المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

نظرة عامة على بروتوكول LLDP

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل والتحقق لالربط طبقة إكتشاف بروتوكول (LLDP) سمة على المادة حفازة 3750/3750-E/3750-X sery مفتاح. تحديدا، يبدي هذا وثيقة أنت كيف أن يشكل baser حركة مرور سمة على مادة حفازة 3750 مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل محاولة هذا التكوين:

- يتلقى معرفة الأساسية التشكيل على cisco مادة حفازة 3750/3750-E/3750-X sery مفتاح

- تمتع بفهم أساسي لميزات بروتوكول LLDP

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

نظرة عامة على بروتوكول LLDP

LLDP هو بروتوكول اكتشاف جار يسمح للأجهزة غير التابعة ل Cisco بالإعلان عن معلومات حول نفسها للأجهزة الأخرى على الشبكة. تدعم محولات Cisco بروتوكول LLDP وفقا لمعيار IEEE 802.1AB الذي يسمح للأجهزة غير التابعة لشركة Cisco بالتشغيل البيني بين الأجهزة الأخرى. يعمل بروتوكول LLDP عبر طبقة إرتباط البيانات التي تسمح لجهازين يشغلان بروتوكولات طبقات شبكة مختلفة بالتعرف على بعضهما البعض.

يكتشف LLDP الأجهزة المجاورة باستخدام مجموعة من السمات تحتوي على أوصاف نوع وطول وقيمة. ويشار إلى هذه السمات باسم TLVs. ويمكن للأجهزة المدعومة ببروتوكول LLDP إستخدام أدوات التحكم في الإرسال (TLV) لتلقي المعلومات وإرسالها إلى جيرانها. يمكن أن يعلن هذا البروتوكول عن تفاصيل مثل معلومات التكوين وقدرات الجهاز وهوية الجهاز.

ويدعم المحول أدوات التحكم في الإرسال (TLVs) الأساسية هذه للإدارة، والتي تعد أدوات بروتوكول LLDP TLVs إلزامية:

- وصف المنفذ TLV

- اسم النظام TLV

- وصف النظام TLV

- إمكانات النظام TLV

- عنوان الإدارة TLV

كما يتم الإعلان عن هذه المستويات الخاصة ببروتوكول LLDP TLVs لدعم بروتوكول LLDP-MED:

- معرف Port VLAN TLV (IEEE 802.1 TLVs المحددة تنظيميا)

- MAC/PHY Configuration/status TLV (IEEE 802.3 TLVs الخاصة بالتنظيم)

التكوين

في هذا القسم، تقدم لك المعلومات اللازمة لتكوين ميزات LLDP الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

المحول Catalyst 3750 Switch

Switch#configure terminal

!--- Enable LLDP globally on the switch.

Switch(config)#lldp run

!--- Specify time for the device to hold LLDP information.

Switch(config)#lldp holdtime 180

!--- Set the time for sending frequency of LLDP updates.

Switch(config)#lldp timer 50

!--- Enable LLDP specific to an interface.

Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1

!--- Enable the interface to send LLDP.

Switch(config-if)#lldp transmit

!--- Enable the interface to receive LLDP.

Switch(config-if)#lldp receive

!--- Return to privileged EXEC mode.

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

!--- Disable LLDP feature on the switch.

Switch(config)#no lldp run

Switch(config)#end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استعملت ال OIT in order to شاهدت تحليل من عرض أمر إنتاج.

أستخدم الأمر show lldp interface [interface-id] لعرض معلومات حول الواجهات مع تمكين LLDP.

على سبيل المثال:

Switch#show lldp interface gigabitethernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1:

Tx: enabled

Rx: enabled

Tx state: IDLE

Rx state: WAIT FOR FRAME

أستخدم الأمر show lldp neighbors لعرض معلومات حول الجيران.

على سبيل المثال:

Switch#show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

Nortel IP Phone     Gi1/0/1        180        T               0019.e1e7.018d

Polycom SoundPoint IGi1/0/19       180        T               0004.f22f.88b7

Baseline Switch 2426Gi1/0/18       180        P,B             Ethernet0/26

Baseline Switch 2426Gi1/0/22       180        P,B             Ethernet0/26

Total entries displayed: 4

أستخدم الأمر show lldp neighbors detail لعرض المعلومات حول الجيران بالتفصيل.

على سبيل المثال:

Switch#show lldp neig detail

Chassis id: 47.11.133.116

Port id: 0019.e1e7.018d

Port Description: Nortel IP Phone

System Name - not advertised

System Description:

Nortel IP Telephone 1230E, Firmware:062AC53

Time remaining: 166 seconds

System Capabilities: B,T

Enabled Capabilities: T

Management Addresses - not advertised

Auto Negotiation - supported, enabled

Physical media capabilities:

Other/unknown

10base-T(HD)

Symm Pause(FD)

Symm, Asym Pause(FD)

1000baseX(FD)

1000baseT(HD)

Media Attachment Unit type: 16

MED Information:

MED Codes:

(NP) Network Policy, (LI) Location Identification

(PS) Power Source Entity, (PD) Power Device

(IN) Inventory

F/W revision: 062AC53

Manufacturer: Nortel-05

Model: IP Phone 1230E

Capabilities: NP, LI, PD, IN

Device type: Endpoint Class III

Network Policy(Voice): Unknown

PD device, Power source: Unknown, Power Priority: High, Wattage: 6.0

أستخدم الأمر show lldp traffic لعرض عدادات LLDP.

على سبيل المثال:

Switch#show lldp traffic

LLDP traffic statistics:

Total frames out: 560

Total entries aged: 0

Total frames in: 211

Total frames received in error: 0

Total frames discarded: 0

Total TLVs discarded: 208

Total TLVs unrecognized: 208

أستخدم الأمر show lldp errors لعرض عدادات أخطاء LLDP.

على سبيل المثال:

Switch#show lldp errors

LLDP errors/overflows:

Total memory allocation failures: 0

Total encapsulation failures: 0

Total input queue overflows: 0

Total table overflows: 0

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches

- صفحة دعم المحولات Cisco Catalyst 3750-E Series Switches

- صفحة دعم المحولات من السلسلة Cisco Catalyst 3750-X

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems