المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة ضبط المصنع واسترداد كلمة المرور لمحولات الشبكة المتصلة من السلسلة Cisco 2520 Series (CGS2520).

تمت المساهمة من قبل ميهار سواروب وسميدها فاتاك، مهندسي TAC من Cisco.

المشكلة

يكون هذا الإجراء قابلا للتطبيق عند فقد كلمة المرور على المحول أو رغبة العميل في إعادة ضبط المحول في المصنع.

الحل

اتبع هذه الخطوات لإعادة ضبط تكوين المصنع على CGS2520:

1. قم بفصل كابل الطاقة عن المحول وتوصيله.

2. انتظر حتى تظهر رسالة تهيئة ذاكرة Flash كما هو موضح:

...تم تهيئة Flash.

تمت مقاطعة النظام، أو واجه خطأ أثناء تهيئة نظام الملفات. ستقوم هذه الأوامر بتهيئة نظام ملفات Flash (الذاكرة المؤقتة) وإنهاء تحميل برنامج نظام التشغيل:

flash_init

جزمة

3. اضغط رقم التعريف الشخصي للإعداد السريع على المحول عند تهيئة الفلاش لمدة 3-5 ثوان. سترى الآن نافذة مطالبة 'switch:'.

مفتاح:

4. أستخدم هذه الأوامر لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين الموجود بالفعل.

switch: flash_init

مفتاح: dir flash:

المحول: إعادة تسمية flash:config.text flash:config-backup.text

مفتاح: يعين flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5. أستخدم هذه الأوامر لحذف التكوين الموجود بالفعل.

switch: del flash:config.text

مفتاح: del flash:vlan.dat

جزمة

- بعد إصدار التمهيد، سيتم تحميل المحول الآن في الوضع الافتراضي ويطلب التكوين الأولي.

- إذا كنت ترغب في تخطي التكوين الأولي للقيام بذلك في وقت لاحق، اضغط على Ctrl+c على الكمبيوتر.

إذا كنت تريد فقط إستعادة كلمة المرور، فاستخدم خيار التمهيد بدلا من خيار flash_init كما هو موضح:

- ذاكرة الفلاش الخاصة بالتمهيد:<صورة النظام>

- copy config.bak running-config

تغيير كلمة المرور هنا

- copy running-config startup-config

معلومات ذات صلة

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems