TenGigabitEthernet1/0/1 DI:0x1F2A, LT:0, Vlan:10   SrcGPN:456, SrcGID:456, ACLLogIdx:0x1, MacDA:0000.0000.0002, MacSA: 0000.0000.0001   Non (IPv4/IPv6/ARP/RARP)

TPFFD:F38001C8_000A400A_01A00080-00011F2A_F5F50000_00002BFD

Jun  7 15:37:24.482: Raw FEX packet Dump:

Jun  7 15:37:24.482: 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00

Jun  7 15:37:24.482: 00 01 89 26 80 01 0B FD 81 00

Jun  7 15:37:24.482: 00 0A 08 00 45 00 00 64 76 87

Jun  7 15:37:24.482: 00 00 FF 01 31 0F 0A 00 00 01

Jun  7 15:37:24.482: 0A 00 00 02 08 00 A9 FF 00 12

12-بت (مع قيمها السداسية العشرية المقابلة، ارجع إلى تنسيق حزمة VNTAG في ورقة الوصول الفوري البيضاء) ترادف قيمة VIF الوجهة التي تم تمريرها في الحزمة، نفسها. تتم الإشارة إلى هذه القيمة (التي تم تغييرها إلى فاصلة عشرية) بشكل إضافي مع نقطة الخروج على FEX.

يتم إستخدام هذا الأمر لتحديد نقطة الخروج: هذا يأخذ VIF للبث الأحادي بعين الاعتبار (راجع ملاحظة في النقطة 2.2.3 المتعلقة بإدارة VNTAG).

FEX-101#sh platform fex ucast-entries

vif   sw_idb            portname             GPN   handle    res_index

====  ==========  ======================     ====  ========= =========

1     0x5CAC278   GigabitEthernet1/0/1       1     0x5        0x30F0000

2     0x5CAE2E0   GigabitEthernet1/0/2       2     0x6        0x30F0000

(...)

بالنسبة لحركة مرور البث المتعدد، يكون المنطق كما يلي:

1) تحديد مجموعة واجهات الخروج لمعرف فئة المورد (VIF) للبث المتعدد المحدد.

FEX-101#sh platform fex mcast-entries

(...)

Entry : 2 =================

Mcast VIF = 3072 : destid = 0x23DF     : handle = 0x37       : result_index = 0x4D

DestId 23DF details with GPN list

index  next   flags cmi    #GPN GPN

0x23DF 0xFFFF 0x00  0x0000 3    1    2    464

(...)

في هذا المثال، بالنسبة VIF=3072، تم إختيار ثلاثة (3) واجهات مخرج باستخدام أرقام GPN الداخلية: 1، 2 و 464. in order to ترجمت هذا داخلي GPN ميناء رقم إلى قارن طبيعي، هذا أمر يستطيع كنت استعملت:

FEX-101#show platform pm if-numbers

interface gid  gpn  lpn  port slot unit slun port-type lpn-idb gpn-idb

----------------------------------------------------------------------

Gi1/0/1   1    1    1    0/2  1    1    1    local     Yes     Yes

Gi1/0/2   2    2    2    0/1  1    2    2    local     Yes     Yes

(...)

Po2       464  464  0    16/0  9    2    2    local     No      No

تعني هذه المخرجات أن الحزم التي يتم استقبالها مع غاية متعددة البث VIF تساوي 3072، تتم إعادة توجيهها إلى الواجهات: gi1/0/1، gi1/0/2 و port-channel 2.

4 - ملخص

في حال وجود أي مشاكل متعلقة بالمعيار FEX، يتم تجميع مخرجات الأوامر هذه وإضافتها إلى حالة مركز المساعدة الفنية عند فتحها:

6880#show tech-support

6880#show tech-support fex infra

6880#attach fex <fex-id>

Password: cisco

FEX-101>en

Password: cisco

FEX-101#show tech-support