المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

دعم طفل عملاق ودعم جامبو في المشرف الأول والثاني

دعم إطار عملاق للأطفال في المشرف III/IV

صغار العمالقة

دعم البرامج

دعم المكونات المادية

التكوين

التحقق

كافيتس

إطارات Jumbo

دعم البرامج

دعم المكونات المادية

التكوين

التحقق

الاعتبار عند تكوين إطارات Jumbo على SVI

النظر في تكوين إطارات Jumbo باستخدام قناة المنفذ

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا وثيقة الدعم من تنوع الحد الأقصى لوحدات الإرسال (MTUs) على مادة حفازة 4000/4500 sery مفتاح مع مشرف iii و iv.

يبلغ حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للإيثرنت القياسية 1500 بايت. وهذا لا يتضمن رأس الإيثرنت والمقطورة الخاصة بالتأكد الدوري من التكرار (CRC)، والتي يبلغ طولها 18 بايت، لكي يبلغ إجمالي حجم إطار الإيثرنت 1518. في هذا المستند، يشير حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) أو حجم الحزمة فقط إلى حمولة إيثرنت. يشير حجم إطار إيثرنت إلى إطار إيثرنت بالكامل، بما في ذلك الرأس والمقطع. تشير الإطارات العملاقة الصغيرة إلى حجم إطار إيثرنت يصل إلى 1600 بايت، ويشير الإطار كبير الحجم إلى حجم إطار إيثرنت يصل إلى 9216 بايت.

دعم إطار Baby و Jumbo على محولات Catalyst 4000

برامج مبدل Catalyst 4000

عملاق صغير

إطار Jumbo

الحد الأقصى لحجم الإطار

CatOS (1)

غير مدعومة

غير مدعومة

1522

IOS (2)

نعم (12.1(12c)ew)

نعم (12.1(13)ew)

9216

(1) يشير Catalyst 4000s الذي يشغل CatOS إلى المحولات Supervisor I و II المستندة إلى Catalyst 4000 switches، Catalyst 2948G، Catalyst 2980G، و Catalyst 4912G. راجع قسم دعم طفل عملاق وجمبو في Supervisor I و II في هذا المستند للحصول على مزيد من التفاصيل.

(2) يشير Catalyst 4000s الذي يشغل IOS إلى محولات Supervisor III أو Catalyst 4000/4500 المستندة إلى IV. يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية لفهم دعم الميزة والتحذيرات.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- مادة حفازة 4500 مع مشرف IV محرك

- cisco ios ®12.1(13)ew

دعم طفل عملاق ودعم جامبو في المشرف الأول والثاني

لا تدعم محولات Supervisor I و Catalyst 4000/4500 التي تستند إلى Ii، والتي تتضمن المحولات WS-C2948G و WS-C2980G والمحولات ذات التكوين الثابت WS-C4912G، الإطارات كبيرة أو كبيرة الحجم الخاصة بالطفل بسبب حدود الدائرة المدمجة الخاصة بالتطبيق (ASIC).

ال workaround ممكن أن يجبر ال switchport أن يقبل إضافي أربعة بايت من البيانات ب يشكل هو شنطة.

عندما يتم تمكين منفذ ما لعملية تضمين إرتباط 802.1q (ISL) بين المحولات (ISL) غير مدعومة على المحولات المستندة إلى Supervisor I و II)، سيقوم المحول تلقائيا بافتراض وجود أربع وحدات بايت إضافية من البيانات المضافة على، مما يزيد من حجم إطار حزمة الطبقة 2 (L2). لذلك، بالنسبة لعمليات التنفيذ التي تتطلب علامة واحدة فقط ليتم تحميلها (إما 802.1q أو تبديل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS)، وليس كلاهما)، من الممكن إجبار Switchport على قبول أربع وحدات بايت إضافية من البيانات من خلال تكوينه كمنفذ خط اتصال.

مثلا، إن يحتاج ميناء أن يحمل MPLS بطاقة، شكلت الميناء كشنطة 802.1Q ب يغير ال VLAN أهلي طبيعي أن يكون الواحد ب رغب أن يحمل الحركة مرور.

دعم إطار عملاق للأطفال في المشرف III/IV

يشير صغير العملاق إلى إطارات إيثرنت حتى 1600 بايت على النظام الأساسي Catalyst 4000/4500، أو أحجام الحزم (حجم MTU) من 1552 بايت (بدون أي رأس أو مقطورة). يسرد الجدول أدناه نماذج البروتوكولات التي يمكن أن تستخدم ميزة الطفل العملاق والتكوين المطلوب.

البروتوكول/التطبيق

عدد وحدات بايت الرأس

إجمالي حجم الإطار

توصيل 802.1Q

4

1500 + 4 + 18 = 1522

لا توجد أوامر MTU مطلوبة.

وحدة QinQ pass-through (معيار 802. 1q داخل معيار 802. 1q، مفيدة لموفري خدمات الإنترنت (ISPs) لفصل حركة مرور العملاء)

4 + 4

1500 + 8 + 18 = 1526

وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام طراز 1504

الوحدة القابلة للتمرير MPLS VPN (ملصقان بحجم 4 بايت)

4 + 4

1500 + 8 + 18 = 1526

وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام طراز 1508

UTI/L2TPV3 pass-through (تضمين حزمة إيثرنت واحدة في حزمة إيثرنت أخرى باستخدام رأس نفق. مفيد لنقل أي حمولة مثل IP/IPX وما إلى ذلك عبر البنية الأساسية ل IP).

18+ 20+12

1500 + 50 + 18 = 1568

وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للنظام طراز 1550

تشير الإطارات كبيرة الحجم إلى حزم إيثرنت التي يصل حجمها إلى 9000 بايت. يمكن للمشرف III و IV معالجة الحزم حتى حد أقصى لحجم 9198 بايت. تتضمن هذه القيمة علامة 802.1q أو علامة ISL VLAN، غير أنها لا تتضمن رأس الإيثرنت ومقطورة CRC. وبالتالي، يبلغ الحد الأقصى لحجم إطار إيثرنت، بما في ذلك رأس/مقطورة إيثرنت، 9198 + 18 = 9216 بايت.

ملاحظة: هناك حالة عدم توافق في الحد الأقصى لحجم الحزمة المدعومة بين Catalyst 4000s و Catalyst 6000s. يمكن أن يدعم Catalyst 6000s الحزم التي يبلغ حجم الحزمة الخاصة بها 9216 بايت، مما يعني أنه يدعم الحد الأقصى لحجم إطار الإيثرنت الإجمالي 9216 + 18 = 9234 بايت.

يتم إستخدام الإطارات الضخمة في الحالات التي تستفيد فيها تطبيقات معينة من إستخدام حجم إطار كبير (على سبيل المثال، نظام ملفات الشبكة (NFS)) لسعة معالجة أفضل.

صغار العمالقة

دعم البرامج

كان دعم الطفل العملاق متاحا منذ برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(12c)EW للمشرف III و IV.

دعم المكونات المادية

يتم دعم ميزة الطفل العملاق على جميع الوحدات النمطية على المادة حفازة 4000/4500 باستثناء الوحدتين التاليتين:

- وحدة WS-X4418-GB (المنافذ من 3 إلى 18 فقط)

- WS-X4412-2 جيجابايت-TX. (المنافذ من 1 إلى 12 فقط)

يتم إسقاط الإطارات إذا تمت إعادة توجيهها إلى هذه المنافذ.

التكوين

لتمكين صغار العمالقة، قم بإصدار أمر التكوين العام MTU للنظام، كما هو موضح أدناه.

4507(config)#system mtu ?

<1500-1552> MTU size in bytes

4507(config)#system mtu 1552

Global Ethernet MTU is set to 1552 bytes.

Note: this is the Ethernet payload size, not the total

Ethernet frame size, which includes the Ethernet

header/trailer

ملاحظة: ينطبق تكوين صغار العملاق على جميع الواجهات التي تدعم هذه الميزة. لا يمكنك تمكين تكوين الطفل العملاق لكل واجهة.

ملاحظة: إذا قمت بتمكين دعم الإطارات الكبيرة على واجهة معينة، فسوف تتجاوز التكوين العام صغير الحجم لهذه الواجهة.

التحقق

سيعرض الأمر show system mtu وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) المكونة بشكل عام، كما هو موضح أدناه.

Switch#show system mtu

Global Ethernet MTU is 1552 bytes.

يوفر الأمر show interfaces <interface-id> mtu وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) التي تم تكوينها. تعكس وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) إطار عمل عملاق أو كبير الحجم تمت تهيئته بالفعل، كما هو موضح أدناه.

Switch#sh interfaces fastEthernet 4/1 mtu

Port    Name               MTU

Fa4/1                      1552

يعرض الأمر show interface <interface-id>قيمة طفل عملاق تم تكوينها بشكل عام، كما هو موضح أدناه.

Switch#sh int fas 4/1

FastEthernet4/1 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is Fast Ethernet Port, address is 0009.e845.633f (bia 0009.e845.633f)

MTU 1552 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Auto-duplex, Auto-speed

input flow-control is off, output flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes

L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicast)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

يوفر الأمر show interfaces <interface-id>all إحصائيات للإطارات كبيرة الحجم، كما هو موضح أدناه.

sup3# sh interfaces gigabitEthernet 1/1 counters all

Port                InBytes       InUcastPkts      InMcastPkts       InBcastPkts

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port               OutBytes      OutUcastPkts     OutMcastPkts      OutBcastPkts

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port              InPkts 64        OutPkts 64    InPkts 65-127    OutPkts 65-127

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port         InPkts 128-255   OutPkts 128-255   InPkts 256-511   OutPkts 256-511

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port        InPkts 512-1023  OutPkts 512-1023

Gi1/1                     0                 0

Port       InPkts 1024-1518 OutPkts 1024-1518 InPkts 1519-1548 OutPkts 1519-1548

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port       InPkts 1549-9216 OutPkts 1549-9216

Gi1/1                     0                 0

كافيتس

فالعمالقة المولودون مدعومون، لكنهم يعدون كحزم ضخمة ضخمة الحجم. يتزايد عداد الأخطاء في إخراج الأمر show interface على بطاقات الخط التالية:

- WS-X4504-FX-MT

- WS-X4232-RJ-XX

- WS-X4148-FX-MT

- WS-X4148-RJ21

- WS-X4148-RJ21

- WS-X4232-GB-RJ (المنافذ من 3 إلى 34)

- WS-X4124-FXMT

- WS-X4148-RJ

- WS-X4148-RJ

- WS-X4148-RJV

إطارات Jumbo

دعم البرامج

يتوفر دعم الإطارات الكبيرة منذ برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(13)EW للمشرف III و IV.

دعم المكونات المادية

إطارات Jumbo مدعومة فقط على منافذ Gigabit غير القابلة للحظر. فيما يلي قائمة بوحدات جيجابت النمطية ومنافذها الخاصة التي تدعم الإطارات كبيرة الحجم:

- كلا منفذي توصيل المشرف على Supervisor III (WS-X4013) و Supervisor IV (WS-X4014)

- WS-X4306-GB

- WS-X4232-GB-RJ (المنافذ من 1 إلى 2 فقط)

- WS-X4418-GB (المنافذ من 1 إلى 2 فقط)

- WS-X4412-2 جيجابايت-TX (المنافذ من 13 إلى 14 فقط)

التكوين

لتكوين دعم الإطارات كبيرة الحجم، قم بإصدار أمر تكوين الواجهة MTU <mtu-size>، كما هو موضح أدناه.

sup3#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

sup3(config)#interface gigabitEthernet 1/1

sup3(config-if)#mtu ?

<1500-9198> MTU size in bytes

sup3(config-if)#mtu 9198

sup3(config-if)#end

يمكن تمكين دعم الإطارات الكبيرة على الأنواع التالية من الواجهات:

- واجهة قناة المنفذ

- الواجهة الظاهرية المحولة (SVI)

- الواجهة المادية (L2/ الطبقة 3 (L3)

التحقق

يوفر الأمر show interfaces <interface-id> mtu تكوين الإطار jumbo على مستوى الواجهة التي تم تكوينها، كما هو موضح أدناه.

sup3#sh interfaces gigabitEthernet 1/1 mtu

Port    Name               MTU

Gi1/1                      9198

يوفر الأمر show interface <interface-id>وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) التي تم تكوينها للواجهة المحددة.

ملاحظة: ستحل عملية تكوين واجهة الإطارات الكبيرة محل تكوين وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) العالمية. في الإخراج أدناه، يتم تكوين وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة بالنظام بالطراز 1552، ومع ذلك يتم تكوين واجهة شبكة جيجابت إيثرنت 1/1 لدعم الإطارات كبيرة الحجم بحجم 9198 بايت.

sup3#show interfaces gigabitEthernet 1/1

GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is down (notconnect)

Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 0004.9a80.a400 (bia 0004.9a80.a400)

MTU 9198 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Auto-duplex, Auto-speed

input flow-control is off, output flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 multicast)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

يوفر الأمر show interfaces <interface-id>all إحصائيات للإطارات كبيرة الحجم، كما هو موضح أدناه.

sup3# sh interfaces gigabitEthernet 1/1 counters all

Port                InBytes       InUcastPkts      InMcastPkts       InBcastPkts

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port               OutBytes      OutUcastPkts     OutMcastPkts      OutBcastPkts

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port              InPkts 64        OutPkts 64    InPkts 65-127    OutPkts 65-127

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port         InPkts 128-255   OutPkts 128-255   InPkts 256-511   OutPkts 256-511

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port        InPkts 512-1023  OutPkts 512-1023

Gi1/1                     0                 0

Port       InPkts 1024-1518 OutPkts 1024-1518 InPkts 1519-1548 OutPkts 1519-1548

Gi1/1                     0                 0                0                 0

Port       InPkts 1549-9216 OutPkts 1549-9216

Gi1/1                     0                 0

يعرض الأمر show system mtu قيمة طفل عملاق التي تم تكوينها، في حالة تكوينها. يتوفر دعم الإطارات كبيرة الحجم لكل واجهة، كما هو موضح أدناه.

sup3# sh system mtu

Global Ethernet MTU is 1552 bytes.

الاعتبار عند تكوين إطارات Jumbo على SVI

تأكد من تكوين جميع الواجهات في شبكة VLAN لإطارات ضخمة قبل تكوين دعم الإطارات الكبيرة على SVI. لا يتم التحقق من MTU للحزمة على جانب المدخل من SVI. ومع ذلك، فإنه يتم فحصه على جانب المخرج من SVI. إذا كانت الحزمة MTU أكبر من المخرج SVI’s MTU، الربط مجزأة حسب برمجية (إن لم يتم تعيين بت DF)، مما ينتج عنه أداء ضعيف. يحدث تجزئة البرامج فقط لتحويل L3. عندما تتم إعادة توجيه الحزمة إلى منفذ L3 أو SVI مع وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) أصغر، يحدث تجزئة البرنامج.

في الإنتاج أدناه، أنت يستطيع رأيت أن ب يصدر العرض vlan mtu أمر، حدثت حالة عدم توافق ل VLAN 1. يستطيع الميناء gig 4/1 في VLAN 1 أن يساند فقط 1500 بايت، لذلك يستطيع لا يساند كليا إطارات jumbo ل أن VLAN. قد يتم إسقاط الحزم الموجهة إلى هذه المنافذ، والتي لا تدعم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) من Jumbo للتحويل من المستوى الثاني. يستمر الربط أن يكون أرسلت إن يكون معد ل إلى Gig 1/1 أو أي غير يقيد ميناء في أن VLAN.

يوصى بأن تكون وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة ب SVI دائما أصغر من أصغر وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) بين جميع منافذ المحول في شبكة VLAN. ومع ذلك، لا يتم فرض ذلك في البرامج.

sup3# sh vlan mtu

VLAN    SVI_MTU    MinMTU(port)   MaxMTU(port)  MTU_Mismatch

---- ------------- -------------  ------------  ------------

1    9198(TooBig)  1500 (Gi4/1 )  9198 (Gi1/1 )  Yes

2    1552          1552           1552           No

17   1552          1552           1552           No

النظر في تكوين إطارات Jumbo باستخدام قناة المنفذ

يمكن تمكين الإطارات كبيرة الحجم على الواجهات التي تم تكوينها لبروتوكولات قناة المنفذ. فيما يلي بعض الإرشادات أو القيود:

- كل ميناء في ميناء قناة ينبغي يتلقى ال نفسه MTU.

- يؤدي تغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة بواجهة قناة منفذ إلى تغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة بجميع المنافذ الأعضاء.

- إن ال MTU من عضو ميناء يستطيع لا يكون غيرت إلى القيمة جديد بسبب العضو ميناء يكون الحظر ميناء، الميناء-channel يكون علقت .

- ميناء يستطيع لا يتلاقى قناة أيسر إن يتلقى هو مختلف MTU من الآخر في الحالي ميناء-channel.

- إذا تم تغيير وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الخاصة بمنفذ عضو فردي، فسيتم إيقاف المنفذ مؤقتا.

معلومات ذات صلة

- تكوين دعم الإطارات الضخمة/العملاقة على محولات Catalyst

- الدعم الفني - Cisco Systems