المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

بطاقة الخط NCS2K 400G Line Card Recommended Configuration

التكوين الموصى به MDS-9710

المقدمة

يصف هذا المستند إعدادات التكوين الموصى بها والتفاصيل المرتبطة بها لعملية التشغيل البيني (FC) لشبكة 16G بين بطاقة الخط 400G-XP في النظام الأساسي Cisco NCS2K ومحول MDS-9710.

المشكلة

يتم وصف هذا النظام الأساسي الضوئي من Cisco ومحول MDS من Cisco كمرجع لواجهة 16G FC في المستند الحالي:

- النظام الأساسي Cisco ONS: NCS2006 أو NCS2015 مع بطاقة الخط 400G-XP

- المحول MDS-9710 Switch

للحصول على حالة Cisco Interop المؤهلة وإعدادات التكوين الموصى بها على الأنظمة الأساسية NCS2K و MDS لضمان قابلية التشغيل البيني السلس، لاحظ الحل المتوفر.

الحل

التكوين الموصى به لبطاقة الخط NCS2K 400G

بدءا من الإصدار 10.6.2، تدعم بطاقة NCS2K-400G-XP حمولة قناة ليفية بسرعة 16 جيجابت (16G-FC) على منافذ عميلها.

لدعم حمولة محول 16G-FC، تم تقديم شريحة جديدة في وضع التشغيل OPM_6x16G_FC.

يسمح OPM_6x16G_FC بوجود 16 قناة ليفية على المنافذ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. ويتوسع وضع بطاقة الخط 400G وخطوات تكوين الشرائح هنا.

ل 400G-LC، ينصح بهذه الإعدادات لمنافذ العميل وخطوط الاتصال:

نوع بطاقة ONS

جهاز SAN

أوبمود

الحمولة

client_squelch

Trunk_Squelch

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

صدع محلي

AIS

التكوين الموصى به MDS-9710

إعدادات MDS:

إعدادات MDS الخاصة بقناة GFC 8/10/16

Speed Admin = 16GFC

وضع المعدل = مخصص

التوصيل = تشغيل/إيقاف

اعتمادات المخزن المؤقت~ = 500

مشاركة الحمل = تشغيل