المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

البحث عن إصدار البرنامج ومجموعة الميزات

تحديد الملفات التي سيتم إستخدامها

نظام ملف فلاش ومتطلبات الذاكرة

مكدس المحولات من السلسلة 3750 Series Switch Stack Cisco IOS Upgrade - تلقائي (.tar image)

التعليمات بالتفصيل

3750 sery مفتاح كومة cisco ios تحسين - يدوي (.tar صورة)

التعليمات بالتفصيل

الخطوة 1 - تنزيل صورة .tar

الخطوة 2 - إستخراج صورة .tar

الخطوة 3 - تكوين متغير التمهيد

الخطوة 4 - إعادة التحميل والتحقق

3750 sery مفتاح كومة cisco ios تحسين - يدوي (.bin صورة)

التعليمات بالتفصيل

الخطوة 1 - تنزيل صورة .bin

الخطوة 2 - التحقق من الذاكرة المتوفرة

الخطوة 3 - انسخ الصور إلى نظام ملف Flash

الخطوة 4 - تكوين متغير التمهيد

الخطوة 5 - التحقق قبل إعادة التحميل

الخطوة 6 - إعادة التحميل والتحقق

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فشل نقل الصورة من خادم TFTP أو تلف صورة Cisco IOS

تتلقى رسالة الخطأ error_bad_mzip

٪حدث خطأ أثناء فتح flash:update/info (لا يوجد مثل هذا الملف أو الدليل)

لا تقوم المحولات في المكدس بتمهيد الصورة الجديدة (عدم تطابق الإصدار)

الطريقة 1 - صورة tar

الطريقة 2 - صورة tar

الطريقة 3 - صورة .bin

٪خطأ في المجموع الاختباري ل Tar في tftp

ترقية برنامج Cisco IOS باستخدام مجموعات ميزات مختلفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة ال steps أن يحسن البرمجية صورة على cisco مادة حفازة 3750 sery مفتاح مع ال ligne قارن (CLI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل أن يجلب أنت برمجية، أحلت هذا قسم من إطلاق بطاقة لالمادة حفازة 3750، 3560، و 2970 مفتاح، cisco ios ® إطلاق 12.2(25)seb وفيما بعد لمعلومة مهم:

- البحث عن إصدار البرنامج ومجموعة الميزات

- تحديد الملفات التي سيتم إستخدامها

- ترقية محول باستخدام مدير الأجهزة أو مساعد الشبكة

- ترقية محول باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

- التعافي من فشل البرنامج

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية التالية:

- المحولات WS-C3750G-12S

- المحولات WS-C3750G-24TS Switches

ملاحظة: يمكنك إستبدال أي محول من السلسلة Catalyst 3750 قابل للتكديس.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

البحث عن إصدار البرنامج ومجموعة الميزات

يقوم الدليل الذي يحتوي على اسم إصدار برنامج Cisco IOS® Software بتخزين صورة Cisco IOS كملف حاوية. يقوم الدليل بتخزين الصورة على جهاز فلاش لوحة النظام (flash:). يحتوي الدليل الفرعي على الملفات التي تحتاجها لإدارة الويب.

يمكنك إستخدام  show version أمر EXEC ذي الامتيازات لعرض إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على المحول لديك. يظهر السطر الثاني من العرض الإصدار.

ملاحظة: على الرغم من أن show version يبدي الإنتاج دائما البرمجية صورة أن يركض على المفتاح، النموذج إسم أن يظهر في نهاية هذا عرض هو المصنع تشكيل. هذه الصورة هي صورة قاعدة IP، المعروفة سابقا باسم الصورة القياسية متعددة الطبقات (SMI)، أو صورة خدمات IP، المعروفة سابقا باسم الصورة المحسنة متعددة الطبقات (EMI). لا يتغير هذا الاسم إذا قمت بترقية صورة البرنامج.

يمكنك أيضا إستخدام  dir filesystem: privileged EXEC  erasecat4000_flash:. يعرض هذا الأمر أسماء الدليل لأي صور برامج أخرى قمت بتخزينها في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة).

قبل تحديد إصدار برنامج Cisco IOS Software الذي تريد ترقية المحولات إليه، يجب عليك:

- اقرأ ملاحظات الإصدار الخاصة ببرنامج Cisco IOS Software المحدد. أحلت cisco مادة حفازة 3750 sery مفتاح - إطلاق بطاقة.

- راجع مجموعة أدوات الأخطاء (العملاء المسجلون فقط) والمحولات من السلسلة Cisco Catalyst 3750 Series Switches - الإشعارات الميدانية.

العثور على قيمة الأولوية لمحول Catalyst 3750 switch

تحدد قيمة الأولوية المحول الأساسي في مكدس. يمكن أن تكون قيمة الأولوية من 1 إلى 15. قيمة الأولوية الافتراضية هي 1. توصي Cisco بتعيين أعلى قيمة أولوية للمحول الذي تفضل أن يكون المكدس الأساسي. في هذا المثال، يحتوي المحول الرئيسي على قيمة أولوية تبلغ 15. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إنشاء حزم المحولات Catalyst 3750 Switch وإدارتها.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

تحديد الملفات التي سيتم إستخدامها

يحتوي مركز تنزيل البرامج لمادة حفازة 3750 على مجموعتين من صور Cisco IOS لكل مجموعة ميزات وإصدارات. تحتوي مجموعة واحدة على ملف صورة Cisco IOS الذي يحتوي على الملحق .bin. تحتوي المجموعة الأخرى على صورة Cisco IOS بالإضافة إلى مدير الأجهزة المستندة إلى الويب الذي يحتوي على الملحق .tar.

يشرح هذا المستند إجراء الترقية باستخدام صورة .tar وكذلك مع صورة .bin. يحتوي ملف .tar على ملف صورة Cisco IOS والملفات التي تحتاجها لإدارة الأجهزة المضمنة. يجب أن تستخدم ملف tar المدمج لترقية المحول من خلال إدارة الأجهزة.

برنامج IOS الإصدار 12.2(25)SEA من Cisco والإصدارات الأقدم تشير إلى الصورة التي توفر ميزات الطبقة 2+ والتوجيه الأساسي من الطبقة 3 كميزة SMI. تشير إصدارات البرامج هذه إلى الصورة التي توفر توجيه الطبقة الثالثة بالكامل وخدمات متقدمة مثل EMI.

برنامج IOS الإصدار 12.2(25)SEB من Cisco والإشارة لاحقا إلى SMI على أنها صورة قاعدة IP و EMI على أنها صورة خدمات i P.

يسرد الجدول 1 اصطلاحات تسمية الملفات المختلفة للإصدارات الأقدم من الإصدار 12.2(25)SEB من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث منه.

الجدول 1: اصطلاحات تسمية ملف صورة IOS من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.2(25)SEA من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.2(25)SEB من Cisco والإصدارات الأحدث

c3750-i9-mz (SMI)

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz (SMI)

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz (EMI)

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz (EMI)

c3750-ipservicesk9-mz

يسرد الجدول 2 أسماء الملفات لهذا الإصدار من البرنامج.

الجدول 2: ملفات صور برنامج Cisco IOS Software

اسم الملف

الوصف

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

ملفات إدارة الأجهزة وصورة قاعدة Catalyst 3750 IP هذه الصورة بها ميزات توجيه من الطبقة 2+ والطبقة 3 الأساسية.

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

ملفات إدارة الأجهزة وصورة خدمات IP Catalyst 3750 لهذه الصورة ميزات توجيه من الطبقة 2+ والطبقة 3 الكاملة على حد سواء.

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

ملفات إدارة الأجهزة والصور المشفرة لقاعدة IP Catalyst 3750 لهذه الصورة ميزات توجيه Kerberos و SSH^1 و Layer 2+ و Basic Layer 3.

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

ملفات إدارة الأجهزة والصور المشفرة لخدمات Catalyst 3750 IP هذه الصورة تحتوي على ميزات Kerberos و SSH و Layer 2+ و Full Layer 3.

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

صورة خدمات IP المتقدمة وملف التشفير وملفات إدارة الأجهزة Catalyst 3750 تحتوي هذه الصورة على جميع ميزات صورة خدمات IP وإمكانية توجيه البث الأحادي لحزم IPv6^2.

1SSH = القشرة الآمنة

2IPv6 = IP الإصدار 6

تساعد أداة Software Advisor (مرشد البرامج) في تحديد مجموعة الميزات المطلوبة للحصول على الوظائف المطلوبة في الشبكة.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى أدوات Cisco ومعلومات داخلية.

نظام ملف فلاش ومتطلبات الذاكرة

نظام ملفات Flash

يتم شحن الطراز 3750 من المصنع مع تثبيت برنامج إدارة أجهزة قائم على الويب (.tar file) في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة): الدليل. تقوم عملية الاستخراج التي تتم مع ملف .tar بإنشاء دليل صورة Cisco IOS. يحتوي دليل الصورة على نفس اسم صورة Cisco IOS (.bin file)، ولكن بدون ملحق الملف. يقوم هذا الدليل بتخزين صورة Cisco IOS (.bin file) مع دليل فرعي HTML يحتوي على ملفات إدارة الأجهزة.

قم بإصدار  dir flash:  أمر in order to شاهدت ال 3750 Flash مبرد نظام. وفيما يلي عينة من مخرجات الأمر:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

أحلت هذا قسم في هذا وثيقة in order to حسنت ال 3750 مفتاح إلى cisco ios برمجية إطلاق مع baser أداة مدير:

- مكدس المحولات من السلسلة 3750 Series Switch Stack Cisco IOS Upgrade - تلقائي (.tar image)

- 3750 sery مفتاح كومة cisco ios تحسين - يدوي (.tar صورة)

ارجع إلى قسم مكدس المحولات من السلسلة 3750 Series Switch Stack Cisco IOS Upgrade - Manual (.bin image) لترقية المحول باستخدام إصدار من برنامج Cisco IOS Software فقط.

ذاكرة DRAM

تحتوي جميع الطرز الخاصة بالمحولات من السلسلة 3750 على تكوين DRAM سعة 128 ميجابايت. لا توجد متطلبات الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) التي يجب مراعاتها قبل ترقية البرنامج على الطراز 3750.

ذاكرة فلاش

ذاكرة Flash الداخلية التي يتم شحنها مع المحولات 3750 هي إما 16 ميجابايت أو 32 ميجابايت استنادا إلى الطراز الخاص بالمحول Catalyst 3750 switch. راجع ورقة بيانات Cisco Catalyst 3750 للحصول على مزيد من المعلومات.

هناك حد لعدد الصور التي يمكنك تخزينها في Flash. تحقق دائما من حجم الصورة بالبايت قبل ترقية البرنامج. قم بإصدار dir flash: لمقارنة حجم هذه الصورة مع المساحة الخالية في Flash. وفيما يلي عينة من مخرجات الأمر:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

إذا لزم الأمر، قم بإصدار delete flash:file_name أمر in order to محات وحيد cisco ios صورة (.bin مبرد). أو قم بإصدار delete /force /recursive flash:dir_name أمر لحذف دليل وكل الملفات الموجودة في الدليل.

وفيما يلي عينة من مخرجات الأمر لحذف صورة Cisco IOS (.bin file):

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

وفيما يلي عينة من مخرجات الأمر لحذف صورة برنامج Cisco IOS باستخدام مدير أجهزة مستند إلى الويب (دليل):

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

قد تتطلب الترقية تحرير مزيد من المساحة. يعتمد المتطلب على عدد الصور التي قمت بتخزينها في Flash. يمكنك حذف الصور/الدليل الأقدم لتحرير هذه المساحة.

مكدس المحولات من السلسلة 3750 Series Switch Stack Cisco IOS Upgrade - تلقائي (.tar image)

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ينسخ الإجراء الوارد في هذا القسم ملف tar المدمج إلى المحول. تقوم بنسخ الملف إلى المحول من خادم TFTP وتستخرج الملفات. يمكنك تنزيل ملف صورة واستبدال الصورة الحالية، أو يمكنك الحفاظ على الصورة الحالية.

ملاحظة: بالنسبة لمكدسات المحولات، لا يمكن إستخدام أوامر EXEC ذات الامتيازات archive download-sw وarchive upload-sw إلا من خلال المكدس الأساسي. يتم تنزيل صور البرامج التي تم تنزيلها إلى المكدس الأساسي تلقائيا إلى باقي أعضاء المكدس. وبالتالي، يجب عليك تسجيل الدخول إلى المحول الأساسي لإجراء هذه الترقية.

التعليمات بالتفصيل

لتنزيل البرامج، أكمل الخطوات التالية:

الخطوة 1

أستخدم قسم تحديد الملفات التي تستخدم في هذا المستند لتحديد نوع الصورة ومجموعة الميزات التي تريد تنزيلها.

الخطوة 2

لتنزيل الإصدارات الأقدم من صورة خدمات IP أو ملفات صورة قاعدة IP لمحول Catalyst 3750 switch، انقر فوق برنامج Catalyst 3750 الذي تمت أرشفته . للحصول على تفويض وتنزيل ملفات البرامج المشفرة، انقر فوق برنامج التشفير القوي Catalyst 3750 (3DES).

ملاحظة: تتضمن الإصدارات الأقدم من برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(19)EA1c ترقية أداة تحميل التمهيد. يمكن أن تستغرق أداة تحميل التمهيد حتى 1 دقيقة لترقية أول مرة تقوم فيها بتحميل البرنامج الجديد. لا تقم بتشغيل دورة المحول أثناء ترقية أداة تحميل التمهيد.

الخطوة 3

انسخ الصورة إلى دليل TFTP المناسب على محطة العمل، وتأكد من أن خادم TFTP لديه التكوين المناسب.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الملحق (ب) من دليل تكوين البرامج لهذا الإصدار.

الخطوة 4

سجل الدخول إلى المحول من خلال منفذ وحدة التحكم أو جلسة عمل Telnet وأدخل وضع التمكين.

الخطوة 5

لعرض الإصدار الحالي، قم بإصدار show version erasecat4000_flash:.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

الخطوة 6

قم بإصدارdir flash:الأمر على 3750 للتحقق من مقدار الذاكرة الحرة التي لديك للترقية.

وفيما يلي عينة من مخرجات الأمر:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

الخطوة 7

للتحقق من الاتصال بخادم TFTP، يتم إختبار اتصال عنوان IP الخاص به.

3750#ping 10.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

الخطوة 8

هناك عدة خيارات لتنزيل الصورة. يمكنك إستخدام خيارات سطر الأوامر التي تظهر في هذا القسم لجعل صورة جديدة تستبدل الصورة القديمة أو أترك الصورة القديمة في Flash.

يستخدم المثال archive download-sw أمر in order to أبقت الصورة القديمة على الأداة. للحصول على وصف كامل للأوامر المتاحة، ارجع إلى قسم archive download-sw في دليل أوامر Catalyst 3750 Switch Cisco IOS.

فيما يلي الخيارات المتوفرة ل archive download-sw :

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the Cisco IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

يوضح هذا المثال الأمر قيد الاستخدام والمحول الناتج من خلال عملية التحميل:

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://10.11.11.11/c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Cisco IOS Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete

!--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation

!--- is complete in both switches.

الخطوة 9

اكتملت نسخة الصورة، وأنت جاهز لإعادة التشغيل. للتحقق من أن الحالة الحالية للمحولات جاهزة، قم بإصدار الأمر show switch detail erasecat4000_flash:.

فيما يلي مثال:

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

الخطوة 10

للتحقق من أن الصورة الجديدة موجودة في الذاكرة المؤقتة لأعضاء المكدس، قم بإصدار dir flash: الأمر و dir flash 1: erasecat4000_flash:. في هذا المثال، هناك عضوان في مكدس المحولات. إذا كان تكوين المكدس يتضمن محولات إضافية في المكدس، فعليك إصدار dir flash#: أمر لكل محول إضافي في المكدس.

قم بإصدار show version أمر in order to دققت أن الصورة القديمة بعد العملية حالي نظام صورة. قم بإصدار show boot أمر in order to دققت أن الصورة جديد الآن الصورة في الجزمة ممر-list أن يستطيع حملت في التالي مفتاح reload.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision

!--- that can load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

الخطوة 11

قم بإصدار reload أمر عند موجه الأمر و التأكيد لمتابعة إعادة التحميل. يجب أن تظهر مراجعة الرمز الجديد وأن تبدأ في التشغيل كما هو متوقع على جميع المحولات الموجودة في المكدس.

هنا مثال إنتاج من المفتاح reload:

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack primary Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as primary

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

3750 sery مفتاح كومة cisco ios تحسين - يدوي (.tar صورة)

شرح القسم السابق من هذا المستند كيفية ترقية Cisco IOS باستخدام archive download-sw erasecat4000_flash:. يمكنك أيضا ترقية Cisco IOS يدويا محول تلو الآخر وعدم قطع اتصال كبلات المكدس. والخطوات الرئيسية الثلاث في هذه الطريقة هي:

1. انسخ صورة tar .tar من خادم TFTP إلى المحول الأساسي.

2. استخرج ال .tar صورة داخل all the flash مبرد نظام من المفتاح.

3. قم بتكوين متغير التمهيد.

يعرض الأمر  archive download-sw  يقوم الأمر بتنفيذ الخطوات الثلاث عبر الترقية التلقائية لبرنامج Cisco IOS. يمكنك أيضا تنفيذ هذه الخطوات الثلاث في ترقية Cisco IOS يدوية. يوضح القسم بالتفصيل مثالا لكيفية الترقية إلى برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(25)SEE1. يحتوي هذا المثال على مكدس محول بثلاثة محولات. المحول 1 هو المحول الرئيسي والمحولات 2 و 3 هي المحولات الأعضاء.

التعليمات بالتفصيل

الخطوة 1 - تنزيل صورة .tar

أنت تحتاج أن يتأكد أنت يتلقى مساحة كافية يتوفر في البرق من المفتاح أساسي. يجب أن يحتوي المحول الأساسي على ضعف مقدار المساحة الخاصة بحجم ملف صورة tar. هذه المساحة مطلوبة لتخزين ملف .tar بالإضافة إلى تخزين محتوى ملف .tar الذي تستخرجه بعد ذلك في الخطوة 2. على سبيل المثال، إذا كان حجم صورة tar هو 10 ميجابايت، فأنت بحاجة إلى مساحة حرة قدرها 20 ميجابايت كحد أدنى.

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

الخطوة 2 - إستخراج صورة .tar

استخرج ال .tar صورة إلى all the مفتاح في البرق مبرد نظام. يعرض الأمر archive tar /xtract يقوم الأمر بإنشاء دليل ويستخرج الملفات الموجودة ضمن الدليل الذي تم إنشاؤه حديثا.

هذا مثال على صياغة الأمر:

3750-stack#archive tar /xtract

أكمل الخطوات الفرعية التالية:

1. استخرج ملف .tar إلى Flash (الذاكرة المؤقتة) على المحول 1.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

2. استخرج ملف .tar إلى Flash (الذاكرة المؤقتة) على المحول 2.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3. استخرج ملف .tar إلى Flash (الذاكرة المؤقتة) على المحول 3.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

الخطوة 3 - تكوين متغير التمهيد

بعد إستخراج ملفات .tar في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، يلزمك تكوين متغير التمهيد للإشارة إلى برنامج Cisco IOS الجديد. أنت تحتاج أن يجد المسار حيث ال .bin مبرد يكون استخرجت.

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

يعرض الأمر boot system switch all يتم إستخدام الأمر لتغيير متغير التمهيد.

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

الخطوة 4 - إعادة التحميل والتحقق

قم بإعادة تحميل المحول والتحقق من أن المحول يشغل إصدار برنامج Cisco IOS software الجديد بعد إعادة التحميل:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch primary and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

3750 sery مفتاح كومة cisco ios تحسين - يدوي (.bin صورة)

يمكن إدارة مكدس المحولات 3750 إما باستخدام مدير أجهزة الويب أو مع واجهة سطر الأوامر. إذا قمت بإدارة المحول باستخدام CLI، فأنت لا تحتاج إلى صورة .tar. يشرح هذا القسم ترقية Cisco IOS باستخدام صورة .bin. من المفترض أنك قد قمت بالفعل بتكوين مكدس المحولات 3750 باستخدام صورة لبرنامج Cisco IOS. يشرح هذا القسم كيفية نسخ برنامج Cisco IOS الجديد وترقيته في مكدس المحولات 3750.

ملاحظة: الأوامر archive download-sw و archive upload-sw يطبق فقط لملفات صورة tar. ولا يطبق على ملفات صورة .bin.

يشرح هذا المثال الإجراء بالتفصيل للترقية إلى الإصدار 12.2(25)SEE2 من برنامج Cisco IOS Software على مكدس محول Catalyst 3750 switch. يحتوي مكدس المحولات Catalyst 3750 switch على محولين، وتقع صورة Cisco IOS في خادم TFTP 172.22.1.165. يوضح هذا الإخراج عضو المكدس والأساسي في هذا المكدس:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

التعليمات بالتفصيل

الخطوة 1 - تنزيل صورة .bin

ارجع إلى تنزيل البرامج - برنامج Cisco Catalyst 3750 Software وابحث عن الصورة التي تريد تنزيلها. يحتوي مركز تنزيل البرامج الخاص بالمحول Catalyst 3750 على مجموعتين من صور Cisco IOS لكل مجموعة ميزات وإصدارات. تحتوي مجموعة واحدة على ملف صورة Cisco IOS الذي يحتوي على الملحق .bin. تحتوي المجموعة الأخرى على صورة Cisco IOS بالإضافة إلى مدير الأجهزة المستندة إلى الويب الذي يحتوي على الملحق .tar.

الخطوة 2 - التحقق من الذاكرة المتوفرة

يمكنك التحقق من الذاكرة المتوفرة في نظام ملف Flash (الذاكرة المؤقتة) لكل من المحولين بشكل فردي كما يوضح مثال الإخراج هذا:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:49 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (13071360 bytes free)

في مكدس محول Catalyst 3750 switch، flash: يمثل نظام ملف Flash (الذاكرة المؤقتة) للمحول الأساسي. في هذا المثال dir flash: يعرض أمر محتويات المفتاح أساسي (مفتاح 2) أي يكون flash2:.

الخطوة 3 - انسخ الصور إلى نظام ملف Flash

انسخ صورة .bin من خادم TFTP إلى نظام ملف Flash الخاص بكلا المحولين.

ملاحظة: تعمل ميزة الترقية التلقائية (auto-upgrade) فقط مع صور tar.

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

الخطوة 4 - تكوين متغير التمهيد

قم بتكوين متغير التمهيد لتمهيد المحول باستخدام برنامج Cisco IOS الذي تم نسخه حديثا:

Switch(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

الخطوة 5 - التحقق قبل إعادة التحميل

التحقق من متغير التمهيد:

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Primary switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

دققت أن ال cisco ios مبرد حاضر في البرق:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:54 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 9 -rwx 8172194 Mar 3 1993 22:42:06 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE2.bin 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (4898816 bytes free)

الخطوة 6 - إعادة التحميل والتحقق

قم بإعادة تحميل المحول والتحقق من أن المحول يشغل إصدار برنامج Cisco IOS software الجديد بعد إعادة التحميل:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- primary switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch primary and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

التحقق من الصحة

يساعدك هذا القسم على تأكيد أن التكوين لديك يعمل بشكل صحيح.

مؤكد show يتم دعم الأوامر بواسطة Cisco CLI Analyzer مما يتيح لك عرض تحليل  show إخراج الأمر.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى أدوات Cisco ومعلومات داخلية.

- show switch detail  —للتحقق من أن جميع المحولات جاهزة.

- show version< /strong> —التحقق من عدم تشغيل جميع المحولات في المكدس إلى إصدار الرمز الجديد.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

فشل نقل الصورة من خادم TFTP أو تلف صورة Cisco IOS

إذا وجدت أن نقل صورة من خادم TFTP يفشل باستمرار، راجع حل مشاكل تثبيت الصورة العامة. يقدم هذا المستند حلولا للمشكلات المعروفة باستخدام خادم TFTP.

تتلقى رسالة الخطأ error_bad_mzip

ترى هذا الخطأ عندما تكون صورة Cisco IOS تالفة أو يتم تحميل ملف .tar من خلال Xmodem. أتمت in order to حللت الإصدار، هذا steps:

1. قم بتحميل ملف .bin إلى المحول من خلال Xmodem.

2. اضبط مسار التمهيد على اسم الملف الصحيح.

3. إعادة تحميل المحوّل.

4. تحقق من أن حجم ملف الصورة هو الحجم الصحيح.

إذا كان حجم ملف الصورة غير صحيح، حاول تنزيل ملف الصورة مرة أخرى.

أحلت هذا وثيقة in order to فحصت الإستعادة إجراء:

- قسم إجراء الاسترداد خطوة بخطوة من إستعادة محولات Catalyst ذات التكوين الثابت من صورة تالفة

- يسترد من قسم فشل البرنامج من ملاحظات الإصدار للمحولات Catalyst 3750 و 3560 و 2970 switches، Cisco IOS، الإصدار 12.2(25)SEB والإصدارات الأحدث

٪حدث خطأ أثناء فتح flash:update/info (لا يوجد مثل هذا الملف أو الدليل)

يبلغ المحول عن رسالة الخطأ هذه أثناء ترقية البرنامج:

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive

أتمت هذا steps أن يعين وحل الإصدار:

1. تأكد من قدرتك على إختبار اتصال عنوان IP الخاص بخادم TFTP من المحول.

2. تحقق من عمل خادم TFTP الخاص بك، وإذا أمكن، فحاول إستخدام خادم TFTP مختلف.

3. قم بالإزالة إذا كان لديك أي دليل معلومات قديم من Flash.

4. إذا إستمرت رسالة الخطأ في الظهور، فقم بتنسيق Flash وأعد تحميل المحول. بعد التنسيق، يمكن للمحول التمهيد في وضع ROMmon. إذا تم تمهيد المحول في وضع ROMmon، فعليك إسترداد المحول باستخدام Xmodem.

لا تقوم المحولات في المكدس بتمهيد الصورة الجديدة (عدم تطابق الإصدار)

بعد ترقية Cisco IOS، لا يتم تمهيد أي واحد أو أكثر من المحولات باستخدام الصور الجديدة. أو، عندما تقوم بإضافة محول إلى المكدس الحالي ويكون للمحول الذي تمت إضافته حديثا إصدار من برنامج Cisco IOS software مختلف عن مكدس المحولات الحالي، فإن المحول الجديد غير قابل للاستخدام. يحتوي مكدس المحولات 3750 على ميزة تسمى الترقية التلقائية والتي يتم تمكينها بشكل افتراضي. تمكن هذه الميزة مكدس المحولات من ترقية برنامج Cisco IOS تلقائيا على المحول الذي تمت إضافته حديثا. في بعض الأحيان يفشل هذا mise à niveau أن يحسن ال cisco ios من ال حديثا يضيف مفتاح. يمكنك الاطلاع على تسلسل الرسائل هذا عند إضافة المحول إلى المكدس الحالي.

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

ملاحظة: يجب تمكين ميزة الترقية التلقائية لترقية المحول في وضع عدم تطابق الإصدار (VM). افتراضيا، مكنت mise à niveau. يمكنك التحقق من حالة الترقية التلقائية باستخدام show boot   أمر EXEC ذي الامتيازات وخط الترقية التلقائية في شاشة العرض. يمكنك تعطيل الترقية التلقائية باستخدام no boot auto-copy-sw   أمر التكوين العام على المكدس الأساسي. راجع فهم الترقية التلقائية والمشورة التلقائية للحصول على مزيد من المعلومات.

هناك ثلاثة طرق مختلف يتوفر أن يحل الإصدار حالة عدم توافق مشكلة:

- الطريقة 1

- أسلوب 2

- الطريقة 3

الطريقة 1 - صورة tar

ترقية المحول العضو الذي يحتوي على صورة برنامج غير متوافقة مع archive copy-sw أمر EXEC ذي الامتيازات. يقوم هذا الأمر بنسخ صورة البرنامج من عضو المكدس الحالي إلى الذي يحتوي على البرنامج غير المتوافق. يقوم المحول المتأثر تلقائيا بإعادة تحميل المكدس والانضمام إليه كعضو يعمل بشكل كامل.

يوضح هذا الإخراج صياغة archive copy-sw :

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- ل /destination-system destination-stack-member-number ، حدد عدد عضو المكدس الذي يحتاج المصدر الذي يركض ملف الصورة إلى أن يتم نسخه. إذا لم تحدد رقم عضو المكدس، يتم نسخ ملف الصورة الجاري تشغيله إلى جميع أعضاء المكدس بشكل افتراضي.

- حدد /فرض إعادة التحميل لفرض إعادة تحميل نظام دون قيد أو شرط بعد التنزيل الناجح لصورة البرنامج. إذا كنت لا ترغب في إستخدام /force-reload، فأعد تعيين عضو المكدس المحدث يدويا مع إعادة تحميل slot switch_member_number لتطبيق تغيير التكوين هذا.

- ل source-stack-member-number ، حدد رقم عضو المكدس الذي سيتم نسخ ملف الصورة الجاري تشغيله منه. نطاق رقم عضو المكدس من 1 إلى 9.

- إذا إستلمت رسالة Syslog اشتراك زائد أثناء إعادة التحميل، فعليك إصدار الأمر archive copy-sw /overwrite /destination-system للكتابة فوق صورة البرنامج في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) باستخدام الأمر الذي تم تنزيله.

هذا مثال على archive copy-sw :

1. هذا archive copy-sw يقوم الأمر بنسخ صورة برنامج Cisco IOS الجاري تشغيلها حاليا من المحول 1 إلى المحول 3 على مكدس المحولات 3750.

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

2. أعد تحميل عضو المحول 3.

reload slot 3

الطريقة 2 - صورة tar

يمكنك إستخدام هذه الطريقة إذا كنت تستخدم مدير الجهاز لإدارة مكدس المحولات. استخرجت ال .tar صورة داخل ال flash مبرد نظام من ال حديثا يضيف مفتاح. يفترض أن أنت يتلقى بالفعل ال .tar صورة على المفتاح. إن ليس هو يتوفر، أنت يستطيع جلبت cisco مادة حفازة 3750 برمجية من صفحة ونسخت إلى المفتاح مع TFTP. ال برمجية تنزيل موقع.

ملاحظة: لا يستطيع الوصول إلى أدوات Cisco والمعلومات الداخلية إلا لمستخدمي Cisco المسجلين.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

قم بتكوين متغير التمهيد على المحول الجديد. هذه الخطوة غير إلزامية. ولكن إذا قمت بفصل هذا المحول خارج المكدس في المستقبل، فلن يتمكن المحول من تمهيد برنامج Cisco IOS الصحيح.

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

أعد تحميل عضو المحول 3.

3750-stack#reload slot 3

الطريقة 3 - صورة .bin

نسخت ال .bin مبرد من المفتاح أساسي إلى ال حديثا يضيف مفتاح، شكلت التمهيد متغير، وأعدت المفتاح.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

٪خطأ في المجموع الاختباري ل Tar في tftp

تحدث رسالة الخطأ هذه عند إستخدامarchiveأمر in order to حسنت البرمجية صورة:

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive.

سبب رسالة الخطأ هذه هو أن archive أمر ل .tar مبرد ولا يستطيع كنت استعملت مع .bin مبرد. in order to حسنت مع ال .bin مبرد، استعملت ال copy erasecat4000_flash:.

ترقية برنامج Cisco IOS باستخدام مجموعات ميزات مختلفة

تتيح السلسلة Cisco Catalyst 3750 Series، بشكل افتراضي، التغييرات في مجموعات الميزات أثناء الترقية إلى إصدار أحدث من Cisco IOS.

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

من أجل التغلب على هذه المشكلة، أستخدم العلم allow-feature-upgrade   بينما تقوم بتنفيذ archive-download-sw erasecat4000_flash:.

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

هذا الخيار مدعوم فقط من برنامج Cisco IOS، الإصدار 12.2(35) SE أو إصدار أحدث.

معلومات ذات صلة

- يحسن برمجية صورة على مادة حفازة 3550 sery مفتاح يستعمل الأمر خط قارن

- دعم منتجات المحولات

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems