المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الاصطلاحات

الإجراء بالتفصيل

عينة إنتاج من كلمة إستعادة إجراء من مادة حفازة 6500/6000 يركض CatOS

برمجية وكلمة إستعادة من خلال القصير فسحة بين دعامتين على المادة حفازة 1200

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يسترد كلمة مرور على هذا cisco منتوج يركض مادة حفازة os (CatOS) برمجية على المشرف محرك:

- Catalyst 1200

- مادة حفازة 2926T/F

- Catalyst 4500/4000

- مركز Catalyst 1400 FDDI

- Catalyst 2926GS/L

- Catalyst 5000

- Catalyst 2901

- مادة حفازة 2948g

- Catalyst 5500

- Catalyst 2902

- Catalyst 2980G

- Catalyst 6500/6000

إن يركض أنت cisco ios ® برمجية على مادة حفازة 4500/4000 أو 6500/6000 sery مفتاح، أو أنت تحتاج أن يسترد كلمة على مسحاج تخديد وحدة نمطية، أحلت هذا وثيقة:

- إجراءات استرداد كلمة المرور

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الإجراء بالتفصيل

لاسترداد كلمة مرورك، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإرفاق وحدة طرفية أو جهاز كمبيوتر شخصي باستخدام محاكاة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في المحول.

أستخدم إعدادات المحطة الطرفية التالية:

- معدل البود 9600

- بلا تماثل

- 8 وحدات بت بيانات

- 1 بت توقف

ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول توصيل الكبلات وتوصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم، ارجع إلى المستند الذي يربط وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst.

2. قم بإيقاف تشغيل المحول، ثم قم بتشغيل المحول مرة أخرى.

انتظر بضع دقائق بعد إعادة ضبط الطاقة، إذا لزم الأمر، كي يقدم المحول مطالبة كلمة المرور الأولى.

هام: بعد تقديم مطالبة كلمة المرور الأولى، أمامك 30 ثانية لإكمال إجراء الاسترداد الذي يلي في الخطوات 3-7. نظرا لأنه لديك 30 ثانية فقط لإكمال هذا الإجراء، اضغط على إدخال عندما يطلب منك المحول كلمة مرور قديمة أو جديدة. هذا الإجراء يعادل إدخال حرف فارغ ويسمح لك بإكمال الاسترداد بسرعة.

يشير فشل أي من الخطوات التالية إلى أنك تجاوزت حد 30 ثانية من الوقت. إذا تجاوزت الحد المسموح به، يلزمك إيقاف التشغيل/تشغيل المحول مرة أخرى. عليك العودة إلى الخطوة 3 وبدء الإجراء من جديد.

3. اضغط على Enter في مطالبة كلمة المرور لإدخال كلمة مرور فارغة.

4. اكتب enable في نافذة مطالبة لإدخال وضع التمكين.

5. اضغط على Enter في مطالبة كلمة المرور لإدخال كلمة مرور فارغة.

6. غيرت الكلمة مع الإصدار من المجموعة كلمة أمر أو المجموعة enablePass أمر.

7. اضغط على Enter عند المطالبة لإدخال كلمة المرور القديمة.

إذا إستلمت رسالة "كلمة مرور آسف غير صحيحة" في أي نقطة أثناء الخطوات 3-8، تذكر أن تضغط فقط على مفتاح هام:الإدخال عند مطالبة بكلمة مرور. تشير الرسالة إلى أنك تجاوزت حد 30 ثانية من الوقت. تحتاج إلى إيقاف التشغيل/تشغيل المحول مرة أخرى، ثم العودة إلى الخطوة 3 لتكرار الإجراء.

8. في الإكمال الناجح لإسترداد كلمة المرور، أستخدم أوامر set password وset enablePass لتكوين كلمات المرور الآمنة التي تختارها.

عينة إنتاج من كلمة إستعادة إجراء من مادة حفازة 6500/6000 يركض CatOS

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by Cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##############################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

!--- The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up, other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30 seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.

2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 1

Enter password:

!--- Press Enter.

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered up

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up

2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled

2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is

enabled

2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online

Console> enable

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online

2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 3

Console> (enable) set password

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) set enablepass

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online

2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 4

2002 Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD_OK:Module 15 is online

Console> (enable)

برمجية وكلمة إستعادة من خلال القصير فسحة بين دعامتين على المادة حفازة 1200

استعملت هذا إجراء إن البرمجية وكلمة إستعادة يفشل إجراء ومادة حفازة ك 1200 لا reboot عندما المفتاح يركض برمجية. هذا الإجراء مماثل للوصول إلى وضع أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon) على الموجه. في الأساس، يوفر هذا الإجراء لك وظائف محول كافية لتنزيل البرنامج إلى المحول مرة أخرى.

1. أزلت الغطاء من المفتاح.

2. حدد مكان المسامير JP17 وقلصها.

تجد السنون على يمين كل ال LED وعلى يسار زر إعادة ضبط.

3. إعادة تشغيل المبدل.

يعود المحول بموجه أمر التمهيد.

4. في موجه أوامر التمهيد، يمكنك تحديد عنوان IP باستخدام الأمر ifconfig وتنزيل معالج إدارة الشبكة (NMP) وبرنامج معالج حركة البيانات (DMP).

إذا لم تنجح هذه الخطوات، فربما تحتاج إلى أجهزة جديدة.

معلومات ذات صلة

- إجراءات استرداد كلمة المرور

- الدعم الفني - Cisco Systems