المحتويات

المقدمة

المتطلبات

التهيئة الأولية

إعادة ترقيم أعضاء المكدس

الخطوة 1: إنشاء التكوين المحدث

التكوين القديم

تكوين جديد

الخطوة 2: قطع اتصال المكدس

سجلات التمهيد

الخطوة 3: إعادة ترقيم أعضاء المكدس

الخطوة 4: تطبيق التكوين الجديد

الخطوة 5: إعادة توصيل المكدس

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند الخطوات الموصى بها لإعادة ترقيم أعضاء مكدس "موسع الموصلات البينية" (FEX) بعد نشر الطراز 6800ia ووجوده في الإنتاج. ينطبق هذا المستند على جميع عمليات نشر 6800ia بغض النظر عن النظام الأساسي للمحول الرئيسي - Catalyst 6500 أو Catalyst 6807 أو Catalyst 6880 - الذي يعمل بإصدار برنامج Cisco IOS® 15.1(2)SY.

بالنسبة للأجهزة التي تشغل إصدارات برنامج Cisco IOS 15.x SY، راجع Cisco IOS 15.2SY - Instant Access - Renumbering FEX Switch-ID. يتم دعم هذه الميزة في إصدارات Cisco IOS 15.1(2)SY6 أو 15.2(1)SY1 أو الأحدث.

المتطلبات

كن على علم بأن عملية إعادة الترقيم سيكون لديها وقت توقف عن العمل في هذه المناطق:

- وصول وحدة التحكم إلى المكدس (المكدس) الذي سيتم إعادة ترقيم الأعضاء.

- وصول SSH/Console إلى المحول الرئيسي عبر عملية إعادة الترقيم.

التهيئة الأولية

كما هو موضح في هذا المخطط، فإن Catalyst 6500 with Sup2T التي تشغل برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 15.2(1)SY1 هي الأصل و FEX 101 هي المكدس الذي سيتم إعادة ترقيمه.

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready   <=master based on the MAC address

2       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

3       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

هنا، سيعاد ترقيم المحولات كما يلي:

- المحول 3 —> المحول 1

- المحول 1 —> المحول 2

- المحول 2 —> المحول 3

مدرك أن منافذ وحدة تحكم أعضاء المكدس لا تعرض أي شيء ولن تكون هناك إستجابة.

إعادة ترقيم أعضاء المكدس

إذا كان المكدس قيد المناقشة غير قيد الإنتاج، فاتبع الخطوات 2 و 3 و 5.

إذا كان المكدس قيد الإنتاج وكان يلزم حفظ جميع التكوين، فاتبع جميع الخطوات.

الخطوة 1: إنشاء التكوين المحدث

في المخطط، يتم توصيل موجه بالواجهة 2/0/5 ويتم توصيل هاتف VoIP بالواجهة 3/0/5. بمجرد إعادة ترقيم المحولات (من 3 إلى 1 ومن 1 إلى 2 ومن 2 إلى 3)، ستكون هذه الاتصالات على 3/0/5 و 1/0/5 على التوالي. عند إعادة اتصال المكدس بالأصل، فإنه يدفع الإصدار الأخير من التكوين إلى المنافذ استنادا إلى رقم المحول. بمعنى آخر، سيكون ل 3/0/5 التكوين لمنفذ متصل بالموجه.

من المهم للغاية أن يكون لديك إصدار محدث من التكوين قبل بدء عملية إعادة الترقيم لتقليل وقت التوقف عن العمل.

التكوين القديم

!

interface GigabitEthernet101/2/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

تكوين جديد

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

لا حاجة لتحديث تكوين قناة المنفذ الوصلة، حيث سيتم تحديثه تلقائيا بواسطة بروتوكولات مستوى التحكم في الوصول الفوري (مثل بروتوكول اكتشاف القمر الصناعي (SDP)).

الخطوة 2: قطع اتصال المكدس

قم بفصل منافذ الوصلة (إما على الجانب الرئيسي أو جانب المكدس) أو إيقاف تشغيل المنافذ من المحول الرئيسي. في هذا المثال، يتم إيقاف تشغيل منافذ الوصلة.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SD)        -        Te1/2/5(D)     Te2/2/5(D)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)  Te3/0/1(P)

بمجرد أن تنخفض جميع منافذ الوصلات، سيقوم جميع أعضاء المكدس في FEX101 بإعادة التحميل.

سجلات التمهيد

CPU rev: BImage passed digital signature verificationBoard rev: 5Testing DataBus

...Testing AddressBus...

Loading "flash:/c6800ia-universalk9-mz.152-3m.E1.bin"...Verifying image

flash:/c6800ia-universalk9mz.152-3m.E1.bin.........

Press RETURN to get started!

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

عند هذه النقطة من الوقت، يجب أن تكون جميع منافذ المضيف (على سبيل المثال، Gig101/1/0/5 و Gig101/2/0/5 كما هو موضح في المخطط) معطلة إداريا.

الخطوة 3: إعادة ترقيم أعضاء المكدس

لا تزال محولات 6800ia يتم تجميعها كمكدس (بدون توصيل كبلات مكدس). إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تكثيفها، فيوصى بإيقاف تشغيل جميع العملاء، وإعادة توصيل كبل المكدس وتشغيله.

FEX-0(config)#switch 3 renumber 1

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]               <<=== <enter>

Changing Switch Number 3 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 1 renumber 2

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 2 renumber 3

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switchnumber will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

الخطوة 4: تطبيق التكوين الجديد

حتى في حالة قطع مكدس FEX، يجب أن يكون المحول الرئيسي مزودا بالمبلغ:

6500-FEX#sh run | beg provision

<snip>

module provision fex 101

slot 1 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 50

slot 2 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 51

slot 3 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 53

<snip>

تطبيق التكوين الجديد في المحول الأصلي ل FEX 101.

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

descrition ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

!

الخطوة 5: إعادة توصيل المكدس

أعد توصيل المكدس من خلال إحضار قناة المنفذ 101.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

سجلات وحدة التحكم 6800IA:

FEX-0>

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2,

changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1,

changed state to up

FEX-101>

FEX-101>

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

1       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

*2       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready <= master based on the MAC address

3       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

كما ترى أعلاه، تتم إعادة ترقيم أعضاء المكدس (مقارنة عناوين MAC التي تم الإبلاغ عنها هنا مقابل تلك المحددة في قسم "التكوين الأولي").

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SU)        -        Te1/2/5(P)     Te2/2/5(P)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)    Te2/0/1(P)

معلومات ذات صلة

- التقرير الرسمي لحل الوصول الفوري من Cisco Catalyst

- كيفية تكوين الوصول الفوري (PDF)

- دليل تثبيت أجهزة المحول Catalyst 6800ia

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems