المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

بدء الاستخدام

1. التحقق من إصدار ROMMON

2. تحقق من الصورة

3. التحقق من VSS

4. تأكد من تشغيل المحول في وضع التثبيت وليس في وضع الحزمة

5. يجب أن يكون الترخيص إما Entservices أو قاعدة IP

6. تظهر البطاقة التابعة في فقط يركب أسلوب ولا حزمة أسلوب

7. الحد الأقصى لنقاط الوصول/العملاء المدعومين

8. اتصال AP

9. مثل 5760/3850/3650 من هنا فصاعدا

المقدمة

يصف هذا المستند قائمة التحقق الأساسية التي يجب مراعاتها لتشغيل السلسلة 4500 SUP8E للشبكة اللاسلكية. لا يركز هذا المستند على كيفية تكوين وحدة التحكم اللاسلكية على Sup8E ولكنه يركز بدلا من ذلك على الأشياء التي يجب التحقق منها قبل وتلك الخاصة بالنظام الأساسي. بمجرد القيام بذلك، سيتصرف هذا النظام الأساسي غالبا كما لو كان هناك أي محول Converged Access آخر ويمكن اتباع المستندات والأدلة الأخرى.

معلومات أساسية

محرك المشرف Cisco Catalyst® 4500E Supervisor Engine 8-E هو الجيل التالي من محرك التحويل من فئة المؤسسات الذي يوفر التقارب الكامل بين الشبكات السلكية واللاسلكية على نظام أساسي واحد. يعمل مستوى بيانات الوصول الموحد (UADP) الجديد من Cisco® على تشغيل الدائرة المدمجة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) على تشغيل التقارب اللاسلكي ويساعد على تمكين تنفيذ السياسات السلكية-اللاسلكية بشكل موحد وإمكانية رؤية التطبيقات ومرونتها وتحسين التطبيقات.

بدء الاستخدام

للحصول على تشغيل اللاسلكي على هذا الجهاز وتشغيله، يجب عليك التأكد من استيفاء هذه المتطلبات :

1. فحص إصدار ROMMON

2. الصورة يجب أن تكون k9 - تشفير

3. نظام التحويل الظاهري (VSS) مدعوم فقط على الإصدار 3. 8 والإصدارات الأحدث (تطبيق Dual-Sup فقط)

4. يجب تشغيل المحول في وضع التثبيت

5. يجب أن يكون الترخيص Entservices أو قاعدة IP

6. في حزمة أسلوب، لا يظهر البطاقة التابعة (فقط في يركب أسلوب)

7. الحد الأقصى لنقاط الوصول المدعومة (AP) هو 50/الحد الأقصى للعملاء المدعومين - 2000

8. يجب إنهاء نقطة الوصول على نفس الهيكل/المشرف (SUP)

9. وبمجرد الحصول على هذه الميزات، يمكنك التمتع ببقية التكوين بنفس إمكانات أي محول وصول مجمع (3850/5760 ...)

دعونا ننظر إلى كل واحد منهم من منظور المخرجات.

1. التحقق من إصدار ROMMON

ملاحظة: يجب أن يكون 15.1(xr)SG4 [X - رقم يبدأ من 1] أو أعلى.

BGL.I.15-4500-2#sh version

ROM: 15.1(1r)SG4

BGL.I.15-4500-2 uptime is 6 minutes

System returned to ROM by power-on

Running default software

Jawa Revision 3, RadTrooper Revision 0x0.0x41, Conan Revision 0x1449

Last reload reason: power-on

2. تحقق من الصورة

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الملف قيد التشغيل الإصدار 3.7 أو إصدار أحدث ويجب أن يكون صورة تشفير K9. لا شيء آخر يعمل.

صورة التشفير تبدو هكذا:

4500-2#sh version

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch  Software (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.00E RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 07-Dec-14 17:59 by prod_rel_team

صورة غير مشفرة تبدو هكذا:

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.XO RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 14-Aug-13 09:51 by prod_rel_team

3. التحقق من VSS

سلوك ما قبل 3.8:

ملاحظة: في حالة تمكين نظام VSS، لا تكون الأوامر اللاسلكية موجودة والعكس صحيح في حالة تمكين الأوامر اللاسلكية، لا تكون أوامر VSS موجودة.

4500-2#sh switch  virtual

Switch Mode : Standalone

Not in Virtual Switch mode due to:

Domain ID is not configured

بدء IOS® XE 3. 8 والإصدارات الأحدث:

ملاحظة: دعم برنامج VSS المزدوج مع العمليات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يكون VSS الرباعي-Sup مدعوما مع الاتصال اللاسلكي.

4. تأكد من تشغيل المحول في وضع التثبيت وليس في وضع الحزمة

Bundle Mode - bootsystem pointing to .bin image (no wireless commands)

Install Mode - Bootsystem pointing to package.conf instead of Bin

BGL.I.15-4500-2#dir bootflash:

في حزمة أسلوب:

Directory of bootflash:/

81602  -rw-   181583336   Oct 7 2014 09:18:45 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.00.XO.151-1.XO.bin

81603  -rw-   181601128  Nov 18 2014 18:28:43 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.02.XO.151-1.XO2.bin

81604  -rw-   483862876  Dec 31 2014 20:21:43 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

1708220416 bytes total (857677824 bytes free)

This is how the boot looks like

4500-2#sh boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Allow Dev Key = yes

Manual Boot = no

Enable Break = no

في وضع التثبيت:

BGL.I.20-4500-1#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

81602  -rwx   199051336   Oct 7 2014 02:00:02 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.06.00.E.152-2.E.bin

81603  -rw-   215049252  Dec 29 2014 07:07:31 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

16  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance

18  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance-stby-sync

81606  drwx        4096  Dec 30 2014 01:52:34 +00:00  wnweb_store

21  -rw-   126880776  Dec 30 2014 01:34:38 +00:00  cat4500es8-base.SPA.03.07.00E.pkg

57125  -rw-    82245776  Dec 30 2014 01:34:45 +00:00  cat4500es8-dc-base.SPA.03.07.00E.pkg

57126  -rw-     7019480  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-drivers.SPA.03.07.00E.pkg

57127  -rw-    35161204  Dec 30 2014 01:34:46 +00:00  cat4500es8-dc-infra.SPA.03.07.00E.pkg

81604  -rw-   483862876  Dec 30 2014 01:24:49 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

57128  -rw-    26876920  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57129  -rw-     4225328  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-firmware.SPA.03.07.00E.pkg

57130  -rw-       54192  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-infra.SPA.03.07.00E.pkg

57131  -rw-     1987552  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57132  -rw-    88661144  Dec 30 2014 01:34:42 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.152-3.E.pkg

57133  -rw-   110742524  Dec 30 2014 01:34:51 +00:00  cat4500es8-wcm.SPA.10.3.100.0.pkg

20  -rw-        1724  Dec 30 2014 01:35:59 +00:00  packages.conf

81605  ----       11679  Dec 31 2014 23:15:15 +00:00  dc_console_log-20141230-014159-UTC

1708220416 bytes total (321839104 bytes free)

BGL.I.20-4500-1#

4500-2#sh run | i boot

boot-start-marker

boot system bootflash:packages.conf

boot-end-marker

BGL.I.15-4500-2#sh boot

BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

ملاحظة: سجل التكوين هو 0x2102 هو أحد متطلبات اكتشاف البطاقة التابعة.

ملاحظة: 4500(config)#config-register ؟ <0x0-0xFFFF> رقم سجل التكوين

كيفية تحويل الحزمة للتثبيت

5. يجب أن يكون الترخيص إما Entservices أو قاعدة IP

ملاحظة: بمجرد تمكين Entservices وإعادة التمهيد، يمكنك حينئذ مشاهدة عدد نقاط الوصول في حق الاستخدام (RTU).

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

4500-2#license right-to-use activate entservices acceptEula (Requires Reboot)

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

6. تظهر البطاقة التابعة في فقط يركب أسلوب ولا حزمة أسلوب

ملاحظة: إذا كان الجهاز يعمل في وضع الحزمة، لا تظهر البطاقة التابعة التي تكون مطلوبة للشبكة اللاسلكية. يمكن التحقق من هذا الإجراء باستخدام أمر show module. تعتبر حالات فشل البطاقة التابعة حالات فشل SUP وقد تتطلب RMA.

أثناء تمهيد الجهاز، يمكنك مشاهدة:

Cisco IOS®-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0.

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

Daughter Card is booting.. Please stand by..............................................

Daughter Card is ready, continuing in wireless mode..

BGL.I.20-4500-1#sh module

Chassis Type : WS-C4510R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------

2     2  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4302-GB        JAE10307QDW

3    48  10/100/1000BaseT POE E Series          WS-X4648-RJ45V-E   JAE1211B9K2

4     6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306           JAE053700PA

5    12  Sup 8-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP8-E      CAT1814L3A7

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

2 0015.62e6.e2b8 to 0015.62e6.e2b9 3.2                               Ok

3 001e.7af2.95f0 to 001e.7af2.961f 1.0                               Ok

4 0004.4dfb.87c4 to 0004.4dfb.87c9 2.0                               Ok

5 70ca.9b5e.6600 to 70ca.9b5e.660b 1.1 15.1(1r)SG4  03.07.00E        Ok

Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status

----+-------------------+-------------------+----------------------------------

5   Active Supervisor   RPR                 Active

Mod  Submodule               Model             Serial No.   Hw   Status

----+-----------------------+-----------------+------------+----+---------

5   Daughter Card           WS-UA-SUP8E       CAT1814L5H1  1.0  Ok

7. الحد الأقصى لنقاط الوصول/العملاء المدعومين

الحد الأقصى لنقاط الوصول المدعومة - 50/الحد الأقصى للأجهزة العميلة المدعومة - 2000

8. اتصال AP

تأكد من أن نقاط الوصول تنتهي على نفس الهيكل/SUP وإلا فلن تنضم نقاط الوصول إلى وحدة التحكم اللاسلكية للمحول.

مثل 3850 و 3650، يجب أن تكون نقاط الوصول متصلة مباشرة على منفذ وصول من ال 4507 in order to تلاقيت ال Sup8 جهاز تحكم.

9. مثل 5760/3850/3650 من هنا فصاعدا

ملاحظة: بمجرد الاهتمام بالأمور المذكورة آنفا، يصبح الباقي مماثلا من أجل تشغيل 3850/5760 بكفاءة.

تظهر واجهة المستخدم الرسومية في الصورة.