المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الارتباك حول الاقتراع من PethMainPseConsumptionPower Object Identifier (OID) in order to حصلت على الطاقة الاستخدام على قارن من cisco مفتاح من نظام إدارة الشبكة (NMS).

المشكلة

OID لبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) - 1.3.6.1.2.105.1.3.1.1.4 (PethMainPseConsumptionPower)، عند الاستقصاء للحصول على طاقة الاستخدام بالواط، ترجع قيمة لا تتطابق مع CLI المستخدمة عموما على محول Cisco.

مثال:

NMS>snmpwalk -c public -v2c 10.106.36.239 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 370

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 121

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

Show power inline

Available:370.0(w)

Used:279.9(w)  Remaining:90.1(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/5     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/9     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/10    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/11    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/12    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/13    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/14    auto   on         13.7    IP Phone DX650      4     15.4

Fa0/15    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

ويتم ملاحظة السلوك السابق على إصدارات الأجهزة والبرامج التالية:

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960+48PST-S   15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 26    WS-C2960+24PC-S    15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

2 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

الحل

يقوم OID pethMainPseConsumptionPower بإرجاع الطاقة التي يستهلكها التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لواجهة. بالنسبة لمحول مثل 2960 الذي يتسم بإمكانية إستشعار الطاقة والتحكم فيها، يوفر معرف الكائن هذا الطاقة الفعلية التي تستهلكها أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. يمكنك رؤية ذلك باستخدام أمر show power inline police الذي يعطي الطاقة الفعلية المستهلكة، بالإضافة إلى إستهلاك المنفذ الفردي (تحت طاقة Oper والإجماليات في النهاية).

NMS> snmpwalk -v 2c -c public  10.106.36.239  1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 462

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 23

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

show power inline police

Available:

462.0(w)

Used:43.6(w)  Remaining:418.4(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/1     auto   on         none       n/a        n/a    5.7

Gi0/2     auto   on         none       n/a        n/a    3.9

Gi0/3     auto   on         none       n/a        n/a    5.2

Gi0/4     auto   on         none       n/a        n/a    8.7

Gi0/5     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/6     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/7     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/8     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/9     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/10    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/11    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/12    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/13    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/14    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/15    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/16    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/17    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/18    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/19    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/20    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/21    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/22    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/23    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/24    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/25    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/26    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/27    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/28    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/29    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/30    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/31    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/32    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/33    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/34    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/35    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/36    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/37    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/38    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/39    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/40    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/41    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/42    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/43    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/44    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/45    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/46    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/47    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/48    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Totals:                                                  23.4

يمثل عمود الطاقة المستخدم مقدار التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المخصص للمنافذ.

يمثل عمود الطاقة المتاحة إجمالي كمية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في النظام.

يعني عمود الطاقة المتبقي (متوفر - مستخدم)

وبالتالي، فإن الأمر الصحيح الذي يجب إستخدامه لمقارنة إخراج ميزة Snmpwalk في PethMainPseConsumptionPower هو إظهار عنصر الشرطة المضمن للطاقة.

معلومات ذات صلة

تكوين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت