المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الإجراء بالتفصيل

أوامر للتحقق من معلومات النظام

ملخص الأوامر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين معلومات النظام على مبدلات Catalyst.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مخرجات أوامر من:

- مادة حفازة 6500 مفتاح أن يركض cisco ios ® برمجية (على المشرف و MSFC) صيغة 12.1(11b)

أستخدم الأمر write erase على المحولات التي تشغل برنامج Cisco IOS لضمان حصول المحولات على تكوين افتراضي. أستخدم جهاز كمبيوتر يعمل ببرنامج محاكاة طرفية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تسمح لك محولات Catalyst بتكوين العديد من معلمات النظام الوصفية لتسهيل إدارة أجهزة عمل الإنترنت. إن القدرة على توثيق والتعرف على معدات الشبكة يمكن أن تسهل على مسؤولي الشبكة إدارة شبكتهم وصيانتها. هناك طريقتان لعرض معلومات النظام أو إستخدامها.

1. من خلال بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) باستخدام محطة إدارة SNMP.

2. عبر موجه الأمر على المحول.

يوضح هذا المستند كيفية تعيين معلمات النظام على محولات Catalyst التي تعمل بنظام التشغيل Cisco IOS®. ويمكن بعد ذلك الاستعلام عن معلمات النظام بواسطة محطات إدارة SNMP. يبدي هذا وثيقة أيضا أنت كيف أن يثبت التاريخ، وقت، وأمر رسالة حث للمفتاح. فيما يلي المهام التي يتم تنفيذها في هذا المستند:

1. توصيل وحدة طرفية بالمحول.

2. قم بتكوين اسم النظام.

3. قم بتكوين مطالبة النظام.

4. قم بتكوين موقع النظام.

5. قم بتكوين جهة اتصال النظام.

6. قم بتكوين وقت النظام وتاريخه.

7. عرض معلومات النظام.

8. عرض التاريخ والوقت.

9. قم بتكوين عنوان IP على المحول.

10. اعرض تكوين IP على المحول.

الإجراء بالتفصيل

قم بالخطوات التالية لتعيين معلمات النظام على محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software.

1. توصيل وحدة طرفية بمنافذ وحدة التحكم بالمحولات. للحصول على تفاصيل حول كيفية الاتصال بمنافذ وحدة التحكم بمحولات Catalyst، ارجع إلى فهم الاتصال الطرفي بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst.

2. أستخدم الأمر hostname لتعيين اسم المحول في Cisco IOS.

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

ملاحظة: عندما تبدأ من تكوين نظيف في Cisco IOS، تتضمن المطالبة تلقائيا Router> في وضع EXEC للمستخدم. لتغيير اسم المضيف، يجب أن تكون في وضع التكوين العام.

1. قم بتكوين مطالبة النظام باستخدام الأمر prompt من وضع التكوين العام في Cisco IOS.

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

ملاحظة: عند ضبط موجه الأمر باستخدام الأمر prompt في وضع التكوين العام، قم بتضمين رمز > إذا كنت تريد أن يظهر كجزء من موجه أمر النظام. لإزالة موجه الأمر الجديد وإرجاع موجه الأمر إلى الوضع الافتراضي الخاص به، أستخدم الأمر no prompt.

2. لا يوجد أمر خاص ل Cisco IOS لتعيين الموقع. ومع ذلك، يمكنك إستخدام أمر التكوين العام banner motd لتعيين معلومات الموقع.

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

ملاحظة: لاحظ أنه يمكن عرض النص الموجود بين الحرف C أثناء تسجيل الدخول التالي.

3. لا يوجد أمر محدد لتعيين جهة اتصال النظام في Cisco IOS. ومع ذلك، يمكنك إستخدام أمر التكوين العام banner motd.

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

4. قم بتكوين تاريخ النظام ووقته باستخدام الأمر clock set في وضع EXEC ذي الامتيازات.

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

5. لعرض معلومات النظام في Cisco IOS، أستخدم الأمر show environment وshow version. يمكن إستخدام الأمر show run للتحقق من موقع النظام، وجهة اتصال النظام، وما إلى ذلك.

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

6. لعرض تاريخ النظام ووقته، أدخل الأمر show clock في موجه الأمر.

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

7. أستخدم شبكة VLAN الخاصة بالواجهة، وinterface mod/port،switchport، و ip route أوامر لإعداد الوصول إلى المحول. دخلت على حد سواء شامل وقارن تشكيل أسلوب.

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

ثبتت الآن، التقصير مدخل من المفتاح. يمكن إستخدام تقنيات أخرى لتعيين البوابات الافتراضية والتوجيه بشكل عام. المثال التالي هو طريقة واحدة:

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

8. تحقق من معلومات IP على المحول باستخدام الأمر show ip interface brief وshow ip route.

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد عنوان IP على محولات Catalyst، ارجع إلى تكوين عنوان IP للإدارة على مستند محولات Catalyst ذات التكوين الثابت 4500/4000 و 5500/5000 و 6500/6000 و Catalyst ذات التكوين الثابت.

أوامر للتحقق من معلومات النظام

أستخدم الأوامر التالية للتحقق من معلومات النظام:

- show environment- لعرض كيفية إعداد النظام الحالي.

- إظهار الساعة- لعرض تاريخ النظام ووقته.

- show interface- لعرض عنوان IP الذي تم تكوينه على المحول.

- show ip route- لعرض البوابة الافتراضية التي تم تكوينها على المحول.

ملخص الأوامر

هذه هي الأوامر المختلفة المشار إليها في هذا المستند:

IOS (من وضع التكوين العام) من Cisco

اسم المضيف

موجه أوامر

banner motd

banner motd

ساعة

قارن vlan، قارن mod/port، switchport

ip route

برنامج Cisco IOS (من وضع التمكين)

إظهار البيئة، تشغيل العرض

ساعة العرض

show ip interface ip موجز

show ip route

معلومات ذات صلة

- تكوين عنوان IP للإدارة على مبدّلات Catalyst 4500/4000، و5500/5000، و6500/6000، ومبدّلات Catalyst Fixed Configuration (مبدّلات التكوين الثابت من Catalyst)

- إدارة صور البرامج والعمل باستخدام ملفات التكوين على محولات Catalyst

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco