المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

توصيات

الأنظمة الأساسية Catalyst 1000/2960/3560/CDB و 4500

الأنظمة الأساسية Catalyst 3650 و 3850

منصات Catalyst 6K

الإصدارات الخاصة الهندسية

المقدمة

يصف هذا وثيقة قائمة ميلان إلى جانب من مستقر cisco ios ® برمجية لمادة حفازة 1000/2960/3560/CDB/4500، 3650/3850، و 6500/6800 sery مفتاح.

معلومات أساسية

وكانت هذه آخر التوصيات في ديسمبر/كانون الأول 2023.

لا يقصد من المعلومات الواردة في هذا المستند أن تكون شاملة، ويقصد بها أن تكون بمثابة إرشادات عامة لك، وخاصة في حالات النشر أو الترقيات الواسعة النطاق.

إذا كنت مهتما بتوصيات البرامج على محولات Catalyst 9000 Series Switches، فيرجى الرجوع إلى هذه الصفحة.

توصيات

الأنظمة الأساسية Catalyst 1000/2960/3560/CDB و 4500

مجموعة المنتج

تفاصيل المنتج

موصى به

إصدار IOS من Cisco

نهاية البرنامج

صيانة

تم المرور (Y/N)

نهاية PSIRT/ نهاية دعم الأجهزة (ص/ن)

إرتباط نهاية العمر الافتراضي

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (جميع الطرز)

15٫2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

لم يتم الإعلان عن نهاية العمر الافتراضي

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15٫2(7)E9

ي [23 أكتوبر]

n [أكتوبر 27]

انقر هنا

Catalyst 2960XR

15٫2(7)E9

ي [23 أكتوبر]

n [أكتوبر 27]

انقر هنا

Catalyst 2960L

15٫2(7)E9

ص [22 أكتوبر]

ن (26 أكتوبر)

انقر هنا

مادة حفازة 2960+

15٫2(7)E9

ص [22 أكتوبر]

ن (26 أكتوبر)

انقر هنا

Catalyst 2960C

15٫2(7)E9

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

Catalyst 2960CX

15٫2(7)E9

N [أبريل '25]

N [أبريل '29]

انقر هنا

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15٫2(7)E9

N [أبريل '25]

N [أبريل '29]

انقر هنا

CDB

Catalyst CDB-8P

15٫2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

لم يتم الإعلان عن نهاية العمر الافتراضي

Catalyst CDB-8U

15٫2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

لم يتم الإعلان عن نهاية العمر الافتراضي

Catalyst 4500

(نمطي)

8-E

3٫11٫8 اس

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

8 إس يو بي 8 إل إي

3٫11٫8 اس

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

9-E

3٫11٫8 اس

ص [22 أكتوبر]

ن (26 أكتوبر)

انقر هنا

Catalyst 4500-X

(ثابت)

Catalyst 4500-X

3٫11٫8 اس

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

* 15.2(7)/3.11 هو إصدار الصيانة الممتدة النشط الحالي.

الأنظمة الأساسية Catalyst 3650 و 3850

مجموعة المنتج

تفاصيل المنتج

موصى به

إصدار IOS-XE من Cisco

نهاية البرنامج

صيانة

تم المرور (Y/N)

نهاية PSIRT/ نهاية دعم الأجهزة (ص/ن)

إرتباط نهاية العمر الافتراضي

Catalyst 3650

3650 (جميع الطُرز)

16٫12٫10 أمبير

ص [22 أكتوبر]

ن (26 أكتوبر)

انقر هنا

Catalyst 3850

3850-12XS و 3850-24XS و 3850-48XS

16٫12٫10 أمبير

ص [23 أبريل]

N [أبريل '27]

انقر هنا

3850 (جميع الطُرز الأخرى)

16٫12٫10 أمبير

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

منصات Catalyst 6K

مجموعة المنتج

تفاصيل المنتج

موصى به

إصدار IOS من Cisco

نهاية البرنامج

صيانة

تم المرور (Y/N)

نهاية PSIRT/ نهاية دعم الأجهزة (ص/ن)

إرتباط نهاية العمر الافتراضي

Catalyst 6500

sup 2T

15.5(1)SY12

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

Catalyst 6800

الطراز C6840-X

15.5(1)SY12

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

الطراز C6880-X

15.5(1)SY12

ص [21 أكتوبر]

n [أكتوبر 25]

انقر هنا

SUP 6T

15.5(1)SY12

ص [23 أبريل]

N [أبريل '27]

انقر هنا

*15.5(1)SY هو إصدار الصيانة الممتدة النشط الحالي.

الإصدارات الخاصة الهندسية

في بعض الحالات، يتم توفير الأخطاء الخطيرة في التحديثات الهندسية الخاصة (ES). لا تتوفر هذه التحديثات على CCO ‏(cisco.com). إذا واجهت أي مشاكل خاصة ببيئتك لم يتم إصلاحها بالفعل في cisco.com الإصدارات الموجودة بالفعل، فالرجاء الاتصال ب Cisco Customer Experience (CX) لاستكشاف إمكانية وجود رمز هندسة خاص (ES). إن الهدف من التصميم الهندسي الخاص هو أن يتم نشره لفترة زمنية محدودة، ينصح بالانتقال إلى إعادة بناء الصيانة التالية بمجرد توفرها على الموقع cisco.com.  تدعم كل من تجربة العميل (CX) ووحدة الأعمال (BU) من Cisco التحديثات الهندسية الخاصة.