المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجميع المخرجات والسجلات واحتوائها لاستكشاف أخطاء الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) وإصلاحها على المحولات الذكية من السلسلة Cisco C9350 Series.

نظرة عامة على ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في C9350

وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت طراز C9350

منتجات C

عدد منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الحد الأقصى للقدرة الكهربائية للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لكل منفذ

الطراز C9350-48HX

48

90

الطراز C9350-48U

48

60

الطراز C9350-24U

24

60

الطراز C9350-48P

48

30

الطراز C9350-24P

24

30

ما الجديد في C9350 PoE

- يدعم ما يصل إلى 90 وات على جميع المنافذ في وحدات C9350-HX

(في السابق كان هذا الطراز موجودا فقط على 32 منفذا في الطراز C9300X/H، وذلك بسبب حدود ميزانية الطاقة).

- ثلاث فتحات للتزويد بالطاقة (زيادة من فتحتين في الطراز C9300).

وهذا يزيد من موازنة الطاقة المتوفرة التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والتي تتيح للمحولات طراز C9350-48HX إمكانية توفير ما يصل إلى 90 وات على جميع المنافذ البالغ عددها 48.

- True Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) BT متوافق مع البرامج الثابتة

لا توجد صيغة AT لتحويل صيغة BT والعكس صحيح. يعمل نفس البرنامج الثابت BT في وضع مزدوج في وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) بقوة 30 وات ووضع 4-pair في وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) بقوة 60 وات و 90 وات (يتم إهمال أمر upoe-plus).

- صورة وحدة التحكم الدقيقة الموحدة (MCU) (يتم تجميع أجهزة MCU ووحدة تحميل التمهيد وتطبيق البرامج في نظام ثنائي واحد).

في مادة حفازة 9300 كان كل من هذه الصور منفصل وأخذ 360 ثوان لكل صورة والترقية ستكون في تسلسل.

- قم بالترقية من واجهة I2C إلى واجهة SPI على وحدة التحكم في الشبكة (MCU).

وهذا يسمح بترقية برامج MCU إلى 110 ثانية (سابقا كانت حوالي 360 ثانية لكل صورة على مادة حفازة 9300).

تعد واجهة SPI أسرع من I2C وتسمح لنا بإجراء التحسينات المستقبلية التي يمكن أن تعمل على تحسين ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت بشكل عام.

- واجهة MCU UART.

وهذا يتيح لنا الحصول على سجلات تصحيح الأخطاء من وحدة التحكم في إدارة الهيكل (لا حاجة إلى الاعتماد على لقطات أو عمليات إلغاء بيانات تسجيل مخصصة مع صور تصحيح الأخطاء).

ميزات الخدمة المحسنة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها/مجموعة السجلات على C9350

يتم تنفيذ ميزات صيانة جديدة في الطراز C9350 لاستكشاف أخطاء تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وإصلاحها التي تساعد في التسبب في المشاكل من الحقل بشكل أكثر موثوقية وسرعة.

تسجيل بيانات وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المدمجة في واجهة سطر الأوامر (CLI) "show tech-support"

show platform front-controller read-poe <poe_controller#> وحدة <module#>

C9350-24U_SWITCH#show tech-support poe | redirect flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt

C9350-24U_SWITCH#more flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt | include --- show

------------------ show clock ------------------

------------------ show switch ------------------

------------------ show module ------------------

------------------ show version ------------------

------------------ show running-config ------------------

------------------ show env all ------------------

------------------ show power inline ------------------

------------------ show power inline police ------------------

------------------ show interface status ------------------

------------------ show platform software ilpower details ------------------

------------------ show stack-power budgeting ------------------

------------------ show stack-power detail ------------------

------------------ show controllers ethernet-controller phy detail ------------------

------------------ show controllers power inline ------------------

------------------ show cdp neighbors detail ------------------

------------------ show lldp neighbors detail ------------------

------------------ show interface ------------------

------------------ show log ------------------

------------------ show power inline priority ------------------

------------------ show post ------------------

------------------ show controllers power inline module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller version 0 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller manager 0 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller subordinate 0 1 ------------------

------------------ show platform hardware fed switch 1 fwd-asic register read register-name pimdeviceid ------------------

------------------ show platform software trace message chassis-manager switch 1 R0 ------------------

------------------ show platform software trace message fed switch 1 ------------------

------------------ show platform software ilpower system 1 ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/1 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/2 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/3 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/4 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/5 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/6 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/7 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/8 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/9 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/10 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/11 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/12 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/13 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/14 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/15 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/16 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/17 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/18 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/19 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/20 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/21 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/22 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/23 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/24 detail ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 1 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 2 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 3 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 4 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 5 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 6 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 7 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 8 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 9 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 10 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 11 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 12 module 1 ------------------

C9350-24U_SWITCH#

التسجيل أحادي المنفذ

- تساعد هذه الميزة في تجميع السجلات المتعلقة بمنفذ واحد محدد.

- تكون هذه الميزة مستمرة من خلال عمليات إعادة التحميل حتى يتم تعطيلها بشكل صريح عبر CLI (واجهة سطر الأوامر).

- يتم تخزين مخرجات السجل في ملفات سجل التتبع ل Chassis-Manager (أمر)

- يمكن أن تكون البنية الأساسية للتسجيل مفرطة، تأكد من تعطيل الميزة بمجرد اكتمال جمع سجل تصحيح الأخطاء. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى ملء آثار الأوامر بسجلات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لهذا المنفذ المحدد بعد اكتمال أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- لتمكين التسجيل أحادي المنفذ:

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detail>

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>

<< sample btrace log collection on a working PoE port >>

C9350-24U_SWITCH#sh runn int gi1/0/10

Building configuration...

Current configuration : 49 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/10

shutdown

end

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   off        0.0     n/a                 n/a   60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level ?

basic   Basic level logging

detail  Detailed level logging

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level detail

Inline power port level logging configured for port 10

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh clock

*10:20:20.609 UTC Fri Jan 23 2026

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action start

Inline power port level logging enabled

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C9350-24U_SWITCH(config)#int g1/0/10

C9350-24U_SWITCH(config-if)#no sh

C9350-24U_SWITCH(config-if)#no shutdown

C9350-24U_SWITCH(config-if)#end

*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Gi1/0/10: Power Device detected: IEEE PD

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1310.0 Watts

*Jan 23 10:20:54.048: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Jan 23 10:20:54.125: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to down

*Jan 23 10:20:55.296: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/10: Power granted

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:21:12.948: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up

*Jan 23 10:21:13.947: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:21:24.299: %ILPOWER-5-PWRGOOD_SPARE_PAIR: Interface Gi1/0/10: spare pair power good

*Jan 23 10:21:24.615: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1328.9 Watts

*Jan 23 10:21:25.841: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1329.2 Watts

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   on         10.8    IP Phone 9951       4     60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action stop

Inline power port level logging disabled

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show logging process cmand

Logging display requested on 2026/01/23 10:22:32 (UTC) for Hostname: [C9350-24U_SWITCH], Model: [C9350-24U], Version: [17.18.01], SN: [FVH29363EA4], MD_SN: [FVH2939LAHY]

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis: 1; rp slot: 0;  location: local ...

Unified Decoder Library Init .. DONE

Found 1 UTF Streams

2026/01/23 10:20:48.689503387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:20:48.689518893 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:20:48.689538070 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:20:48.689551248 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:20:52.126411347 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_detect[POE_AUTO]:ppn 10(9), sub_addr 0 ppn 10

2026/01/23 10:20:52.126447840 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_AUTO port 10(18) portFlag 0 AllocatedPwr 0 msg[2] 0

2026/01/23 10:20:52.126461454 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) St SHUT Ev POE_AUTO

2026/01/23 10:20:52.126470725 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) command POE_AUTO

2026/01/23 10:20:52.126479263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 ##AutoDet port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.126487198 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 #*# Calling EnterAutoDet port 10(18) override = 1

2026/01/23 10:20:52.126508214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending override 1 port 10(18) AUTO_DET which_port 3

2026/01/23 10:20:52.126518186 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_AUTO ppn 10(18)

2026/01/23 10:20:52.131624642 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_AUTO len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:20:52.675581516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:52.675593817 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.675601825 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.675612377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(18) detected class 4 curr detection 4 conn Chk 1              <---- PD Class detection

2026/01/23 10:20:52.675628214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 1 port 10(19)

2026/01/23 10:20:52.675635631 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:53.296919219 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 GetEvt:SSPD port 10(18) CurrState 1 CurrDetection 4

2026/01/23 10:20:53.296929611 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) State AUTODET - PEND

2026/01/23 10:20:53.296941387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signal pair Evt 12  port 10(18) ConnChk 1

2026/01/23 10:20:53.296957972 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE_EVENT 12 [CLASS4] on port 10

2026/01/23 10:20:53.298452740 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W    <---- Initial 30W allocation on the port, based on PD class

2026/01/23 10:20:53.298471493 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.298480242 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 2 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.298969050 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_ieee_pwr_resp[POE_APPROVE]: ppn 10(9), sub_addr 0 ppn 10 allocated_powe 30

2026/01/23 10:20:53.298982584 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_APPROVE port 10(18) portFlag 0 AllocatedPwr 30 msg[2] 30

2026/01/23 10:20:53.298992385 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) St PEND Ev POE_APPROVE

2026/01/23 10:20:53.299000345 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) Got APPROVE Command:Curr State: PEND

2026/01/23 10:20:53.299008271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) Signal pair Poweron_IeeePD

2026/01/23 10:20:53.299017875 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_POE_PWR_ON port 10(18) SSPD:pwr on SignalPort Allocated 30 class_val 4

2026/01/23 10:20:53.299025406 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18):Disabling 4P ilim/Pcut 4P_OP_Config Reg 0x2d to 0x0

2026/01/23 10:20:53.299125162 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299170516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.299205659 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299244221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.299277286 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299314212 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.301891274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) allocated_pwr 30W which_port 1 , is_30w 0 State PEND - IEEE_POWERON

2026/01/23 10:20:53.301901034 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_APPROVE ppn 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305323953 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_APPROVE len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:20:53.305347756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305356903 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305370040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.305378512 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305386913 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305394249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.305406255 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305414696 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305422332 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.950355766 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:53.950367359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state#1 PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:53.950375549 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:53.950383251 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:53.950393459 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:54.487897374 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:54.487908264 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state#1 PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:54.487916551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:54.487924497 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:54.487933966 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:54.925917874 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got PWRGood PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:54.928723879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setting PCUT P10(18) after power_on alloc_powr 30

2026/01/23 10:20:54.928734395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 60 alloc_pwr 30 pcut1 0

2026/01/23 10:20:54.931603151 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 60 alloc_pwr 30(sig 60) pcut1 60

2026/01/23 10:20:54.934410290 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) State PWR - PGOOD [AssigC 4 ReqC  4]                                             <----- Power Good

2026/01/23 10:20:55.296578019 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signal pair Evt 1  port 10(18) ConnChk 1

2026/01/23 10:20:55.296595839 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE_EVENT 1 [PWR_GOOD] on port 10

2026/01/23 10:20:56.620237271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 199 msb 3

2026/01/23 10:20:57.040914750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 163 msb 3

2026/01/23 10:20:57.463796249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:57.886470191 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:58.309246877 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:20:58.689977359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:20:58.689992754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:20:58.690011267 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:20:58.690022359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 3187 sig_power 3187 sp_power 0 min 3187 max 3187 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 57

2026/01/23 10:20:58.690047165 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:20:58.732273956 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:20:59.153644777 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 172 msb 3

2026/01/23 10:20:59.576018028 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:59.998579904 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:21:00.421013727 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 170 msb 3

2026/01/23 10:21:00.842362071 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 166 msb 3

2026/01/23 10:21:01.263014284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 171 msb 3

2026/01/23 10:21:01.685124698 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 170 msb 3

2026/01/23 10:21:02.108248559 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:02.530359554 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 198 msb 3

2026/01/23 10:21:02.952535591 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 196 msb 3

2026/01/23 10:21:03.374300339 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 197 msb 3

2026/01/23 10:21:03.795328274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 195 msb 3

2026/01/23 10:21:04.217233802 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 203 msb 3

2026/01/23 10:21:04.638657898 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 202 msb 3

2026/01/23 10:21:05.061469754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 228 msb 3

2026/01/23 10:21:05.483228326 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 26 msb 4

2026/01/23 10:21:05.906366138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 167 msb 4

2026/01/23 10:21:06.327792601 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 51 msb 5

2026/01/23 10:21:06.780668214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 6 msb 5

2026/01/23 10:21:07.201665328 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 13 msb 5

2026/01/23 10:21:07.623403411 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 54 msb 5

2026/01/23 10:21:08.046028174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 83 msb 5

2026/01/23 10:21:08.467758410 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 84 msb 5

2026/01/23 10:21:08.690285776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:08.690299555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:08.690322315 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:08.690336229 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 4641 sig_power 4641 sp_power 0 min 3187 max 4641 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 83

2026/01/23 10:21:08.690358848 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:08.889240164 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 95 msb 5

2026/01/23 10:21:09.312446551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 103 msb 5

2026/01/23 10:21:09.735244121 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 117 msb 5

2026/01/23 10:21:10.155865917 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 109 msb 5

2026/01/23 10:21:10.577540834 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 123 msb 5

2026/01/23 10:21:11.001463297 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 245 msb 5

2026/01/23 10:21:11.422841214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 6

2026/01/23 10:21:11.843693775 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 6

2026/01/23 10:21:12.266336013 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 6

2026/01/23 10:21:12.687645762 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:13.109691672 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 6

2026/01/23 10:21:13.543895082 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:13.964690040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 10 msb 6

2026/01/23 10:21:14.387572496 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 6 msb 6

2026/01/23 10:21:14.809902113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 1 msb 6

2026/01/23 10:21:15.232806022 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 10 msb 6

2026/01/23 10:21:15.655268105 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:16.077114633 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 231 msb 5

2026/01/23 10:21:16.498019651 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 248 msb 5

2026/01/23 10:21:16.919360401 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 6

2026/01/23 10:21:17.339809124 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 22 msb 6

2026/01/23 10:21:17.761999668 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 38 msb 6

2026/01/23 10:21:18.183470409 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 42 msb 6

2026/01/23 10:21:18.639367138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 32 msb 6

2026/01/23 10:21:18.690852770 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:18.690873096 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:18.690914377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:18.690938782 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5312 sig_power 5312 sp_power 0 min 3187 max 5312 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 95

2026/01/23 10:21:18.690951600 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:19.062002673 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 30 msb 6

2026/01/23 10:21:19.483871588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 26 msb 6

2026/01/23 10:21:19.905457943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 21 msb 6

2026/01/23 10:21:20.328469218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 27 msb 6

2026/01/23 10:21:20.750913194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 25 msb 6

2026/01/23 10:21:21.172472225 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 6

2026/01/23 10:21:21.595360901 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 243 msb 5

2026/01/23 10:21:22.016028284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 6

2026/01/23 10:21:22.436662760 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 6

2026/01/23 10:21:22.858862116 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 158 msb 6

2026/01/23 10:21:23.281570741 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 182 msb 6

2026/01/23 10:21:23.815221009 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 209 msb 6

2026/01/23 10:21:23.883810439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884504482 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884782036 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.884821312 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884861386 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.884892897 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884933537 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 upoe_spare_pair_pwr[POE_SPARE_PAIR_COMMAND]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.885473117 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885487152 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885498236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:23.885506793 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x4e msb 0x22 action 0x2

2026/01/23 10:21:23.885517220 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885527519 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:23.885535624 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x4e msb 0x22 action 0x2

2026/01/23 10:21:23.885545838 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885556895 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SPARE_PAIR_SUB_CMD=0x6 mode 0 upoearch 0 port 10(19)

2026/01/23 10:21:23.885565323 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR port 10(19) portFlag 0 AllocatedPwr 30 msg[2] 6

2026/01/23 10:21:23.885574911 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 command POE_POWER_ON_SPARE_PAIR port 10(19) CurrentState AUTODET_SPARE

2026/01/23 10:21:23.885583649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) St AUTODET_SPARE Ev POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR

2026/01/23 10:21:23.885592218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare Pair pwron port 10(19)

2026/01/23 10:21:23.885601314 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_POE_PWR_ON:SSPD port 10(19) spare pair power_on for class 4 alloc_power 30

2026/01/23 10:21:23.885609658 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(19):Disabling 4P ilim/Pcut 4P_OP_Config Reg 0x2d to 0x0

2026/01/23 10:21:23.888469422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) allocated_pwr 30W which_port 2 , is_30w 0 State AUTODET_SPARE - IEEE_POWERON      <--- PD on port don't need 4 pair-poe, hence its disabled

2026/01/23 10:21:23.888479118 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_APPROVE ppn 10(19)

2026/01/23 10:21:23.891357227 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_APPROVE len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:21:24.246093233 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got PWRGood PWR_SPARE port 10(19)

2026/01/23 10:21:24.248949671 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setting PCUT P10(19) after power_on alloc_powr 30

2026/01/23 10:21:24.248960573 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) State PWR_SPARE - PGOOD [AssigC 4 ReqC  4]

2026/01/23 10:21:24.248973044 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 73 msb 3

2026/01/23 10:21:24.299298352 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare pair Evt 6  port 10(19) ConnChk 1

2026/01/23 10:21:24.299316224 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE SPARE PAIR EVENT 6 [SPARE_PAIR_PWR_GOOD] on port 10

2026/01/23 10:21:24.615978564 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616036260 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.616054378 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 23 alloc_pwr 11 pcut1 60

2026/01/23 10:21:24.616082001 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616656518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616942194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.616986306 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.617025387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.617063340 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.617113561 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.617151428 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.618943086 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 23 alloc_pwr 11(sig 23) pcut1 23

2026/01/23 10:21:24.621772785 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x21 ppn 10(19), bit_val 23 alloc_pwr 11(sp 23) pcut1 0

2026/01/23 10:21:24.624616772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624634588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624643510 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624651249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624659202 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624668388 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624676796 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624684104 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624691465 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624699874 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624708102 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624715505 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624722990 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624731339 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.673026782 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 69 msb 3

2026/01/23 10:21:25.095539439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 71 msb 3

2026/01/23 10:21:25.519011272 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 72 msb 3

2026/01/23 10:21:25.841984204 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W  <--- Post CDP, allocated power changed to 11W

2026/01/23 10:21:25.842035373 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.842050792 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 22 alloc_pwr 11 pcut1 23

2026/01/23 10:21:25.842103575 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842607895 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842813992 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842849868 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842888160 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842922755 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842958284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842988333 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.844948063 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 22 alloc_pwr 11(sig 22) pcut1 22

2026/01/23 10:21:25.847816407 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x21 ppn 10(19), bit_val 22 alloc_pwr 11(sp 22) pcut1 23

2026/01/23 10:21:25.850690283 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850699843 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850708590 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850716389 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850724148 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850732701 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850741108 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850748460 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850755812 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850764179 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850772451 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850779763 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850787129 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850795575 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.942100417 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 65 msb 3

2026/01/23 10:21:25.942109477 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:26.364274439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 68 msb 3

2026/01/23 10:21:26.364284996 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 157 msb 3

2026/01/23 10:21:26.785687835 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 68 msb 3

2026/01/23 10:21:26.785698901 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:27.104461884 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.104491376 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.104557076 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.104584132 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105091094 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105107583 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105283163 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105299704 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105308443 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105317590 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105326295 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105342400 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105366412 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105382929 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105391468 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105404178 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105404556 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105415982 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105444011 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105460794 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105469610 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105478568 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105479245 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105490325 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.208246756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 67 msb 3

2026/01/23 10:21:27.208256750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:27.631362144 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 70 msb 3

2026/01/23 10:21:27.631371926 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 164 msb 3

2026/01/23 10:21:28.052469205 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 69 msb 3

2026/01/23 10:21:28.052479649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 162 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475256957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475414174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.475455049 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475492960 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.475527582 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475574059 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 66 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475584161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475607113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.475619697 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:28.475628476 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475636940 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475647416 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.475657682 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:28.475665872 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475674221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475684236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.691323951 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.691338689 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:28.691371210 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:28.691384192 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5983 sig_power 2796 sp_power 3131 min 3187 max 5983 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 107

2026/01/23 10:21:28.691395015 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:28.897220844 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 65 msb 3

2026/01/23 10:21:28.897231667 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:29.318772153 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 66 msb 3

2026/01/23 10:21:29.318782837 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 166 msb 3

2026/01/23 10:21:29.641679413 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641716465 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.641821969 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:29.641841843 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:29.641852868 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641854033 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641866077 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641879531 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.641880360 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:29.641891955 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:29.641901014 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641907892 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641910851 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641921879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.741997805 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 63 msb 3

2026/01/23 10:21:29.742007814 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 161 msb 3

2026/01/23 10:21:30.163997555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 60 msb 3

2026/01/23 10:21:30.164007463 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 163 msb 3

2026/01/23 10:21:30.585218800 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 58 msb 3

2026/01/23 10:21:30.585228498 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 157 msb 3

2026/01/23 10:21:30.772118357 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772170395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:30.772281078 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:30.772316580 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:30.772328405 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772329943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772339999 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772354334 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:30.772378327 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:30.772410151 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:30.772419762 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772428625 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772477925 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772497599 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:31.008355521 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 61 msb 3

2026/01/23 10:21:31.008364982 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 161 msb 3

2026/01/23 10:21:31.429638497 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 60 msb 3

2026/01/23 10:21:31.429648022 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:31.852023095 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 59 msb 3

2026/01/23 10:21:31.852032715 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 164 msb 3

2026/01/23 10:21:32.021660470 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021711508 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.021832006 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:32.021856730 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:32.021871212 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021875262 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021884437 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021899926 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.021915189 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:32.021933815 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:32.021945856 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021955166 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021958447 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021972718 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.274690736 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 61 msb 3

2026/01/23 10:21:32.274701135 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 160 msb 3

2026/01/23 10:21:32.698328240 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 54 msb 3

2026/01/23 10:21:32.698339449 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 154 msb 3

2026/01/23 10:21:33.119468127 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 50 msb 3

2026/01/23 10:21:33.119479451 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 150 msb 3

2026/01/23 10:21:33.541642816 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 42 msb 3

2026/01/23 10:21:33.541655078 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 139 msb 3

2026/01/23 10:21:33.965319483 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 37 msb 3

2026/01/23 10:21:33.965328929 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 137 msb 3

2026/01/23 10:21:34.227264803 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227303055 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.227447149 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:34.227468104 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:34.227478032 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227487107 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227499336 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227517935 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.227540109 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:34.227557675 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:34.227566455 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227576014 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227578627 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227595826 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.388133852 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 29 msb 3

2026/01/23 10:21:34.388144321 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 125 msb 3

2026/01/23 10:21:34.810915691 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 28 msb 3

2026/01/23 10:21:34.810926771 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 129 msb 3

2026/01/23 10:21:35.234011711 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:35.234022442 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:35.437431256 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437465202 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.437582289 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:35.437601316 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:35.437612037 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437612670 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437621525 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437633479 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.437640614 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:35.437657933 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:35.437667738 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437669776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437676706 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437687918 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.656364944 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 3

2026/01/23 10:21:35.656374957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:36.078110884 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:36.078120438 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 116 msb 3

2026/01/23 10:21:36.501691236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:36.501702772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:36.924469860 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:36.924479169 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:37.346463200 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 22 msb 3

2026/01/23 10:21:37.346472811 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 133 msb 3

2026/01/23 10:21:37.768619161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:37.768630637 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 122 msb 3

2026/01/23 10:21:38.191683097 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:38.191693992 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:38.613463963 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 19 msb 3

2026/01/23 10:21:38.613475052 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 110 msb 3

2026/01/23 10:21:38.691932861 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:38.691946846 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:38.691962981 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:38.691973713 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5648 sig_power 2684 sp_power 2963 min 3187 max 5983 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 101

2026/01/23 10:21:38.691986858 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:39.035856533 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:39.035864387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 114 msb 3

2026/01/23 10:21:39.458248509 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:39.458258319 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 112 msb 3

2026/01/23 10:21:39.879564500 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 7 msb 3

2026/01/23 10:21:39.879575263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 114 msb 3

2026/01/23 10:21:40.301699226 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:40.301709087 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 111 msb 3

2026/01/23 10:21:40.723429466 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:40.723440122 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 120 msb 3

2026/01/23 10:21:41.146696541 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:41.146706414 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 121 msb 3

2026/01/23 10:21:41.568999331 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 13 msb 3

2026/01/23 10:21:41.569010211 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:41.992197422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 3

2026/01/23 10:21:41.992207934 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 115 msb 3

2026/01/23 10:21:42.415301238 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:42.415311985 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:42.851943363 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 3

2026/01/23 10:21:42.851952518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 121 msb 3

2026/01/23 10:21:43.275363936 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 15 msb 3

2026/01/23 10:21:43.275375189 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 119 msb 3

2026/01/23 10:21:43.697580998 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 3

2026/01/23 10:21:43.697597957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 126 msb 3

2026/01/23 10:21:44.119639101 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 25 msb 3

2026/01/23 10:21:44.119648499 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 130 msb 3

===========================================================

======= Unified Trace Decoder Information/Statistics ======

===========================================================

----------------- Decoder Input Information ---------------

===========================================================

Num of Unique Streams .. 1

Total UTF To Process ... 1

Total UTM To Process ... 120224

UTM Process Filter ..... cmand

MRST Filter Rules ...... 1

===========================================================

----------------- Decoder Output Information --------------

===========================================================

First UTM TimeStamp ............... 2026/01/23 09:09:55.879706826

Last UTM TimeStamp ................ 2026/01/23 10:22:31.358035957

UTM [Skipped / Rendered / Total] .. 119782 / 442 / 120224

UTM [ENCODED] ..................... 442

UTM [PLAIN TEXT] .................. 0

UTM [DYN LIB] ..................... 0

UTM [MODULE ID] ................... 0

UTM [TDL TAN] ..................... 16

UTM [APP CONTEXT] ................. 0

UTM [MARKER] ...................... 0

UTM [PCAP] ........................ 0

UTM [LUID NOT FOUND] .............. 0

UTM Level [EMERGENCY / ALERT / CRITICAL / ERROR] .. 0 / 0 / 0 / 0

UTM Level [WARNING / NOTICE / INFO / DEBUG] ....... 0 / 442 / 0 / 0

UTM Level [VERBOSE / NOISE / INVALID] ............. 0 / 0 / 0

===========================================================

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh cdp neigh g1/0/10 det

-------------------------

Device ID: SEPD42C447E4A9F

Entry address(es):

IP address: 192.168.1.115

Platform: Cisco IP Phone 9951,  Capabilities: Host Phone Two-port Mac Relay

Interface: GigabitEthernet1/0/10,  Port ID (outgoing port): Port 1

Holdtime : 141 sec

Second Port Status: Down

Version :

sip9951.9-4-2SR2-2

advertisement version: 2

Peer Source MAC: d42c.447e.4a9f

Duplex: full

Power drawn: 10.802 Watts

Power request id: 40779, Power management id: 4

Power request levels are:10802 0 0 0 0                           <------ CDP requested power

Spare Pair PoE: Yes, Spare Pair Detection Required: No

Spare Pair PD Config: Enable, Spare Pair PSE Operational: Yes

Total cdp entries displayed : 1

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh power inlin g1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   on         10.8    IP Phone 9951       4     60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh power inlin g1/0/10 det

Interface: Gi1/0/10

Inline Power Mode: auto

Operational status (Alt-A,B): on,on

Device Detected: yes

Device Type: Cisco IP Phone 9951

Connection Check: SS

IEEE Class (Alt-A,B): 4

Physical Assigned Class (Alt-A,B): 4

Discovery mechanism used/configured: Ieee and Cisco

Police: off

Power Allocated

Admin Value: 60.0

Power drawn from the source: 10.8

Power available to the device: 10.8

Allocated Power (Alt-A,B): 10.8

Actual consumption

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 5.8

Maximum Power drawn by the device since powered on: 6.0

Absent Counter: 0

Over Current Counter: 0

Short Current Counter: 0

Invalid Signature Counter: 0

Power Denied Counter: 0

Power Negotiation Used: CDP

LLDP Power Negotiation       --Sent to PD--      --Rcvd from PD--

Power Type:                  -                    -

Power Source:                -                    -

Power Priority:              -                    -

Requested Power(W):          -                    -

Allocated Power(W):          -                    -

Four-Pair PoE Supported: Yes

Spare Pair Power Enabled: Yes

Four-Pair PD Architecture: Shared

Perpetual POE Enabled: FALSE

Fast POE Enabled: FALSE

Meter Start Time: 2026-01-22 06:27:41 UTC

Metered Energy Value(WattSec):533367.6

C9350-24U_SWITCH#

تسجيل دخول MCU

- تساعد هذه الميزة في تجميع السجلات المتعلقة بوحدة التحكم في الوصول إلى النقل (MCU)

- يتم تخزين مخرجات السجل أيضا في ملفات سجل التتبع الخاص ب Chassis-Manager (أمر)

- يمكن أن تكون البنية الأساسية للتسجيل مفرطة، تأكد من تعطيل الميزة بمجرد اكتمال جمع سجل تصحيح الأخطاء. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى ملء آثار الأوامر بسجلات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لهذا المنفذ المحدد بعد اكتمال أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- لبدء/إيقاف تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم في الوصول إلى النقل (MCU):

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>

<< sample MCU btrace log (collected during load-shed) PoE device kept disconnecting and connecting in an endless loop >>

2025/06/03 22:22:22.803175096 (cmand RO-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log:

2025/06/03 22:22:22.883510836 (cmand R0-0) (1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: SOC timer expired (ready state)

2025/06/03 22:22:23.030997074 (cmand R0-0)(1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: POE IPC_MSG_TIMER_TICK_LOADSHED

2025/06/03 22:22:23.350286890 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] (6971): UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS FPGA_ZAPPA] mcu log: Disconnect Sent

2025/06/03 22:22:23.55599641 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: POE IPC_MSG_TIMER_TICK - LOADSHED

2025/06/03 22:22:31.755618688 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS_FPGA_ZAPPA): mou log: Disconnect Sent

ملخص

السجلات التي سيتم تجميعها لمحول Cisco C9350 Series الذكي PoE:

1. الدعم الفني للعرض عبر شبكة إيثرنت (PoE)

Switch#show tech-support poe

2. السجلات الخاصة بالمنفذ

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detail>

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>

3. سجلات MCU

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>