المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

عنوان MAC على شبكة VLAN (SVI) أو واجهة L3 على محولات Catalyst

عناوين MAC على واجهات الطبقة 2

عناوين MAC لحساب الشجرة المتفرعة

مادة حفازة مفتاح مع دعم ل CLI تشكيل من فريد MAC عنوان لكل قارن

محرك المشرف Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 و Supervisor Engine I مع MSFC1، MSFC2، أو MSFC3 التي تعمل ببرنامج CatOS System

الوحدة النمطية Catalyst 4000 L3 Module

مادة حفازة مفتاح أن لا يساند CLI تشكيل من فريد {upper}mac address لكل قارن

محرك المشرف Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine II

محرك المشرف Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine III/IV

محولات Catalyst L2 و L3 ذات التكوين الثابت

Catalyst 2900XL/3500XL

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة دعم للتشكيل من فريد MAC عنوان على VLAN (يحول قارن فعلي [SVI]) أو طبقة 3 (L3) قارن على cisco مادة حفازة مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

نظام التشغيل Catalyst OS (CatOS) على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبرنامج Cisco IOS® Software على بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) (هجين): يمكن إستخدام صورة CatOS على أنها برنامج النظام لتشغيل Supervisor Engine (المحرك المشرف) على محولات Catalyst 6500/6000. في حال تركيب بطاقة ميزة التحويل متعدد الطبقات (MSFC) الاختيارية، فسيتم استخدام صورة منفصلة من برنامج Cisco IOS Software لتشغيل بطاقة MSFC.

cisco ios برمجية على على حد سواء المشرف محرك و MSFC (أهلي طبيعي): وحيد cisco ios برمجية صورة يستطيع كنت استعملت كالنظام برمجية أن يركض على حد سواء المشرف محرك و MSFC على مادة حفازة 6500/6000 مفتاح.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى مقارنة بين Cisco Catalyst وأنظمة التشغيل Cisco IOS للمحولات من السلسلة Cisco Catalyst 6500 Series Switch.

عنوان MAC على شبكة VLAN (SVI) أو واجهة L3 على محولات Catalyst

افتراضيا، مادة حفازة يأتي مفتاح مع ال نفسه {upper}mac address يشكل على كل قارن. يبدي الرسم بياني في هذا قسم مادة حفازة 6500 مع مشرف محرك 2 و MSFC2. ومع ذلك، فإن عنوان MAC على جميع واجهات VLAN الثلاث هو نفسه، حتى وإن كانت عناوين IP مختلفة.

يتلقى مادة حفازة مفتاح دعم مختلف ل القدرة أن يغير ال MAC عنوان ل VLAN (SVI) أو L3 قارن. لا تحتاج إلى تغيير عنوان MAC المحترق إذا كانت أجهزة الشبكة تدعم عناوين IP متعددة إلى جدول واحد لبروتوكول تحليل عنوان MAC (ARP)، وهو أمر شائع. أيضا، لا يحتاج أنت أن يغير ماك عنوان إن يساند المفتاح لكل VLAN {upper}mac address طاولة. تدعم محولات Cisco جدول عناوين MAC لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) أو جدول ذاكرة الوصول إلى المحتوى (CAM). يسمح هذا دعم المفتاح أن يحافظ {upper}mac address طاولة لكل VLAN. لذلك، المفتاح يستطيع يتلقى ال نفسه {upper}mac address على يتعدد VLAN قارن دون إصدار.

ملاحظة: تستخدم مجموعة بروتوكول الموجه الاحتياطي الفعال (HSRP) نفس عنوان MAC الظاهري إذا تم إعادة إستخدام معرف مجموعة HSRP على واجهات متعددة. لذلك يجب عليك فهم مجموعات HSRP المختلفة واستخدامها عند الإمكان. لفهم تحديد مجموعة HSRP على Catalyst 6500/6000، ارجع إلى هذا المستند:

- تحديد مجموعة HSRP على المحولات من السلسلة Catalyst 6500/6000 Series Switches التي غالبا ما تطرح أسئلة

المادة حفازة 3550 مفتاح، مادة حفازة 4500/4000 مفتاح مع مشرف محرك iii/iv، ومادة حفازة 6500 مفتاح مع مشرف محرك 720 دعم حتى 256 فريد HSRP مجموعة id في ال 0 إلى 255 مدى.

عناوين MAC على واجهات الطبقة 2

عناوين MAC لواجهات الطبقة 2 (Switchports) فريدة ويتم تعيينها لوحدة الخط النمطية هذه. في محولات السلسلة Cisco 6500/6000 و 4500/4000 و 3750 و 3560 و 3550 و 2970، لا يمكنك تغيير عنوان MAC على منفذ switchport. في cisco 2940، و 2950/2955 sery مفتاح أنت يستطيع غيرت العنوان من مفتاح ميناء يستعمل الأمر mac-address، تحت القارن تشكيل أسلوب.

عناوين MAC لحساب الشجرة المتفرعة

يتم تخزين عناوين MAC المستخدمة لحسابات الشجرة المتفرعة في بروتوكول EEPROM الموجود في الوحدة النمطية للمشرف. بغض النظر عن أنواع الوحدات النمطية للخط المثبتة، لا تتغير عناوين MAC للطبقة 2 لشبكات VLAN إلا إذا قمت باستبدال الوحدة النمطية للمشرف. إن لا يستبدل أنت المشرف وحدة نمطية، الطبقة 2 MAC عنوان من كل VLANs يتغير إلى أن يعين في العنوان محدد على المشرف وحدة نمطية جديد. في التشكيل ثابت مادة حفازة مفتاح، ماك عنوان ل VLANs يستطيع لا يكون غيرت.

مادة حفازة مفتاح مع دعم ل CLI تشكيل من فريد MAC عنوان لكل قارن

يناقش هذا قسم مفتاح أن يساند تغيير في ماك عنوان لكل قارن.

محرك المشرف Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 و Supervisor Engine I مع MSFC1، MSFC2، أو MSFC3 التي تعمل ببرنامج CatOS System

هذا إنتاج من ال MSFC1 في أي التقصير {upper}mac address هو نفسه لكل قارن:

cs-6506-24a#show interfaces | include line | address

Vlan1 is down, line protocol is down

Hardware is Cat6k RP Virtual Ethernet, address is 00d0.bcf1.ee5c (bia 00d0.bcf1.ee5c)

Internet address is 14.18.2.182/16

Vlan2 is down, line protocol is down

Hardware is Cat6k RP Virtual Ethernet, address is 00d0.bcf1.ee5c (bia 00d0.bcf1.ee5c)

cs-6506-24a#

أستخدم أمر تكوين واجهة mac-address mac_address لتغيير عنوان MAC. فيما يلي مثال:

cs-6506-24a#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cs-6506-24a(config)#interface vlan 1

cs-6506-24a(config-if)#mac-address 0007.0001.0001

cs-6506-24a(config-if)#exit

cs-6506-24a(config)#interface vlan 2

cs-6506-24a(config-if)#mac-address 0007.0001.0002

cs-6506-24a(config-if)#end

cs-6506-24a#

دققت التغيير في {upper}mac address بهذه الطريقة:

cs-6506-24a#show interfaces | include line | address

Vlan1 is down, line protocol is down

Hardware is Cat6k RP Virtual Ethernet, address is 0007.0001.0001 (bia 00d0.bcf1.ee5c)

Internet address is 14.18.2.182/16

Vlan2 is down, line protocol is down

Hardware is Cat6k RP Virtual Ethernet, address is 0007.0001.0002 (bia 00d0.bcf1.ee5c)

cs-6506-24a#

عندما تقوم بتشغيل برنامج Cisco IOS System، يتم تطبيق الأوامر نفسها لواجهات شبكة VLAN (SVI) و L3. ومع ذلك، فإن واجهات الطبقة 2 (L2) بها عناوين MAC معينة من نطاق عناوين MAC في كل وحدة نمطية. أصدرت العرض وحدة نمطية أمر in order to رأيت هذا مدى:

cat6kIOS#show module 3

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

3   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516-GBIC      SAD0438056W

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

3  0030.f270.ce3b to 0030.f270.ce4a   1.0   6.1(3)       7.5(0.6)HUB1 Ok

يتم إستخدام عنوان MAC هذا عندما ترسل واجهة L2 معينة حركة مرور بيانات التحكم، مثل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs). غير أن إن يستعمل أنت ال ما من switchport أمر in order to شكلت ال نفسه L2 ميناء بما أن L3 قارن، ال MAC عنوان يرتد إلى الشامل تقصير {upper}mac address ل ال SVI و L3 قارن. أنت يستطيع غيرت هذا على مادة حفازة 6500 مع مشرف محرك i أن يركض cisco ios نظام برمجية، بما أن هذا مثال يوضح:

cat6kIOS#show interfaces | include line | address

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 00d0.003f.880a (bia 00d0.003f.880a)

Internet address is 10.48.72.111/23

Vlan3 is administratively down, line protocol is down

Hardware is EtherSVI, address is 00d0.003f.880a (bia 00d0.003f.880a)

!--- Output suppressed.

GigabitEthernet3/1 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0030.f270.ce3f (bia 0030.f270.ce3f)

!--- Gigabit Ethernet 3/5 is an L2 interface. The MAC address !--- is from the module MAC address pool.

!--- Output suppressed.

GigabitEthernet3/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 00d0.003f.880a (bia 00d0.003f.880a)

!--- Gigabit Ethernet 3/10 is an L3 interface. The MAC address !--- is the default for SVI and L3 interface.

الآن، شكلت القارن 3/10 كl2 ميناء ودققت التغيير في ماك عنوان:

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cat6kIOS(config)#interface gigabitethernet

cat6kIOS(config)#interface gigabitethernet 3/10

cat6kIOS(config-if)#switchport

cat6kIOS(config-if)#

كما يوضح هذا المثال، تستخدم واجهة Gigabit Ethernet 3/10 الآن عنوان MAC من الوحدة النمطية تجمع عناوين MAC:

cat6kIOS#show interface gigabitethernet 3/10

GigabitEthernet3/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0030.f270.ce44 (bia 0030.f270.ce44)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Full-duplex mode, link type is autonegotiation, GBIC not connected

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported, 1000Mb/s

إذا قمت بتغيير Gigabit Ethernet 3/10 مرة أخرى بحيث تكون واجهة L3، يتم تعيين عنوان MAC الافتراضي:

cat6kIOS(config)#interface gigabitethernet 3/10

cat6kIOS(config-if)#no switchport

cat6kIOS(config-if)#end

cat6kIOS#show interface gigabitethernet 3/10

GigabitEthernet3/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 00d0.003f.880a (bia 00d0.003f.880a)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

الوحدة النمطية Catalyst 4000 L3 Module

المادة حفازة 4000 l3 يساند وحدة تغير في العنوان. أستخدم الأمر mac-address mac_address على الواجهات المادية وواجهات قناة المنفذ لإجراء التغيير.

مادة حفازة مفتاح أن لا يساند CLI تشكيل من فريد {upper}mac address لكل قارن

محرك المشرف Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine II

المادة حفازة 6500/6000 مشرف محرك ii يساند تغير من {upper}mac address من التقصير محترق في عنوان (BIA). مهما، إن يغير أنت ال MAC عنوان لواحد قارن، ال MAC عنوان ل all the يشكل SVIs يغير إلى ال حديثا يشكل {upper}mac address. ونتيجة لذلك، لا يمكنك الحصول على عنوان MAC فريد لكل واجهة. هذا حد أجهزة على Supervisor Engine (المحرك المشرف) II ولن يتم إصلاحه في إصدار برنامج في المستقبل.

يغير هذا المثال عنوان MAC من BIA 0007.0e8f.088a إلى 0007.0001.0001:

Router#show interfaces | include line | address

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 0007.0e8f.088a (bia 0007.0e8f.088a)

Vlan2 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 0007.0e8f.088a (bia 0007.0e8f.088a)

!--- Output suppressed.

أستخدم الأمر mac-address mac_address لتغيير عنوان MAC تحت تكوين الواجهة:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#mac-address 0007.0001.0001

Router(config-if)#end

Router#

يعدل تغيير عنوان MAC في واجهة VLAN 1 عنوان MAC على كل الواجهات، كما يوضح هذا المثال:

Router#show interfaces | include line | address

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 0007.0001.0001 (bia 0007.0e8f.088a)

Vlan2 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is 0007.0001.0001 (bia 0007.0e8f.088a)

محرك المشرف Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine III/IV

لا يساند المادة حفازة 4500/4000 مشرف محرك III/IV حاليا تغير من {upper}mac address. عنوان MAC على القارن التقصير BIA، أي يكون نفسه لكل قارن.

ال mac-address لا يعرف أمر للمادة حفازة 4500/4000 مع مشرف محرك iii/IV.

cat4kIOS(config)#interface vlan 110

cat4kIOS(config-if)#mac-address ?

% Unrecognized command

cat4kIOS(config-if)#mac-address

محولات Catalyst L2 و L3 ذات التكوين الثابت

يتصل هذا قسم إلى المادة حفازة L2 ثابت تشكيل مفتاح 2940، 2950/2955 و 2970 (VLAN قارن) بالإضافة إلى المادة حفازة L3 ثابت تشكيل مفتاح 3550، 3560 و 3750 (VLAN و L3 قارن).

سلسلة المحولات

دعم تغيير عنوان MAC لمنفذ تحويل L2

دعم تغيير عنوان MAC لواجهة L3

دعم لتغيير عنوان MAC لواجهة شبكة VLAN

عناوين MAC نفسها أو الفريدة لواجهات شبكة VLAN

2940، 2950، 2955 م

نعم

غير قابل للتطبيق

نعم

نفس عنوان MAC

2970

لا

لا

لا

عنوان MAC الفريد

3550

لا

لا

لا

نفس عنوان MAC

3560، 3750 ه

لا

لا

لا

عنوان MAC الفريد

يبدي هذا عينة تشكيل ال steps أنت تستعمل أن يغير ماك عنوان في cisco مادة حفازة 2950 sery مفتاح أن يركض cisco ios برمجية إطلاق 12.1(22)ea9.

2950(config)#interface fa0/2

2950(config-if)#mac-address 0007.0007.0002

2950(config-if)#interface vlan 2

2950(config-if)#mac-address 0007.0007.0022

2950#show interfaces | include line | address

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is CPU Interface, address is 0009.b740.8900 (bia 0009.b740.8900)

Internet address is 172.16.200.1/16

Vlan2 is administratively down, line protocol is down

Hardware is CPU Interface, address is 0007.0007.0022 (bia 0009.b740.8900)

FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0009.b740.8901 (bia 0009.b740.8901)

FastEthernet0/2 is down, line protocol is down (notconnect)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0007.0007.0002 (bia 0009.b740.8902)

FastEthernet0/3 is down, line protocol is down (notconnect)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0009.b740.8903 (bia 0009.b740.8903)

في هذا المثال، لا يتعرف الطراز 3550 المزود ببرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(14)EA1 على الأمر mac-address:

3550(config)#interface vlan 2

3550(config-if)#mac-address 0007.0001.0001

^

% Invalid input detected at '^' marker.

3550(config-if)#

ملاحظة: في الإصدار 12.1(13)EA1 من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأقدم، يسمح المحول بتكوين الأمر mac-address في الواجهة. ولكن هذا الأمر يسبب مشاكل في الاتصال. تم إصلاح مشكلة تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه في الإصدار 12.1(14)EA من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث.

Catalyst 2900XL/3500XL

المادة حفازة 2900xl/3500xl يتعرف مفتاح ال mac-address أمر غير أن لا يقبل أو يساند الأمر. هذا إنتاج من مادة حفازة 3500xl مع cisco ios برمجية إطلاق 12.0(5)wc3b:

Cat3512XL(config)#interface vlan 1

Cat3512XL(config-if)#mac-address

Cat3512XL(config-if)#mac-address 005.0005.0005

"mac-address" override is not allowed in this system

Cat3512XL(config-if)#

معلومات ذات صلة

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems