المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

تعريفات المصطلحات

النظرية الأساسية

التكوين

التكوينات

دعم Catalyst للحد الأقصى من أحجام الإطارات

سلسلة Catalyst 6000/6500 / Cisco 7600 OSR

تكوين برنامج Cisco IOS الأصلي

التحقق في برنامج Cisco IOS الأصلي

Catalyst 4000/4500 Series

الأجهزة التي تشغل برنامج CatalystOS System

الحل

الأجهزة التي تشغل برنامج Cisco IOS System

Catalyst 3750/3560 Series

التكوين

التحقق من الصحة

Catalyst 3550 Series

التكوين

التحقق من الصحة

التكوين

التحقق من الصحة

Catalyst 2970/2960 Series

التكوين

التحقق من الصحة

Catalyst 2950/2955 Series

التكوين

التحقق من الصحة

مادة حفازة 2940/مادة حفازة عبر عن 500 sery

Catalyst 2900XL/3500XL Series

التكوين

التحقق من الصحة

مادة حفازة 2948g-l3/4908g-l3 sery

التكوين

التحقق من الصحة

Catalyst 1900/2820 Series

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين دعم إطار ضخم/كبير على محولات Cisco Catalyst Switches.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- فهم MTU.

- لديهم معرفة بعمالقة الجامبو والأطفال.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Catalyst 6x00 / سلسلة Cisco 7600 OSR

- Catalyst 4000/4500 Series

- Catalyst 3750/3560 Series

- Catalyst 3550 Series

- Catalyst 2970/2960 Series

- Catalyst 2950 Series

- مادة حفازة 2940/مادة حفازة عبر عن 500 sery

- Catalyst 2900XL/3500XL Series

- مادة حفازة 2948-L3/4908g-l3 sery

- Catalyst 1900/2800 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: في جميع الأمثلة الواردة في هذا المستند، ما لم يذكر تحديدا، تحذف جميع القيم التي تقتبس MTU بالبايت ال 18 بايت الخاصة بتسلسل رأس الإيثرنت وفحص الإطارات (FCS).

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يصف هذا القسم المصطلحات الأساسية التي يستخدمها هذا المستند. يشرح هذا القسم أيضا نظرية الخلفية للتكوينات الواردة في هذا المستند.

تعريفات المصطلحات

- وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU): وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) قصيرة بالنسبة لوحدة الإرسال، وهي أكبر حجم فعلي للحزم، يتم قياسها بالبايت، ويمكن للشبكة إرسالها. يتم تقسيم أي رسائل أكبر من وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) إلى حزم أصغر قبل الإرسال.

- Jumbo: الإطارات كبيرة الحجم هي الإطارات الأكبر من حجم إطار إيثرنت القياسي، والذي يبلغ 1518 بايت (وهذا يتضمن رأس الطبقة 2 (L2) ومنافذ FCS). تعريف حجم الإطار معتمد على المورد، حيث أن هذه ليست جزءا من معيار IEEE.

- صغار العمالقة: تتيح ميزة صغار العمالقة للمحول تمرير حزم أكبر قليلا من IEEE Ethernet MTU أو إعادة توجيهها. وإلا، فإن المحول يعلن أن الإطارات الكبيرة ذات حجم زائد ويتجاهلها.

النظرية الأساسية

من أجل نقل حركة المرور عبر الشبكات المحولة، تأكد من أن حركة المرور المرسلة MTU لا تتجاوز MTU التي تدعمها أنظمة المحولات الأساسية. فيما يلي الأسباب التي أدت إلى اقتصاص حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لإطارات معينة:

- المتطلبات الخاصة بالمورد: يمكن للتطبيقات وبعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) تحديد حجم MTU خارج الحجم القياسي الذي يبلغ 1500 بايت. وقد كان الكثير من هذا الدافع راجعا إلى الدراسات التي أجريت، والتي تثبت أن الزيادة في حجم إطار شبكة إيثرنت من الممكن أن تزيد من متوسط الإنتاجية.

- trunking: من أجل حمل معلومات معرف شبكة VLAN بين المحولات أو أجهزة الشبكة الأخرى، تم إستخدام trunking لزيادة إطار الإيثرنت القياسي. إن الأشكال الحالية الأكثر شيوعا من التوصيل هي تضمين الارتباط بين المحولات (ISL) الخاص من Cisco و IEEE 802.1q. أحلت هذا وثيقة ل كثير معلومة على trunking:

- تنسيق إطار إرتباط InterSwitch

- الخصائص الأساسية ل 802.q trunking

- MultiProtocol Label Switching (MPLS): عند تمكين MPLS على واجهة، يمكن أن يزيد MPLS أيضا حجم إطار الحزمة، استنادا إلى عدد التسميات في مكدس التسميات للحزمة MPLS-tagged. الحجم الإجمالي للتسمية هو أربعة بايت. الحجم الإجمالي لمكدس تسميات n x 4 بايت. إذا تم تكوين مكدس تسميات، فإن الإطارات يمكن أن تتجاوز MTU.

ملاحظة: لا تتناول هذه المقالة الواجهات مثل وضع النقل غير المتزامن (ATM) أو الحزمة عبر SONET (POS) أو Token Ring.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- Catalyst 6x00 / سلسلة Cisco 7600 OSR

- Catalyst 4000/4500 Series

- Catalyst 3750/3560 Series

- Catalyst 3550 Series

- Catalyst 2970/2960 Series

- Catalyst 2950 Series

- مادة حفازة 2940/مادة حفازة عبر عن 500 sery

- Catalyst 2900XL/3500XL Series

- مادة حفازة 2948-L3/4908g-l3 sery

- Catalyst 1900/2800 Series

دعم Catalyst للحد الأقصى من أحجام الإطارات

تعتمد قدرة مختلف محولات Catalyst على دعم مختلف أحجام الإطارات على العديد من العوامل التي يمكن أن تتضمن الأجهزة والبرامج. لاحظ أن وحدات معينة يمكن أن تدعم أحجام إطار أكبر من غيرها، حتى ضمن نفس النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا تغيير دعم الحد الأقصى لحجم الإطار بناء على إصدار البرنامج الذي تستخدمه.

سلسلة Catalyst 6000/6500 / Cisco 7600 OSR

يمكن أن يدعم النظام الأساسي لموجه الخدمات الضوئية (OSR) Catalyst 6000 series و 7600 أحجام الإطارات كبيرة الحجم بدءا من الإصدار 6.1(1) من CatOS و 12.1(1)E ل Cisco IOS الأصلي. ومع ذلك، يعتمد ذلك على نوع بطاقات الخط التي تستخدمها. لا توجد قيود بشكل عام لتمكين ميزة حجم الإطار كبير الحجم. أنت يستطيع استعملت هذا سمة مع trunking/non-trunking وقني/unchanneling.

الحجم الافتراضي لوحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) هو 9216 بايت بعد تمكين دعم الإطارات الكبيرة على المنفذ الفردي. ومع ذلك، يتطلب تحديد الدائرة المدمجة الخاصة بالتطبيق (ASIC) تحديد حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) إلى 8092 بايت على بطاقات الخط هذه القائمة على 10/100:

- WS-X6248-RJ-45

- WS-X6248A-RJ-45

- WS-X6248-TEL

- WS-X6248a-Tel

- WS-X6348-RJ-45

- WS-X6348-RJ-45V

- WS-X6348-RJ-21

كما يتأثر الطراز WS-X6516-GE-TX بسرعة 100 ميجابت في الثانية. يمكن دعم ما يصل إلى 9216 بايت بسرعة 10/1000 ميجابت في الثانية. ومع ذلك، لا تتأثر بطاقة الخط WS-X6548-RJ-45، نظرا لأن بطاقة الخط هذه تستخدم بطاقات واجهة شبكة (ASIC) أحدث.

ملاحظة: يتوفر دعم الإطارات الكبيرة على الوحدات النمطية WS-X6101 ATM.

تكوين برنامج Cisco IOS الأصلي

7609(config)#interface gigabitEthernet 1/1

7609(config-if)#mtu ?

<1500-9216>  MTU size in bytes

7609(config-if)#mtu 9216

التحقق في برنامج Cisco IOS الأصلي

7609#show interfaces gigabitEthernet 1/1

GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0007.0d0e.640a (bia 0007.0d0e.640a)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

يتم حساب ASICs الخاصة بالمنفذ على Catalyst 6000 كمبالغ فيها، والتي تكون تلك الإطارات أكبر من 1548 بايت ولكن أقل من MTU jumbo التي تم تكوينها. يستخدم عداد RxOversizePkts لتتبع هذه الإطارات في المخرجات من الأمر show counter <mod/port>. في هذه الحالة، تزيد قيمة العداد ifInErrors ويمكن أن تساوي عدد حزم rxOversizePkts في إخراج الأمر show counter <mod/port>. على مادة حفازة 6000 أن يركض cisco integrated cisco ios (أسلوب أهلي طبيعي)، استعملت العرض قارن <interface-id>أمر أن يفحص ما إذا الإدخال خطأ قارن يزيد مع عملاق قارن على القارن أن يستلم هذا إطار.

ملاحظة: لا توجد علاقة بين قيمة MTU التي يمكنك تحديدها في قاعدة بيانات شبكة VLAN والأمر MTU في وضع تكوين الواجهة. مع إعداد قاعدة بيانات شبكة VLAN، يتحقق المحول من قيمة MTU أكبر من 1500. إن يكشف المفتاح قيمة أعلى، يضع ال VLAN في حالة عدم تشغيل. لذلك، لدعم الإطارات الكبيرة، تحتاج فقط إلى تغيير قيمة MTU للواجهة وليس قيمة MTU لقاعدة بيانات VLAN. إن استعملت SVI، بعد ذلك in order to ساندت إطار كبير، أنت ينبغي زادت ال MTU على ال SVI أن يوجه الحركة مرور بين VLANs. أحلت ال Jumbo إطار دعم قسم من مادة حفازة 6500 إطلاق 12.2SX برمجية تشكيل مرشد ل كثير معلومة حول Jumbo إطار دعم على المادة حفازة 6500.

Catalyst 4000/4500 Series

يمكنك تصنيف محولات Catalyst من السلسلة 4000/4500 إلى مجموعتين فيما يتعلق بدعم Jumbo أو دعم الرضع العملاق:

- الأجهزة التي تعمل ببرنامج CatOS system

- الأجهزة التي تشغل برنامج Cisco IOS System

الأجهزة التي تشغل برنامج CatalystOS System

تتضمن هذه المجموعة أجهزة Catalyst 4000/4500 مع المشرف Supervisor I والمشرف II و WS-C2948G و WS-C2980G ومحولات WS-C4912G ذات التكوين الثابت أيضا. وبسبب قيود ال‍ ASIC، لا يوجد دعم للعمالقة الاطفال.

الحل

ك workaround، أنت يستطيع مكنت ميناء ل trunking in order to ساندت طفل جاينتس. عندما يمكن أنت ميناء ل 802.1q trunking، المفتاح تلقائيا يفترض أن إضافي أربعة بايت من البيانات ألحقت ويضاعف الإطار حجم الربط L2. لاحظ أن تضمين ISL غير مدعوم على هذه الأنظمة الأساسية.

لذلك، بالنسبة لعمليات التنفيذ التي تتطلب علامة تمييز واحدة بالضبط ليتم تحميلها (إما 802.1q أو MPLS، ولكن ليس كلاهما)، يمكنك تكوين المنفذ كمنفذ خط اتصال لإجبار switchport على قبول أربعة بايت إضافية من البيانات. إن كان الميناء أن يحمل يتعدد VLANs ل VLAN-id بطاقة أو 802.1p أولوية، شكلت الميناء ك802.1q شنطة. مهما، even if VLAN ليس تعليم ضروري، غير أن أنت تريد ال enhanced four-byte دعم، أنت يستطيع شكلت الميناء ك802.1Q شنطة. غيرت ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون الواحد رغب أن يحمل الحركة مرور. وعندما تقوم بذلك، يمكنك إستيعاب أربعة بايت إضافية من البيانات.

الأجهزة التي تشغل برنامج Cisco IOS System

تدعم أجهزة Cisco Catalyst 4000/4500 ذات المشرف، التي تشغل فقط برنامج Cisco IOS، حاليا الإطارات صغيرة الحجم وإطارات ضخمة تصل إلى 1600 بايت. راجع أستكشاف أخطاء إطارات Baby Giant/Jumbo العملاقة وإصلاحها في Catalyst 4000/4500 مع Supervisor III/IV للحصول على مزيد من المعلومات.

Catalyst 3750/3560 Series

تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 3750/3560 وحدة الحد الأقصى للإرسال (MTU) بمقدار 1998 بايت لجميع الواجهات 10/100. تدعم جميع واجهات شبكة جيجابت إيثرنت الإطارات كبيرة الحجم التي تصل إلى 9000 بايت. حجم الإطار كبير الحجم الافتراضي لوحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) ووحدة القياس كبيرة الحجم (Jumbo) هو 1500 بايت. لا يمكنك تغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) على واجهة فردية. يجب عليك تعيين وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) بشكل عام. قم بإعادة ضبط المحول بعد ذلك لكي يسري مفعول تغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU).

التكوين

أستخدم الأمر system mtu لتغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لجميع الواجهات 10/100. يؤثر هذا الأمر على واجهات 10/100 فقط.

3750(config)#system mtu 1546

3750(config)# exit

3750# reload

أستخدم الأمر MTU Jumbo لتغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لجميع واجهات Gigabit Ethernet. يؤثر هذا الأمر فقط على واجهات Gigabit Ethernet.

3750(config)#system mtu jumbo 9000

3750(config)#exit

3750#reload

ملاحظة: لا تتأثر منافذ Gigabit Ethernet بأمر وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام، ولا تتأثر منافذ 10/100 بأمر وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام. إذا لم تقم بتكوين الأمر mtu jumbo للنظام، فسيتم تطبيق مجموعة الأمر system mtu على جميع واجهات Gigabit Ethernet.

التحقق من الصحة

أستخدم الأمر show system mtu لعرض أحجام وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) بعد إعادة التحميل.

Switch#show system mtu

System MTU size is 1546 bytes

System Jumbo MTU size is 9000 bytes

ملاحظة: إذا تم تكوين واجهات إيثرنت جيجابت لقبول إطارات أكبر من واجهات 10/100، يتم إسقاط الإطارات كبيرة الحجم التي تدخل على واجهة إيثرنت جيجابت وتخرج على واجهة 10/100.

ملاحظة: عند إستخدام dot1q على واجهة خط الاتصال على Cat3750/3560، يمكنك رؤية الحزم في إخراج أمر show interface لأن Cat3750/3560 يقوم بتعداد dot1q صالح يغلف الحزم التي تتراوح من 61 إلى 64 بايت والتي تتضمن العلامة q كإطارات أقل من الحجم، حتى عندما يتم إعادة توجيه هذه الحزم بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم الإبلاغ عن هذه الحزم في الفئة المناسبة (البث الأحادي والبث المتعدد والبث) في إحصائيات الاستلام.

Catalyst 3550 Series

يمكنك تصنيف محولات السلسلة Catalyst 3550 من الطبقة 3 (L3) إلى مجموعتين رئيسيتين، حيث تدعم إصدارات جيجابت إيثرنت ما يصل إلى 2000 بايت بينما تدعم إصدارات الإيثرنت السريع ما يصل إلى 1546 بايت. تدعم هذه الطرز ما يصل إلى 2000 بايت:

- الطراز WS-C3550-12G

- WS-C3550-12T

التكوين

3550(config)#system mtu ?

<1500-2000>  MTU size in bytes

3550(config)#system mtu 2000

Changes to the System MTU will not take effect until the next reload is done.

التحقق من الصحة

3550#show system mtu

System MTU size is 2000 bytes

في الإصدارات الأقدم من 12.1(9)EA1، كانت وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لعام 2025 قابلة للتكوين على هذه المحولات المذكورة. نتيجة لقيود ASIC، تم تخفيض MTU القابلة للتكوين إلى 2000 بايت.

تدعم هذه الطرز ما يصل إلى 1546 بايت:

- الطراز WS-C3550-24

- WS-C3550-24-DC-SMI

- WS-C3550-24-EMI

- WS-C3550-24-SMI

- WS-C3550-48-EMI

- WS-C3550-48-SMI

التكوين

3550(config)#system mtu ?

<1500-1546>  MTU size in bytes

3550(config)#system mtu 1546

Changes to the System MTU will not take effect until the next reload is done.

التحقق من الصحة

3550#show system mtu

System MTU size is 1546 bytes

ملاحظة: لا يتضمن حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الذي يبلغ 1546 وحدات بايت من رأس شبكة إيثرنت القياسية ووحدة التحكم في الوصول (FCS). وبالتالي، تدعم هذه المحولات بالفعل إطارات إيثرنت حتى 1564 بايت.

Catalyst 2970/2960 Series

الحجم الافتراضي للحد الأقصى لوحدة الإرسال (MTU) للإطارات التي يتم استقبالها وإرسالها على جميع الواجهات على المحول هو 1500 بايت. يمكنك زيادة حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لجميع الواجهات التي تعمل بسرعة 10 أو 100 ميجابت في الثانية باستخدام أمر التكوين العام system mtu. يمكنك زيادة حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لدعم الإطارات كبيرة الحجم على جميع واجهات شبكة جيجابت إيثرنت باستخدام أمر التكوين العام MTU Jumbo.

لا تتأثر منافذ Gigabit Ethernet بأمر وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام، ولا تتأثر منافذ 10/100 بالأمر MTU Jumbo للنظام. إذا لم تقم بتكوين الأمر mtu jumbo للنظام، فسيتم تطبيق إعداد الأمر system mtu</strong> على جميع واجهات Gigabit Ethernet.

لا يمكنك تعيين حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لواجهة فردية؛ لقد قمت بتعيينه لجميع واجهات 10/100 أو جميع واجهات Gigabit Ethernet على المحول. عند تغيير حجم النظام أو وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) كبيرة الحجم، يجب إعادة ضبط المحول قبل أن يدخل التكوين الجديد حيز التنفيذ.

تقتصر أحجام الإطارات التي يمكن استقبالها بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمحول على 1998 بايت، بغض النظر عن القيمة التي تم إدخالها باستخدام أوامر MTU للنظام أو MTU jumbo. وعلى الرغم من أنه لا يتم عادة تلقي الإطارات التي يتم إعادة توجيهها بواسطة وحدة المعالجة المركزية، في بعض الحالات، يتم إرسال الحزم إلى وحدة المعالجة المركزية، مثل حركة المرور التي يتم إرسالها إلى حركة المرور، أو SNMP، أو Telnet.

إذا تم تكوين واجهات Gigabit Ethernet لقبول إطارات أكبر من الواجهات 10/100، يتم إسقاط الإطارات الكبيرة التي يتم استقبالها على واجهة Gigabit Ethernet ويتم إرسالها على واجهة 10/100.

التكوين

أستخدم الأمر system mtu لتغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لجميع الواجهات 10/100. يؤثر هذا الأمر على واجهات 10/100 فقط.

2970(config)#system mtu 1998

2970(config)#exit

2970#reload

أستخدم الأمر MTU Jumbo لتغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لجميع واجهات Gigabit Ethernet. يؤثر هذا الأمر على واجهات Gigabit Ethernet فقط.

2970(config)#system mtu jumbo 9000

2970(config)#exit

2970#reload

التحقق من الصحة

أستخدم الأمر show system mtu لعرض أحجام MTU بعد إعادة التحميل.

2970#show system mtu

System MTU size is 1998 bytes

System Jumbo MTU size is 9000 bytes

Catalyst 2950/2955 Series

أنت يستطيع صنفت المادة حفازة 2950/2955 sery مفتاح داخل إثنان مجموعة رئيسي، حيث واحد يساند طفل عملاق (حتى 1530 بايت)، غير أن الآخر لا يساند. مهما، يحيل هذا حركة مرور أن يتدفق من خلال المفتاح. يمكن للحزم الموجهة إلى واجهة الإدارة (VLAN) دعم 1500 بايت فقط.

تدعم هذه الطرز من محولات 2950 فقط 1500 بايت:

- الطراز WS-C2950-12

- الطراز WS-C2950-24

- الطراز WS-C2950-48

- الطراز WS-C2950C-24

- الطراز WS-C2950T-24

تدعم هذه الطرز من المحولات 2950/2955 ما يصل إلى 1530 بايت:

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- الطراز WS-C2950G-48

- WS-C2950G-48-EI

- جميع الطرز الخاصة بمحولات 2950 Series LRE

- جميع الطرز الخاصة بالمحولات من السلسلة 2955

بالنسبة لتلك المحولات التي تدعم ما يصل إلى 1530 بايت، تكون قيمة وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الافتراضية هي 1500. إن يريد أنت أن يغير هذا، استعملت الشامل تشكيل أمر أن يكون يتوفر لإصدارات من برمجية أن يكون 12.1(6)ea2 أو فيما بعد. هنا عينة تشكيل والتحقق:

التكوين

2950G(config)#system mtu ?

<1500-1530>  MTU size in bytes

2950G(config)#system mtu 1530

التحقق من الصحة

2950G#show system mtu

System MTU size is 1530 bytes

مادة حفازة 2940/مادة حفازة عبر عن 500 sery

يمكن تعيين وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة بالنظام إلى 1500 بايت فقط، وهو الإعداد الافتراضي. لا يمكنك تعيين MTU على أساس كل واجهة.

Catalyst 2900XL/3500XL Series

المادة حفازة 2900xl/3500xl sery مفتاح يستطيع أن يساند up to ال MTU حجم 2018 بايت بما أن الإصدار 12.0(5.2)xu. لا يوجد دعم لإطار كبير الحجم بالكامل. يمكنك تكوين حجم MTU على أساس كل واجهة. يمكنك تنفيذ هذا التكوين على جميع الواجهات 10/100/1000.

التكوين

3500XL(config)#interface fastEthernet 0/3

3500XL(config-if)#mtu ?

<1500-2018>  MTU size in bytes

3500XL(config-if)#mtu 2018

التحقق من الصحة

3500XL#show interfaces fastEthernet 0/3

FastEthernet0/3 is up, line protocol is up

Hardware is Fast Ethernet, address is 0007.85b8.6983 (bia 0007.85b8.6983)

MTU 2018 bytes, BW 0 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255,

txload 1/255, rxload 1/255

ملاحظة: حاليا، لا تدعم محولات Catalyst 2900LRE-XL أحجام الإطارات الأكبر من 1536 بايت لإرسال الإشارات بسبب القيود على جهاز CPE.

يقوم Catalyst 2900XL بالإبلاغ عن الإطارات الكبيرة الحجم عندما يستلم Catalyst 2900XL إطار إيثرنت قانوني أقصى حجم مغلف أو مميز ل ISL/802.1Q ولكنه لا يمكنه إعادة توجيه الإطار إلى أي منافذ أخرى. هناك كثير سبب صالح لما ميناء يستلم ربط غير أن لا يرسل الربط إلى أي ميناء آخر. على سبيل المثال، لا تتم إعادة توجيه الحزم التي يتم حظرها بمنفذ بواسطة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). هذا إصدار هو خطأ تجميلي مع 'cisco بق id CSCdm34557'.

ملاحظة: يمكن فقط لعملاء Cisco المسجلين الوصول إلى الأدوات ومعلومات الخطأ.

مادة حفازة 2948g-l3/4908g-l3 sery

المادة حفازة 2948g-l3 و 4908g-l3 sery لا يساند مفتاح Catalyst 2948g-l3 لا يشكل MTU على إما 10/100 أو 1000. وبالتالي فإن وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) هي الإعداد الافتراضي، وهو 1500 بايت.

التكوين

2948G-L3(config)#interface gig 49

2948G-L3(config-if)#mtu 2000

% Interface GigabitEthernet49 does not support user settable mtu.

التحقق من الصحة

2948G-L3#show interfaces gigabitEthernet 49

GigabitEthernet49 is up, line protocol is up

Hardware is xpif_port, address is 0004.6e3b.b507 (bia 0004.6e3b.b507)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 1000Mb/s, 1000Base-SX, Auto-negotiation

Catalyst 1900/2820 Series

تعتمد قدرة المحولات Catalyst 1900/2820 series switches على دعم إطارات Baby Jumbo على مراجعة المحول المعني. يمكن للطرز الأقدم من محولات السلسلة 1900/2820 التي تم تصنيعها باستخدام غلاف معدني دعم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) أكبر من 1508 بايت للمرور عبرها. يتم أيضا تسجيل هذه الإطارات كإطارات عملاقة في تقرير الإحصائيات، كما هو موضح هنا:

Catalyst 1900 - Port B Statistics Report

Receive Statistics                     Transmit Statistics

-------------------------------------  -------------------------------------

Total good frames                 120  Total frames                   262767

Total octets                    10041  Total octets                 16840696

Broadcast/multicast frames         49  Broadcast/multicast frames     262664

Broadcast/multicast octets       5000  Broadcast/multicast octets   16825351

Good frames forwarded             107  Deferrals                           0

Frames filtered                    13  Single collisions                   3

Runt frames                         0  Multiple collisions                 0

No buffer discards                  0  Excessive collisions                0

Queue full discards                 0

Errors:                                Errors:

FCS errors                        0    Late collisions                   0

Alignment errors                  0    Excessive deferrals               0

Giant frames                      5    Jabber errors                     0

Address violations                0    Other transmit errors             0

يمكن للطرز الأحدث من محولات السلسلة 1900/2820 التي تم تصنيعها باستخدام غلاف بلاستيكي دعم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الذي يبلغ 1500 بايت فقط. يتم إسقاط الإطارات الأكبر.

معلومات ذات صلة

- كيفية تكوين دعم الإطارات الضخمة أو العملاقة على محول Cisco Catalyst

- 802.1Q trunking بين محولات Catalyst التي تعمل بنظام التشغيل CatOS

- توصيل ISL على محولات مجموعة Catalyst 5500/5000 و 6500/6000

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems