المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية العثور على إصدار برنامج ثابت للمحولات الذكية من السلسلة Cisco C9350 و C9610.

معلومات أساسية

ليس المقصود من المعلومات الواردة في هذا المستند أن تكون شاملة، كما أنها تهدف إلى أن تكون بمثابة دليل عام لك، لا سيما في حالات النشر/الترقيات الكبيرة. بالإضافة إلى هذه التوصيات، إذا كان مطلوبا منك تشغيل إصدار لاستخدام ميزات برامج أو أجهزة أحدث، فالتوصية هي تحديد قطارات الإصدار (EM) للصيانة الممتدة حيثما كان ذلك ممكنا.

- للحصول على توصيات البرامج حول Cisco Catalyst Center و Access SDA المعرف بالبرامج)، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة

- لتوصيات البرامج حول محولات Cisco Catalyst 1000/2960/3560CDB/4500 و Catalyst 3650/3850 و Catalyst 6500/6800 Series، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة

- للحصول على توصيات البرامج حول وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 Series، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة

- للبرامج الموصى بها على محولات Cisco Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600 Series Switches، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة

توصيات

والتوصيات المذكورة هنا هي الآن اعتبارا من أيار/مايو 2026 ويتم استكمالها دوريا عند الاقتضاء.

مجموعة المنتج

معرف المنتج (PID)

إصدار IOS XE الموصى به من Cisco

Cisco C9350

الطراز C9350-24P

الطراز C9350-24T

الطراز C9350-24U

الطراز C9350-48P

C9350-48T

الطراز C9350-48TX

C9350-48U

الطراز C9350-48HX

17٫18٫03 أمبير

Cisco C9610

C9610-SUP-3

17٫18٫03 أمبير

C9610-SUP-3XL

17٫18٫03 أمبير

الأسئلة المتداولة حول توصيات البرامج

السؤال: ماذا لو رأيت إصدارا موصى به من التعليمات البرمجية في هذه الصفحة، ولكنه غير متوفر للتنزيل لطراز المحول المحدد هذا؟

الإجابة:

- عند تشغيل المحولات الذكية من Cisco، من الممكن أنها لا تدعم الإصدارات السابقة من البرامج التي تم إصدارها قبل تشغيل الأجهزة. تأكد دائما من البرامج المتوفرة بالفعل للتنزيل لهذه المنصة المحددة.

- لا تقم بتنزيل إصدار من التعليمات البرمجية من صفحة نظام أساسي أخرى وحاول التثبيت على جهازك. تكون الأولوية للبرامج المتوفرة على صفحة المنتج المحددة على صفحة توصيات الإصدار هذه

- وفي حالة كهذه، إستعملوا ميزة الملاحظات في الجانب الايمن من المقالة لتبلغنا! نبذل كل جهد ممكن لتحديث هذه الصفحة، ولكن في بعض الحالات (مثل إصدار نظام أساسي جديد) قد تكون هذه التوصية في الصفحة متأخرة بعض الشيء.

ترقية صيانة البرامج SMU) والهندسة الخاصة (ES)

في حالات معينة، يمكن توفير إصلاح الأخطاء الهامة من خلال إصدارات SMU الخاصة بترقية صيانة البرامج أو إصدارات الهندسة الخاصة (ES).

- ترقية صيانة البرامج SMU) هي حزمة يمكن تثبيتها على نظام لتوفير إصلاح تصحيح أو حل أمان لصورة تم إصدارها. يتم توفير حزمة SMU على أساس كل إصدار وكل مكون، وهي خاصة بالنظام الأساسي. يتم دعم وحدات SMU فقط في إصدارات الصيانة الممتدة ولدورة الحياة الكاملة لإصدار البرنامج الأصلي.

- الهندسة الخاصة (ES) بنيت قصدت أن يكون نشرت لفترة محدودة إطار زمني ولا يتوفر على CCO (cisco.com). ينصح بالانتقال إلى إعادة بناء الصيانة التالية بمجرد توفرها على cisco.com.  تدعم كل من تجربة العميل (CX) ووحدة الأعمال (BU) من Cisco التحديثات الهندسية الخاصة.

إذا واجهت أي مشاكل خاصة ببيئتك لم يتم إصلاحها بالفعل في إصدارات موقع Cisco.com الموجودة، فيرجى الاتصال بتجربة العملاء (CX) من Cisco لاستكشاف إمكانية وجود وحدة SMU أو ES.

معلومات ذات صلة

الدعم والتنزيلات من Cisco

المبدلات الذكية سلسلة Cisco C9350 - ملاحظات الإصدار

المبدلات الذكية سلسلة Cisco C9610 - ملاحظات الإصدار