المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

كيفية عرض السجلات

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجميع السجلات من وحدة تحكم RAID UCSC-PSAS12GHba؟

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

- معرف وحدة التحكم: UCSC-PSAS12GHba

- المورد: PMC-SIERRA A (MicroSEMI)

- السواقة: AACRAID

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

UCSC-PSAS12GHba (MicroSemi PMC-Sierra HBA) هو جهاز التحكم الوحيد غير LSI HBA المستخدم على خادم C240 M4، على عكس وحدات التحكم LSI RAID، لا يقوم جهاز التخزين "المخزن" في CIMC بتتبع سجلات بطاقة HBA هذه.

كيفية عرض السجلات

مثال السجلات من خادم UCS: الرسائل /

"Event log fetch is not valid for this controller type"

723: 6:2017 Dec 20 00:50:14 EST:BMC:storaged:1628: handy_utils.c:46:==>>>> ctlr 2 pd_list device_IDs: 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000007f00

749: 6:2017 Dec 20 00:50:50 EST:BMC:storaged:1628: handy_utils.c:46:==>>>> ctlr 2 occupied slots according to pd_list: 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x00000000000000fe

893: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: ALL;controller: SLOT-HBA;log: ;command: get-newest-entries;starting-entry: 1;entry-count: 500 '

894: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: ALL;controller: SLOT-HBA;log: ;command: get-newest-entries;starting-entry: 1;entry-count: 500 '

895: 4:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:169:CMD: write-status: Event log fetch is not valid for this controller type

896: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-tty-log;mode: compressed '

897: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-tty-log;mode: compressed '

898: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-phy-errors '

899: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-phy-errors '

900: 4:2017 Dec 20 01:29:12 EST:BMC:storaged:1628: service.c:169:CMD: write-status: Invalid controller operation

الحل

هناك أداة واجهة سطر الأوامر (CLI) لوحدة التحكم في مهايئ الناقل المضيف (HBA) هذه (تماما مثل Storcli لوحدات التحكم في LSI)،

Adaptec ARCCONF Command Line Utility v2.01.22270

https://storage.microsemi.com/en-us/speed/raid/storage_manager/arcconf_v2_01_22270_zip.php

دليل المستخدم:

http://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/cli_arc_v2_01_22270_users_guide.pdf

معلومات ذات صلة

للحصول على تفاصيل برنامج التشغيل لوحدة التحكم هذه:

لينوكس:

$ modinfo aacraid

filename:       /lib/modules/2.6.32-696.6.3.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/aacraid/aacraid.ko

version:        1.2-0[30300]-ms

license:        GPL

description:    Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI driver

author:         Red Hat Inc and Adaptec

برنامج VMWare:

vmkload_mod -s aacraid | grep Version