المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

طلب التحقق من تماثل LTL

التعرف على الوحدة النمطية المتأثرة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الطريقة المستخدمة لتعريف وحدة نمطية تتأثر بفحص التماثل على محول Cisco Catalyst 6500 Series Switch.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- محرك المشرف 720 على المحولات Cisco Catalyst 6500 Series Switches

- فحص التماثل للمنطق الهدف المحلي (LTL)

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على cisco مادة حفازة 6500 sery مفتاح أن يركض مشرف محرك 720.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

طلب التحقق من تماثل LTL

أنت أمكن واجهت هذا سجل على مادة حفازة 6500 sery مفتاح:

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

يشير السجل إلى التحقق من التماثل في جدول ASIC/Port Index Static Random-Access Memory (SRAM) المستخدم من قبل بعض الوحدات النمطية من السلسلة Catalyst 6500.

التعرف على الوحدة النمطية المتأثرة

لتحديد الوحدة النمطية التي واجهت التحقق من التماثل، قم بتحويل الرقم السداسي العشري الذي يظهر في السجل إلى رقم عشري. في هذه الحالة، يترجم 0x33c9 إلى عشري 13،257.

قم بتجميع الإخراج من الأمر show diagnostic result module all detail على المحول، والبحث عن 13257. يتم سرده كمؤشر LTL لإحدى الوحدات النمطية.

على سبيل المثال:

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

مررت خلال الإنتاج in order to اكتشفت الوحدة نمطية أن يترجم إلى هذا LTL، أي الوحدة نمطية من أي السجل جاء.

معلومات ذات صلة

- إختبارات التشخيص عبر الإنترنت - دليل تكوين برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.2SX

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems