المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

كبلات المنفذ (AUX) ووحدة التحكم

ما هو كابل إيثرنت RJ-45 الذي أستخدمه؟

الكابلات التي تصل إلى لوحات التوزيع والمحولات والموجهات ومحطات العمل

أكثر موصلات الكبلات شيوعا

موصلات GBIC و SFP

موصلات وكبلات المحول Catalyst 6500/6000

الموصلات والكابلات Catalyst 5500/5000

موصلات وكبلات المحول Catalyst 4500/4000

الموصلات والكابلات Catalyst 3750

موصلات وكبلات Catalyst 3560/3560E

كبل تصحيح وحدة SFP

الموصلات والكابلات Catalyst 3550

الموصلات والكابلات Catalyst 2970

الموصلات والكابلات Catalyst 2950/2955

الموصلات والكابلات Catalyst 2940

الموصلات والكابلات Catalyst 2900/3500 XL

مصادر طاقة التيار المتردد والموصلات والأسلاك لمحولات Catalyst

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 6500/6000 Series Switch Power Supply and Cable

إمداد طاقة المحول Catalyst 5500/5000 Series Switch Power Supply and Cable

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 4500/4000 Series Switch Power Supply and Cable

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 2900/3500XL و 2940 و 2950 و 3550 و 3750 Series Switch Power Supply and Cable

نمط خرج RJ-21 إلى RJ-45

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذا وثيقة دليل إلى كبلات وموصلات لمادة حفازة 6500/6000، 5500/5000، و 4500/4000 sery تحويل وحدة نمطية ومادة حفازة 2900/3500 xl، 2940، 2970، 2950/2955، 3550، و 3750 sery تشكيل مفتاح. كما تتم تغطية وحدات إمداد طاقة التيار المتردد وموصلاتها وأسلاك هذه المحولات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب تحديد رقم الجزء أو الطراز للمحول/المشرف أو وحدة التحويل النمطية أو وحدة إمداد الطاقة لاستخدام هذا المستند بشكل فعال. قم بذلك من خلال الفحص المرئي، أو قم بإصدار الأمر show module حيثما كان ذلك ممكنا.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

كبلات المنفذ (AUX) ووحدة التحكم

تستخدم محركات المشرف المختلفة Catalyst Supervisor Engines إما كبل ملفوف أو كبل توصيل متناظر للاتصال بمحطة طرفية أو مودم بمنفذ وحدة التحكم. أحلت هذا وثيقة لمعلومة على كيف أن يربط انتهائية أو مودم إلى الوحدة طرفية للتحكم ميناء من مادة حفازة sery مفتاح:

- توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst

- توصيل مودم بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst

تعمل المنافذ (AUX) المساعدة على محولات أو وحدات الطبقة 3 (L3) بنفس الطريقة التي تعمل بها المنافذ (AUX) المساعدة على الموجهات ويتم إستخدامها للاتصال بأجهزة المودم. ارجع إلى دليل اتصال موجه المودم للحصول على معلومات حول كيفية توصيل مودم بمنفذ AUX.

ما هو كابل إيثرنت RJ-45 الذي أستخدمه؟

يتعلق السؤال الشائع الذي يتعلق بكبل إيثرنت RJ-45 مزدوج مجدول غير محمي (UTP) بكيفية التمييز بين كبلات التوصيل العكسي والمباشرة والمباشرة، ومتى يمكن إستخدامها. أستخدم دليل المقارنة الموجود في قسم أنواع توصيل كبلات RJ-45 في دليل توصيل كبلات منافذ وحدة التحكم والمنافذ الطرفية لرؤية الفرق بين هذه الكبلات.

الكابلات التي تصل إلى لوحات التوزيع والمحولات والموجهات ومحطات العمل

يتم إستخدام كبلات التوصيل العكسي والتناظر لتوصيل منافذ المحول أو الواجهات بأجهزة الشبكة. راجع هذا الجدول لمعرفة متى يمكن إستخدام كل من أنواع الكبلات هذه. ابحث عن الجهاز في العمود الأيسر ومطابقته مع جهاز آخر في الصف الأعلى. يمنحك تقاطع هذين الجهازين نوع الكبل المستخدم لتوصيلهما معا.

موزع

تبديل

الموجّه

محطة العمل

موزع

توصيل عكسي

توصيل عكسي

مستقيم

مستقيم

تبديل

توصيل عكسي

توصيل عكسي

مستقيم

مستقيم

الموجّه

مستقيم

مستقيم

توصيل عكسي

توصيل عكسي

محطة العمل

مستقيم

مستقيم

توصيل عكسي

توصيل عكسي

ملاحظة: يمكن تكوين المنافذ الموجودة على محولات Catalyst التي تشغل برنامج Cisco IOS® Software (أصلي) للعمل كمنافذ من الطبقة 2 (L2) أو الطبقة 3 (L3). عند توصيل كبل RJ-45 من منفذ الطبقة 3، والذي يعمل كمنفذ موجه، بأجهزة أخرى، أستخدم الجدول السابق. باختصار، لا تتغير الكبلات المستخدمة، بغض النظر عما إذا تم تكوين المنفذ ليكون في وضع الطبقة 2 (منفذ المحول) أو الطبقة 3 (منفذ الموجه).

أكثر موصلات الكبلات شيوعا

تظهر هذه المخططات بعض أنواع الكبلات والموصلات الأكثر شيوعا المستخدمة على محولات Catalyst.

منفذ RJ-45

آر جي-21 تيلكو

ويتم إستخدام هذا الأمر للاتصال بمنافذ إيثرنت 10/100 أو 10/100/1000 ومحول واجهة جيجابت (GBIC) 1000BASE-T أو منافذ GBIC الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP). يجب أن تستخدم منافذ إيثرنت 10/100/1000 أربعة كبلات مزدوجة مجدولة من الفئة 5 أو 5e أو 6.

يتم إستخدام هذا الأمر للاتصال بواجهات 10/100BASE-TX RJ-21 Telco. أستخدم كبلات بروتوكول الشجرة المتفرعة (UTP) من الفئة 5 مع RJ-21 الذكور.

ألياف ضوئية MT-RJ

SC ألياف ضوئية

ويتم إستخدام هذا الأمر للاتصال بمنافذ 100BASE-FX الضوئية. أستخدم كبلات الألياف متعددة الأوضاع (MMF) مع موصلات MT-RJ.

ويتم إستخدام هذا للاتصال بمنافذ 100BASE-FX و 1000BASE-SX و Long Wavelength/Long Haul (LX/LH) و ZX Fiber-Optical أو GBICs. أستخدم كبل الألياف الضوئية MMF أو كابل الألياف الضوئية أحادي الوضع (SMF).

ألياف ضوئية LC

GigaStack

هذا استعملت in order to ربطت إلى SFP ألياف-optic وحدة ميناء.

ويتم إستخدام هذا الأمر للاتصال بمنافذ GigaStack GBIC. تستخدم تقنية Cisco GigaStack GBICs وكابلات خاصة.

StackWise

استعملت هذا in order to ربطت إلى StackWise ميناء على اللوحة الخلفية من مادة حفازة 3750 مفتاح. تستخدم تقنية StackWise من Cisco موصلات وكبلات خاصة.

موصلات GBIC و SFP

تحتوي العديد من محولات Catalyst ومحولات Supervisor Engines ووحدات التحويل النمطية على موصلات نوع Gigabit Interface Converters (GBICs) القابلة للإزالة أو موصلات نوع Small Form Pluggable (SFP). تظهر هذه المخططات بعض من أكثر موصلات GBIC و SFP شيوعا المستخدمة على محولات Catalyst.

ملاحظة: يتم إستخدام محول Catalyst 2950 switch لأغراض العرض التوضيحي.

منفذ 1000BASE-X

منفذ 1000BASE-T

يستخدم هذا موصل ألياف ضوئية SC وكابل MMF أو SMF. أرقام الأجزاء: WS-G5484 (1000BASE-SX GBIC) WS-G5486 (1000BASE-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000BASE-ZX GBIC)

يستخدم هذا الطراز موصل وكابل RJ-45. رقم الجزء: WS-G5483 (1000BASE-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

وحدة SFP

يستخدم هذا المحول موصل Cisco GigaStack وكابل. رقم الجزء: WS-X3500-XL (GigaStack GBIC)

يستخدم هذا موصل LC لألياف ضوئية أو RJ-45 ل 1000BASE-SFP. أرقام الأجزاء: GLC-T (1000BASE-T SFP) GLC-SX-MM (1000BASE-SX SFP) GLC-LH-SM (1000BASE-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000BASE-ZX)

يعتمد دعم GBIC و SFP على النظام الأساسي وإصدار البرنامج. ارجع إلى هذه المستندات لمتطلبات نظام GigabitEthernet، بالإضافة إلى متطلبات نظام GBIC، ومتطلبات نظام GBIC، ومتطلبات نظام Coarse Wave Division Multiplexer (CWDM) GBIC، و GigaStack GBIC، و SFP:

- متطلبات النظام لتنفيذ تقنية Gigabit Ethernet على مبدّلات Catalyst

- دليل تثبيت Catalyst GigaStack GBIC

- ملاحظات تثبيت 1000BASE-T GBIC

- وحدة Gigabit Interface Converter (GBIC) النمطية ومواصفات تثبيت الوحدة النمطية الصغيرة Pluggable (SFP) GBIC Module

موصلات وكبلات المحول Catalyst 6500/6000

التعرف على رقم جزء هيكل المحول ووحدة التحويل النمطية. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: لا يغطي هذا الدليل كبلات وحدة الخدمات الضوئية (OSM) ل Catalyst 6000 أو كبلات مهايئ المنفذ لبطاقة FlexWAN.

ارجع إلى ملاحظة تثبيت الوحدة النمطية للخدمات الضوئية والتحقق من كبلات OSM ومواصفاتها.

ارجع إلى دليل تثبيت FlexWAN ووحدات FlexWAN المحسنة للحصول على معلومات حول مهايئات المنفذ FlexWAN.

رقم جزء الوحدة النمطية للتحويل

نوع الموصل

وصف الكبل

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ45 48 10/100 أو 10/100 منافذ WS-X6148-GE WS-TX-X6148V-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 48 منفذ 10/100/1000 أو منافذ 10/100/1000 لشبكة إيثرنت داخلية (1000BASE-T) WS-X6748-GE-TX4 منافذ إيثرنت 0/100/1000 (تستخدم مع Supervisor 720 فقط)

RJ-45 (لمنافذ 10/100 و 1000BASE-T)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

منافذ جيجابت إيثرنت WS-X6516-GE-TX 16 10/100/1000 BASE-T

RJ-45 (ل 1000BASE-T GBIC)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

WS-X6148-RJ21V WS-X6248-Tel WS-X6248A-Tel WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48 منفذ 10/100 إيثرنت

موصل RJ-21 (4 موصلات)

كابل UTP للفئة 5

منافذ WS-X6024-10FL-MT24 10Base-FL WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-MM2400 منافذ BASE-FX

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية SMF/MMF

منافذ شبكة جيجابت إيثرنت WS-X6416-GE-MT 16 100Base-FX (بسرعة 1000 ميجابت في الثانية)

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية MMF

WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC 8 أو 16 GBIC module slot

RJ-45 (ل 1000BASE-T GBIC)

الفئة 5، 5e، 6 UTP

SC Fiber-Optic 1 (1000BaseSX/LX/ZX و CWDM GBICs)

ألياف ضوئية MMF

WS-X6501-10GEX4 منفذ إيثرنت 10-Gigabit WS-X6502-10GE مع وحدة الواجهة الضوئية (OIM) 1-port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE 4 منافذ إيثرنت 10-Gigabit (تستخدم مع Supervisor 720 فقط)

SC ألياف ضوئية

ألياف ضوئية من نوع SMF أو Dispersion-shift SMF

WS-X6724-SFP 24 فتحة وحدة SFP (تستخدم مع Supervisor 720 فقط)

منفذ RJ-45 (لجهاز إرسال واستقبال SFP طراز 1000BASE-T)

الفئة 5، 5e، 6 UTP

LC ألياف ضوئية (من أجل 1000BASE-SX/LX/ZX SFPs)

ألياف ضوئية SMF/MMF

1 تتطلب LX/LH GBICs وجود سلك تصحيح تكييف الوضع بين GBIC و MMF. ارجع إلى إستخدام كبلات تصحيح الأوضاع في شبكة جيجابت إيثرنت والبث القائم على الليزر عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت للحصول على مزيد من المعلومات.

الموصلات والكابلات Catalyst 5500/5000

التعرف على رقم جزء الوحدة النمطية للتحويل. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: لا يغطي هذا الدليل كبلات واجهة البيانات الموزعة عبر الألياف (FDDI) وكابلات واجهة البيانات الموزعة عبر النحاس (CDDI) أو كبلات Catalyst 5000 ATM أو كبلات Catalyst 5000 Token Ring.

رقم جزء الوحدة النمطية للتحويل

نوع الموصل

وصف الكبل

منافذ الإيثرنت WS-X5013 WS-X5014 24 أو 48 10-Base-T WS-X5113 WS-X5223 12 أو 24 منفذ 100Base-TX Ethernet WS-X5203 WS-X5213A 12 منفذ 0WS-X524 لشبكة الإيثرنت WS-X5225R WS-X5234-RJ45J45 24 منفذ إيثرنت 10/100

منفذ RJ-45

كابل UTP من الفئة 3 أو 5 1

منافذ الإيثرنت WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48 منفذ 10Base-T Ethernet WS-X5239-RJ21 48 منفذ 10/100 Ethernet

آر جي-21 تيلكو

كابل UTP من الفئة 3 أو 5 1

منافذ WS-X5015-MT 24 10Base-FL WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية SMF/MMF

منافذ WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12 100Base-FX

ألياف ضوئية SC (من أجل 100BASE-FX)

ألياف ضوئية SMF/MMF

فتحات WS-X5403 3 Port GBIC Modules slot WS-X5410 9 GBIC Module slot

ألياف ضوئية SC (ل 1000BaseSX/LX/ZX GBICs)

ألياف ضوئية SMF/MMF 2

1 يمكن أن يرسل كبل UTP من الفئة 3 البيانات بسرعات تصل إلى 10 ميجابت في الثانية، وبالتالي فإنه يستخدم فقط لأجهزة الشبكة بسرعة 10 ميجابت في الثانية. يمكن أن تستخدم وحدات تحويل Catalyst 5000 10BASE-T telco النمطية كبل الفئة 3، ولكن كبل الفئة 5 مطلوب لجميع وحدات تحويل 10/100 BASE-TX الأخرى.

2 LX/LH GBICs يتطلب أسلوب تكييف سلك تصحيح بين GBIC و MMF. ارجع إلى إستخدام كبلات تصحيح الأوضاع في شبكة جيجابت إيثرنت والبث القائم على الليزر عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت للحصول على مزيد من المعلومات.

موصلات وكبلات المحول Catalyst 4500/4000

ارجع إلى نظرة عامة على الوحدة النمطية للحصول على المواصفات التفصيلية لوحدات تحويل Catalyst 4500.

أحلت مادة حفازة 4000 تحويل وحدة نمطية ل المواصفات التفصيلية للمادة حفازة 4000 تحويل وحدة نمطية.

الموصلات والكابلات Catalyst 3750

التعرف على رقم جزء هيكل المحول. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: يتم شحن المحول Catalyst 3750 switch باستخدام كبل StackWise مقاس 0.5 متر الذي يمكنك إستخدامه لتوصيل منافذ StackWise في اللوحة الخلفية. يمكنك أيضا طلب كبلات StackWise هذه من ممثل مبيعات Cisco الخاص بك:

- CAB-STACK-50CM= (كابل بطول 0.5 متر)

- CAB-STACK-1M= (كابل بطول متر واحد)

- CAB-STACK-3M= (كابل بطول 3 أمتار)

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

مواصفات الكابل/الموصل

WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS 24 أو 48 منفذ إيثرنت 10/100 وفتحتان أو أربع فتحات وحدات SFP

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

دليل الأجهزة Catalyst 3750

SFP: ألياف ضوئية LC (من أجل 1000BASE-SX/LX) أو RJ-45 (من أجل 1000BASE-T)

SFP: ألياف ضوئية SMF/MMF، أو CAT5، 5e، أو 6

WS-C3750G-24TS 24 10/100/1000 و 4 فتحات وحدات SFP

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100/1000)

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

SFP: ألياف ضوئية LC (من أجل 1000BASE-SX/LX) أو RJ-45 (من أجل 1000BASE-T)

SFP: ألياف ضوئية SMF/MMF، أو CAT5، 5e، أو 6

منافذ إيثرنت WS-C3750G-24 10/100/1000

منفذ RJ-45

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

فتحات الوحدة النمطية WS-C3750G-12S 12 SFP Module

SFP: ألياف ضوئية LC (من أجل 1000BASE-SX/LX) أو RJ-45 (من أجل 1000BASE-T)

SFP: ألياف ضوئية SMF/MMF، أو CAT5، 5e، أو 6

موصلات وكبلات Catalyst 3560/3560E

التعرف على رقم جزء هيكل المحول. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

مواصفات الكابل/الموصل

WS-C3560-8PC

منفذ RJ-45 (بسرعة 10/100)

إثنان من القطط 5، 5e، أو 6 utp

دليل الأجهزة Catalyst 3560

ارجع أيضا إلى صيانة وحدات أجهزة الإرسال والاستقبال صغيرة الحجم القابلة للتوصيل (SFP) من Cisco واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

منفذ RJ-45 (بسرعة 10/100/1000)

أربعة أزواج من الفئة Cat 5 أو 5e أو 6 مزدوجة مجدولة غير محمية (UTP)

SFP (100BASE-FX/LX/BX)

LC Fiber-Optical SMF/MMF

WS-C3560-24TS و WS-C3560-48TS و WS-C3560-24PS و WS-C3560-48PS

منفذ RJ-45 (بسرعة 10/100) SFP (منفذ 1000BASE-T)

إثنان من القطط 5، 5e، أو 6 utp

SFP (1000BASE-LH/SX/ZX)

LC Fiber-Optical SMF/MMF

WS-C3560G-24TS و WS-C3560G-48TS و WS-C3560G-24PS و WS-C3560G-48PS

منفذ RJ-45 (بسرعة 10/100/1000) SFP (منفذ 1000BASE-T)

أربعة أزواج من الفئة Cat 5 أو 5e أو 6 مزدوجة مجدولة غير محمية (UTP)

SFP (1000BASE-LH/SX/ZX)

LC Fiber-Optical SMF/MMF

WS-C3560E-24TD، WS-C3560E-24PD، WS-C3560E-48TD، WS-C3560E-48PD، WS-C3560E-48PD-F

منفذ RJ-45 (بسرعة 10/100/1000) SFP (منفذ 1000BASE-T)

أربعة أزواج من الفئة Cat 5 أو 5e أو 6 مزدوجة مجدولة غير محمية (UTP)

SFP (100BASE-FX و 1000BASE-LH/SX/ZX)

LC Fiber-Optical SMF/MMF

X2 القائم على (10GBASE-SR/LR/ER)

SC Fiber-Optical SMF/MMF

كبل تصحيح وحدة SFP

يدعم المحول Catalyst 3560 switch كبل وحدة SFP النمطية، بطول 1/2 متر، كبل نحاسي خامل مع موصلات وحدة SFP في كل طرف. يمكن أن يربط كبل التصحيح محولين Catalyst 3560 في تكوين متتالية.

رقم الجزء

الوصف

CAB-SFP-50CM=

كبل الاتصال البيني Cisco Catalyst 3560 SFP (50 DCM)

الموصلات والكابلات Catalyst 3550

التعرف على رقم جزء هيكل المحول. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: تدعم بعض محولات Catalyst 3550 GigaStack GBIC، الذي يتطلب كبل Cisco الخاص إما من CAB-GS-50CM (كبل 0.5 متر) أو CAB-GS-1M (كبل بطول 1 متر).

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

WS-C3550-12T 10 منافذ إيثرنت 10/100/1000 وفتحتا وحدة GBIC WS-C3550-12G 2 منافذ إيثرنت 10/100/1000 و 10 GBIC فتحة وحدة WS-C3550-24-SMI و WS-C3550-24-DC-SMI-WS-C-C-C 3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 24 أو 48 منفذ إيثرنت 10/100 وفتحتا وحدة GBIC WS-C3550-24PWR-SMI WS-C3550-24PWR-EMI 2410/100 inline و 2 منافذ الطاقة فتحات الوحدة النمطية GBIC

منفذ RJ-45 (لمنافذ الطاقة المضمنة 10/100 أو 10/100 أو 10/1000)

الفئة 5، 5e، 6 UTP

GBIC: RJ-45 ل 1000BASE-T GBIC أو SC Fiber-optic (ل 1000BASE-SX/LX/ZX و CWDM GBICs) أو GigaStack GBIC

GBIC: كبل Cat 5، 5e، 6 UTP أو MMF/SMF Fiber-optic أو GigaStack

منافذ WS-C3550-24-FX-SMI 24 100BASE-FX وفتحتا الوحدات النمطية GBIC

ألياف ضوئية MT-RJ (لمنافذ 100BASE-FX)

ألياف ضوئية MMF

GBIC: RJ-45 ل 1000BASE-T GBIC أو SC Fiber-optic (ل 1000BASE-SX/LX/ZX و CWDM GBICs) أو GigaStack GBIC

GBIC: كبل Cat 5، 5e، 6 UTP أو MMF/SMF Fiber-optic أو GigaStack

الموصلات والكابلات Catalyst 2970

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

WS-C2970G-24T 24 شبكة إيثرنت 10/100/1000

منفذ RJ-45

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

WS-C2970G-24TS 24 10/100/1000 و 4 فتحات وحدات SFP

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100/1000)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

SFP: منفذ RJ-45 (لشبكة 1000BASE-T) أو ألياف ضوئية LC (لشبكة 1000BASE-SX/LX/ZX)

SFP: CAT5 أو 5e أو 6 UTP أو SMF/MMF ألياف ضوئية

الموصلات والكابلات Catalyst 2950/2955

التعرف على رقم جزء هيكل المحول. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: لا يغطي هذا الدليل محولات Catalyst 2950 Long-Reach Ethernet (LRE).

ملاحظة: تدعم بعض محولات Catalyst 2950 GigaStack GBIC، الذي يتطلب كبل Cisco الخاص إما CAB-GS-50CM (كبل 0.5 متر) أو CAB-GS-1M (كبل 1 متر).

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

منافذ إيثرنت WS-C2950-12 و WS-C2950-24 12 أو 24 10/100

منفذ RJ-45

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

منافذ WS-C2955C-12 و WS-C2950C-24 12 أو 24 منفذ إيثرنت 10/100 ومنفذا 100BASE-FX

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية MMF

WS-C2950G-12-EI و WS-C2950G-24-EI و WS-C2950G-24-EI-DC و WS-C2950G-48-EI 12 أو 24 أو 48 منفذ إيثرنت 10/100 وفتحتان GBIC

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

GBIC: RJ-45 ل 1000BASE-T GBIC أو SC Fiber-optic (ل 1000BASE-SX/LX/ZX و CWDM GBICs) أو GigaStack GBIC

GBIC: كبل Cat 5، 5e، 6 UTP أو MMF/SMF Fiber-optic أو GigaStack

منافذ إيثرنت WS-C2950SX-24 و WS-C2950SX-48-SI 24 أو 48 منفذ 10/100 و 2 منافذ 1000BASE-SX

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

ألياف ضوئية MT-RJ (لمنافذ 1000BASE-SX)

ألياف ضوئية MMF/SMF

WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12 و 24 أو 48 منفذ إيثرنت 10/100 و 2 منافذ إيثرنت 10/100/1000

منفذ RJ-45

الفئة 5 أو 5e أو 6 كابل UTP

WS-C2955S-12 12 منفذ إيثرنت 10/100 ومنفذا 100BASE-LX

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية SMF

الموصلات والكابلات Catalyst 2940

التعرف على رقم جزء هيكل المحول. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

رقم الجزء

نوع الموصل

نوع الكبل

WS-C2940-8TT-S 8 منافذ إيثرنت 10/100 ومنفذ 10/100/1000

منفذ RJ-45

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

WS-C2940-8TF-S 8 منافذ إيثرنت 10/100، منفذ 100BASE-FX، وفتحة وحدة SFP

منفذ RJ-45

الفئة 5، 5e، أو 6 utp

ألياف ضوئية MT-RJ

ألياف ضوئية MMF

SFP: منفذ RJ-45 (لشبكة 1000BASE-T) أو ألياف ضوئية LC (لشبكة 1000BASE-X)

SFP: CAT5 أو 5e أو 6 UTP أو SMF/MMF ألياف ضوئية

الموصلات والكابلات Catalyst 2900/3500 XL

التعرف على رقم جزء هيكل المحول أو وحدة التوسيع. أستخدم هذا الجدول لمطابقة رقم الجزء مع نوع الموصل والكبل المستخدم.

ملاحظة: لا يغطي هذا الدليل محولات WS-C2912-LRE-XL أو WS-C2912-LRE-XL.

ملاحظة: تدعم بعض محولات Catalyst 3500XL GigaStack GBIC، والتي تتطلب كبل Cisco الخاص من إما CAB-GS-50CM أو CAB-GS-1M.

المحولات Catalyst 2900/3500XL switches

رقم جزء هيكل المحول

نوع الموصل

وصف الكبل

فتحات الوحدة النمطية WS-C3508G-XL 8 GBIC Module

ألياف ضوئية SC (ل 1000BASE-SX/LX/ZX GBICs) أو GigaStack GBIC

ألياف ضوئية MMF/SMF

WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 12 أو 24 أو 48 منفذ 10/100 أو 10/100 ومنافذ طاقة داخل 10/100 وفتحتان لوحدة GBIC

منفذ RJ-45 (لمنافذ 10/100)

UTP من الفئة 5

GBIC: SC Fiber-optic (ل 1000BASE-SX/LX/ZX GBICs) أو GigaStack GBIC

GBIC: كبل ألياف ضوئية MMF/SMF أو GigaStack

منافذ إيثرنت WS-C2912-XL WS-C2924-XL 12 أو 24 10/100

منفذ RJ-45

UTP من الفئة 5

منافذ إيثرنت WS-C2924C-XL 22 10/100 ومنافذ 100BASE-FX

ألياف ضوئية SC (لمنافذ 100BASE-FX)

ألياف ضوئية MMF

المحولات Catalyst 2900XL switches مع فتحات التوسعة

رقم جزء هيكل المحول

نوع الموصل

وصف الكبل

WS-C2924M-XL 24 منفذ إيثرنت 10/100 وفتحتا توسعة

منفذ RJ-45

UTP من الفئة 5

منافذ WS-C2912MF-XL 12 100Base-FX وفتحتا توسعة

ألياف ضوئية SC (لمنافذ 100BASE-FX)

ألياف ضوئية MMF

وحدات التوسيع Catalyst 2900XL Expansion Modules

رقم جزء هيكل المحول

نوع الموصل

وصف الكبل

منافذ الإيثرنت WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V4 10/100 Ethernet WS-X2922-XL 2 10/100 Ethernet Ports

منفذ RJ-45

UTP من الفئة 5

منافذ WS-X2922-XL-V2 100Base-FX WS-X2924-XL-V4 100Base-FX

ألياف ضوئية SC (ل 100 BASE-FX)

ألياف ضوئية MMF

فتحة الوحدة النمطية WS-X2931-XL 1 GBIC Module

ألياف ضوئية SC (ل SX/LX GBICs)

ألياف ضوئية MMF

فتحة الوحدة النمطية WS-X2932-XL 1 GBIC Module

RJ-45 (ل 1000BASE-T GBIC)

WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3

RJ-45 (ل ATM-OC-3)

UTP من الفئة 5

WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3

ألياف ضوئية SC (ل ATM-OC-3)

ألياف ضوئية MMF

WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3

ألياف ضوئية SC (ل ATM-OC-3)

ألياف ضوئية SMF

مصادر طاقة التيار المتردد والموصلات والأسلاك لمحولات Catalyst

في هذا قسم ترى خلاصة من التيار المتردد مصدر الطاقة، موصلات الطاقة، و أسلاك لمادة حفازة 6500/6000، 5500/5000 و 4500/4000 sery، ومادة حفازة 3750، 2950، 2940، و 2900/3500xl sery مفتاح. ارجع إلى إرشادات تركيب الطاقة في الجداول التي تتوافق مع القسم التالي للاطلاع على متطلبات الطاقة الدولية ومتطلبات طاقة التيار المستمر والمواصفات الفنية الأخرى.

تتطلب الوحدات المختلفة كمية مختلفة من الطاقة. توفر وحدات الطاقة المضمنة الطاقة لهواتف بروتوكول الإنترنت (IP). تحتوي Cisco على وحدة طاقة مضمنة لتشغيل هواتف IP. يجب عليك إختيار مصدر الطاقة الصحيح لدعم بطاقات الخط المختلفة والوحدات النمطية ومحركات المشرف على المحول. توفر Cisco أداة تسمى حاسبة الطاقة من Cisco والتي يمكن إستخدامها لاختيار مصدر الطاقة الصحيح للمحول لديك. قم بتشغيل أداة حساب الطاقة من Cisco واملأ مجموعة المنتجات ومحرك المشرف وطاقة الإدخال وبطاقات الخط وعدد أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) هي المثال لأجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وتنتمي معظم هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) إلى جهاز IEEE 802.3af - الفئة 2 (7W). ثم تعرض أداة حساب الطاقة نتائج الاختيارات المختلفة لوحدات التزويد بالطاقة. ومن ذلك، يمكنك إختيار مصدر الطاقة المطلوب. تعمل وحدات التزويد بالطاقة بأقصى طاقتها بنجاح إذا كان الجهد الكهربائي للإدخال بين 200 و 240 فولت من التيار المتردد.

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 6500/6000 Series Switch Power Supply and Cable

هذا الجدول هو مرجع سريع لمصادر الطاقة والكبلات المتوفرة بالمعيار الأمريكي الشمالي. ارجع إلى مواصفات وحدة إمداد الطاقة Catalyst 6500 للحصول على المواصفات التفصيلية التي يمكنك. هذه النقاط القليلة مهمة لتعرف:

- يتم إستخدام وحدات التحكم في التيار المستمر بقوة 950 وات (PWR-950-AC) و 950W DC (PWR-950-DC) و 1400W AC (PWR-1400-AC) فقط مع محولات Catalyst 6503 و Catalyst 6503-E.

- لا يمكن إستخدام مصادر الطاقة بقوة 1000 واط و 1300w إلا مع محولات Catalyst 6506 و 6509 و 6509-NEB-A. تكون محركات المشرف SUP32 و SUP720 غير متوافقة عند إستخدام وحدات تزويد بالطاقة بقدرة 1000 وات و 1300 وات.

- مع محول Catalyst 6513 مكتمل السكان، لا تعد وحدتا تزويد بالطاقة بقدرة 2500 وات فائدتين بشكل كامل.

- إذا قمت بتشغيل وحدة إمداد الطاقة بقدرة 2500 وات عند الإدخال منخفض النطاق (من 100 إلى 120 فولت من التيار المتردد)، فإنها ليست إحتياطية في محول Catalyst 6509 أو Catalyst 6509-E أو Catalyst 6509-NEB أو Catalyst 6509-NEB-A مملوء بالكامل.

- مصادر الطاقة 2500 وات و 2700 وات و 3000 وات يمكن تشغيلها على مستويين مختلفين للجهد الكهربي (110 فولت من التيار المتردد و 220 فولت من التيار المتردد). يعتمد إخراج وحدة إمداد الطاقة على طاقة التيار المتردد للإدخال. يوضح هذا الجدول مقدار الطاقة المتوفرة:

مزود الطاقة

خرج طاقة عند 110 فولت من التيار المتردد و 16a

خرج الطاقة عند 220 فولت من التيار المتردد و 16a

2500 واط

1300 واط

2500 واط

2700 واط

1350 واط

2700 واط

3000 واط

1400 واط

3000 واط

- يتم توصيل أسلاك طاقة التيار المتردد بمصدر طاقة بقوة 4000 وات (WS-CAC-4000W-US=). يدعم هذا الطراز الطراز الطراز NEMA L6-30 فقط.

- لا يمكن تثبيت وحدة إمداد الطاقة 6000W في هيكل المحول Catalyst 6503 و Catalyst 6503-E و Catalyst 6504-E.

- عند إستخدام وحدة إمداد الطاقة بقوة 6000 وات مع محول الهيكل Catalyst 6506 و 6509 و 6509-NEB و 6509-NEB-A، فإنها تعمل بقوة إخراج قصوى تبلغ 4000 وات. وهو يعمل عند طاقة الإخراج 6000W القصوى عند إستخدامه مع Catalyst 6506-E و 6509-E و 6513.

- تشتمل وحدة إمداد الطاقة بقدرة 6000 وات على مدخلي طاقة تيار متردد. هذه هي التركيبات المختلفة لمدخلات التيار المتردد وصافي مخرج الطاقة المرادف:

خيارات طاقة وحدة إمداد الطاقة 6000 وات

دخل التيار المتردد 1

دخل التيار المتردد 2

صافي خرج وحدة التزويد بالطاقة

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

غير متصل

عدم إخراج الطاقة

غير متصل

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

عدم إخراج الطاقة

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

2900 واط

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

غير متصل

2900 واط

غير متصل

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

2900 واط

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

2900 واط

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

110 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

2900 واط

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

220 فولت من التيار المتردد و 16 أمبير

6000 واط

ملاحظة: إذا كانت لديك وحدات إدخال طاقة بقدرة 110 فولت من التيار المتردد، فيجب عليك توصيل كل من وحدات إدخال التيار المتردد الخاصة بوحدة إمداد الطاقة بقدرة 6000 وات لتشغيل المحول.

- تتيح لك محولات السلسلة Catalyst 6500 إمكانية مزج وحدات إمداد طاقة إدخال التيار المتردد ومدخل التيار المستمر في نفس الهيكل.

ولهذه الوحدات متطلبات مختلفة من الطاقة، وبعض عمليات التهيئة تتطلب طاقة أكثر مما يمكن أن يوفره مصدر طاقة واحد. تسمح لك ميزة إدارة الطاقة بتشغيل جميع الوحدات المثبتة باستخدام وحدتي تزويد بالطاقة. إلا أن هذه التهيئة لا تدعم إمكانية التكرار لأن إجمالي الطاقة المستمدة من كلتا وحدتي التزويد بالطاقة لا يتجاوز في أي وقت من الأوقات قدرة مصدر واحد. ارجع إلى فصل إدارة الطاقة ومراقبة البيئة في دليل تكوين برنامج Catalyst 6500 Software للحصول على شرح تفصيلي لتكرار الطاقة.

ملاحظة: لا يناقش هذا المستند إجمالي الطاقة المتوفرة مع وحدات التزويد بالطاقة التي يتم شحنها حاليا للمحولات من السلسلة Catalyst 6500/6000 Series Switches أو المبلغ الذي تم سحبه من كل بطاقة خط من السلسلة Catalyst 6500/6000. راجع إدارة طاقة المستند للمحولات من السلسلة Catalyst 6000 Series Switches للحصول على هذه المعلومات.

Catalyst 6500/6000

رقم جزء وحدة إمداد الطاقة

رقم جزء كابل الطاقة

نوع الموصل

إرشادات تركيب الطاقة

مصدر الطاقة PWR-950-AC 950W WS-CAC-1000W 1000W Power Supply

كابل طاقة التيار المتردد CAB-7KAC-15 AC Power Cord، أمريكا الشمالية، 15A

Catalyst 6500/6000

إمداد طاقة WS-CAC-1300W 1300W

سلك طاقة التيار المتردد CAB-7513AC في أمريكا الشمالية (110 فولت من التيار المتردد، 20a)

إمداد طاقة PWR-1400-AC 1400W Power Supply

CAB-7513AC= سلك طاقة التيار المتردد في أمريكا الشمالية (110 فولت من التيار المتردد، 20a)

CAB-AC-2500W-US1= 250 فولت من التيار المتردد 16A، قابس NEMA 6-20 مستقيم

مقبس CAB-AC-C6K-TWLK= 250 فولت من التيار المتردد 16A، مقبس NEMA L6-20 ذو قفل لولبي

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد WS-CAC-2500W 2500W AC Power supply

سلك طاقة التيار المتردد CAB-7513AC في أمريكا الشمالية (110 فولت من التيار المتردد، 20a)

CAB-AC-2500W-US1 250 فولت من التيار المتردد 16A، قابس NEMA 6-20 مع خادم نصلي مستقيم

مقبس CAB-AC-C6K-TWLK 250VAC 16A، مقبس NEMA L6-20 ذو قفل لولبي

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد PWR-2700-AC/4 2700W AC Power Supply

سلك طاقة التيار المتردد CAB-7513AC في أمريكا الشمالية (110 فولت من التيار المتردد، 20a)

CAB-AC-2500W-US1 250 فولت من التيار المتردد 16A، قابس NEMA 6-20 مع خادم نصلي مستقيم

مقبس CAB-AC-C6K-TWLK 250VAC 16A، مقبس NEMA L6-20 ذو قفل لولبي

وحدة إمداد طاقة إدخال التيار المتردد WS-CAC-3000W 3000 W AC-input power supply

CAB-7513AC= 110AC 20A، قابس NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= 250 فولت من التيار المتردد 16A، قابس NEMA 6-20 على خادم نصلي مستقيم

قابس CAB-AC-C6K-TWLK= 250VAC 16A، قابس Twist-lock NEMA L6-20

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد WS-CAC-4000W-US 4000W AC Power Supply

موصل بكابل بوحدة إمداد الطاقة 250 فولت من التيار المتردد 30a

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد WS-CAC-6000W 6000W AC Power supply

CAB-7513AC= 110AC 20A، قابس NEMA 5-20

CAB-AC-2500W-US1= 250 فولت من التيار المتردد 16A، قابس NEMA 6-20 على خادم نصلي مستقيم

قابس CAB-AC-C6K-TWLK= 250VAC 16A، قابس Twist-lock NEMA L6-20

إمداد طاقة المحول Catalyst 5500/5000 Series Switch Power Supply and Cable

يحتوي هذا الجدول على مرجع سريع لمصادر الطاقة المتوفرة ورقم جزء سلك الطاقة.

Catalyst 5002 و 5505 و 5500 و 5509

رقم جزء وحدة إمداد الطاقة

رقم جزء كابل الطاقة

نوع الموصل

WS-C5008B (Catalyst 5002 و 5505)

CAB-7KAC

WS-C5508 (Catalyst 5500)

CAB-7513AC

WS-C5518 (Catalyst 5509)

CAB-7KAC

CAB-7513AC

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 4500/4000 Series Switch Power Supply and Cable

ارجع إلى إرشادات توصيل الطاقة لقسم الأنظمة التي تعمل بالتيار المتردد في دليل تثبيت الأجهزة Catalyst 4500 Series - التجهيز للتثبيت لقائمة مصادر الطاقة والكابلات وأرقام الأجزاء المقابلة.

وحدات إمداد طاقة المحول Catalyst 2900/3500XL و 2940 و 2950 و 3550 و 3750 Series Switch Power Supply and Cable

تتطلب المحولات Catalyst 2900/3500 و 2940 و 2950 و 3550 و 3750 طاقة إدخال قياسية 110V و 15 AMP AC.

مادة حفازة 2900/3500xl، 2940، 2950، 3550 و 3750

رقم جزء وحدة إمداد الطاقة

رقم جزء كابل الطاقة

نوع الموصل

إرشادات تركيب الطاقة

مصدر طاقة تيار متردد داخلي غير قابل للاستبدال

CAB-AC=

غير متوفر

نمط خرج RJ-21 إلى RJ-45

تتضمن جميع وحدات تحويل الاتصالات من عائلة Catalyst 10/100TX موصلات RJ-21 المتوافقة مع معايير الصناعة وتتطلب أنظمة توصيل كبلات من الفئة 5 المتوافقة لتحقيق معدلات بيانات تبلغ 100 ميجابت في الثانية.

يمكن طلب كبلات Telco من الفئة 5 مباشرة من Cisco. ارجع إلى Cisco.com للحصول على معلومات الطلب. هذه هي المعلومات المتعلقة بأرقام أجزاء Cisco.

رقم الطراز

الوصف

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=

10 أقدام، ذكر 180 درجة إلى ذكر 120 درجة، الفئة 5 كابل تيلكو 5 قدم، ذكر 180 درجة إلى ذكر 120 درجة، الفئة 5 كابل تيلكو

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=

10 أقدام، ذكر 120 درجة إلى ذكر 120 درجة، الفئة 5 كابل تيلكو 5 قدم، ذكر 120 درجة إلى ذكر 120 درجة، الفئة 5 كابل تيلكو

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10 أقدام، ذكر 120 درجة إلى (12) RJ-45s، الفئة 5 كابل تيلكو 5 قدم، ذكر 120 درجة إلى (12) RJ-45s، الفئة 5 كابل تيلكو

يوضح هذا الجدول نمط خرج التثبيت المستخدم على وحدات تحويل Catalyst 10/100TX (و 10BaseT) RJ-21.

RJ-21 رقم التعريف الشخصي

لون السلك

RJ-45 رقم التعريف الشخصي

رقم المنفذ

26

أبيض/أزرق

1

1

1

أزرق/أبيض

2

27

أبيض/برتقالي

3

2

برتقالي/أبيض

6

28

أبيض/أخضر

1

2

3

أخضر/أبيض

2

29

أبيض/بني

3

4

بني/أبيض

6

30

أبيض/أردواز

1

3

5

أردواز/أبيض

2

31

أحمر/أزرق

3

6

أزرق/أحمر

6

32

أحمر/برتقالي

1

4

7

برتقالي/أحمر

2

33

أحمر/أخضر

3

8

أخضر/أحمر

6

34

أحمر/بني

1

5

9

بني/أحمر

2

35

أحمر/أردواز

3

10

أردواز/أحمر

6

36

أسود/أزرق

1

6

11

أزرق/أسود

2

37

أسود/برتقالي

3

12

برتقالي/أسود

6

38

أسود/أخضر

1

7

13

أخضر/أسود

2

39

أسود/بني

3

14

بني/أسود

6

40

أسود/أردواز

1

8

15

أردواز/أسود

2

41

أصفر/أزرق

3

16

أزرق/أصفر

6

42

أصفر/برتقالي

1

9

17

برتقالي/أصفر

2

43

أصفر/أخضر

3

18

أخضر/أصفر

6

44

أصفر/بني

1

10

19

بني/أصفر

2

45

أصفر/أردواز

3

20

أردواز/أصفر

6

46

بنفسجي/أزرق

1

11

21

أزرق/بنفسجي

2

47

بنفسجي/برتقالي

3

22

برتقالي/بنفسجي

6

48

بنفسجي/أخضر

1

12

23

أخضر/بنفسجي

2

49

بنفسجي/بني

3

24

بني/بنفسجي

6

50

بنفسجي/أردواز

غير موجود

غير موجود

25

أردواز/بنفسج

غير موجود

غير موجود

معلومات ذات صلة

- صفحة منتجات المحولات

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems