المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

أستكشاف أخطاء MDS trunking/إرتباطات قناة المنفذ وإصلاحها التي تفشل في الظهور

التحقق من الصحة

الأعراض

تسجيل الرسائل

قاعدة بيانات OUI

العمل في الجوار

إضافات قاعدة بيانات OUI

الجدول 1-1. إضافات قاعدة بيانات MDS OUI

الجدول 1-2. إضافات قاعدة البيانات Nexus 5000/5500/5600/6000 WI

الجدول 1-3. إضافات قاعدة بيانات Nexus 9000 OUI

الجدول 1-4. إضافات قاعدة بيانات UCS Fi WI

كافيتس

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب عدم ظهور إرتباط قناة ليفية (FC) بين محول مدير متعدد الطبقات (MDS) من Cisco ومحول Cisco آخر عند إنشاء خط الاتصال أو في قناة منفذ، ومع ذلك، قد يظهر الارتباط نفسه عندما لا يكون في قناة منفذ ويتم تعطيل خط الاتصال.

معلومات أساسية

ويتضمن ذلك روابط القنوات الليفية بين محولات MDS ومحولات MDS الأخرى ومحولات Nexus ومنافذ الموصلات الليفية البينية (FIs) لنظام الحوسبة الموحدة.

تلميح: للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول قنوات المنفذ وإنشاء خط الاتصال، ارجع إلى أدلة تكوين قناة المنفذ وإنشاء خط الاتصال المناسبة.

دليل قناة المنفذ: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

دليل التوصيل: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

يمكن لجميع محولات MDS تجميع روابط مادية متعددة في إرتباط ظاهري واحد عبر قنوات المنفذ، بالإضافة إلى نقل شبكات منطقة التخزين الظاهرية المتعددة (VSANs) عبر إرتباط باستخدام ميزة التوصيل عند الاتصال بجهاز Cisco آخر.

من أجل التفاوض على قنوات المنفذ وروابط التوصيل، تستخدم محولات MDS خدمات معلمات النظير (EPP) ل Exchange للاتصال عبر المنافذ النظيرة في إرتباط بين المحولات (ISL). يتحقق جزء من عملية تفاوض ISL من أن النظير هو جهاز Cisco بالمعرف الفريد التنظيمي (WI) للنظير.

إذا لم يتم إدراج الحد الأدنى (WI) لمحول Cisco في قاعدة بيانات النظير على أنه Cisco OUI، يفشل الارتباط في الظهور عند إضافته إلى قناة منفذ أو إذا تم تمكين trunking على الواجهة.

أستكشاف أخطاء MDS trunking/إرتباطات قناة المنفذ وإصلاحها التي تفشل في الظهور

إن يكون الخطوة في ميناء-channel، فحصت ال port-channel قارن قناة أسلوب نشط يشكل.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

إذا كان الارتباط متصلا بمحول المحاكاة الظاهرية N_Port (NPV)، مثل FI، فتحقق من تمكين ميزات NPIV و fport-channel-trunk.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

إذا كان الرابط trunking، فتحقق من تمكين بروتوكول trunking بشكل عام.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

تم تمكين التوصيل على الواجهة.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

إذا كان الارتباط متصلا بسرعة 8 جيجابت في الثانية، فتأكد من أنه يجب تكوين مخطط التعبئة أو كلمة التعبئة بالطريقة نفسها لكلا جانبي الارتباط. وبشكل افتراضي، تستخدم أجهزة MDS و N5K/N6K و UCS Fi 6300 Series بروتوكول ARBFF. لا تدعم السلسلة N9K و UCS Fi 6400 وضع الخمول إلا كنمط التعبئة 8G.

أستخدم هذا الأمر لتأكيد مخطط التعبئة الحالي على واجهات MDS/N5K/N6K التي تعمل عبر القناة الليفية x/y:

slot x عرض المكونات الداخلية للجهاز fcmac port y معلومات المنفذ | لقد تعبأت

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

ملاحظة: يمكن أن يكون الإخراج على محولات Nexus 0x0 (لا تصل الواجهة إلى معدل 8 جيجابت في الثانية) أو 0xBC94FFFF (ARBFF) أو 0xBC95B5B5 (خامل).

عند توصيل N9K أو UCS FI 6400 بجهاز يستخدم ARBFF بشكل افتراضي، يجب تكوين الواجهة على الجهاز المتصل لاستخدام وضع الخمول.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

في UCS Fi 6300 Series، ترى نمط تعبئة الوصلات الليفية وقد تم تكوينها في برنامج UCS Manager (UCSM) في شبكة منطقة التخزين (SAN) > سحابة شبكة منطقة التخزين (SAN) > البنية > واجهات الوصلات FC > واجهة القنوات الليفية x/yin علامة التبويب "عام".

التحقق من الصحة

الأعراض

- يظهر قارن كميناء وحيد مع trunking يعجز، غير أن ليس في ميناء-channel.

- يفشل القارن وحيد أن ينتج مع trunking يمكن.

- عندما في ميناء-channel أو أضفت إلى ميناء-channel، قارن يصبح handicapé فورا.

تسجيل الرسائل

ملاحظة: من الممكن أن يكون المحول WI غائبا عن قاعدة بيانات النظير WI على جانب واحد أو كلا جانبي الرابط. يجب التحقيق مع كلا الطرفين.

بالنسبة لمحولات MDS و Nexus:

المحول الذي لا يحتوي على علامة التبويب الخاصة بالنظير في قاعدة بيانات WI الخاصة به "تم رفض الخطأ الفعلي، في انتظار أخطاء وضع المنفذ" و"EPP_SYNC".

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

لتأكيد واجهة الأخطاء، قم بترجمة الفهرس باستخدام عامل تصفية الواجهة snmp-ifindexand بواسطة ifIndex في رسالة الخطأ. يستخدم المثال ifIndex 12ae000 الموجود في أخطاء سجل الأحداث الداخلي المؤقتة.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

بالنسبة إلى UCS FIs: يسجل ال fi بدون WI الخاص بالأقران في قاعدة بيانات WI الخاصة به "PI_FSM_EV_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" و"port fcx/y يحاول VF وضع علامة على أخطاء غير خاصة بمحول Cisco".

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

قاعدة بيانات OUI

استخرج WI من كل مفتاح. OUI هو النظام الثماني الثالث والرابع والخامس من الاسم العالمي (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

في هذا المثال، يكون المحول WI هو0x002A6A.

تحقق من قاعدة بيانات WI الخاصة بالمحول للطراز WI الخاص بالمحول النظير. إذا لم يكن للأمر أي مخرجات، فإن UI يكون غائبا عن قاعدة البيانات.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

ملاحظة: لا تدعم UCS FiS أمر WWN. يرجى الرجوع إلى الجدول 1 والجدول 2 لمعرفة متى أضيفت العلاوات الوافية إلى قاعدة بيانات FI OUI.

العمل في الجوار

يتم تحديث قواعد بيانات Switch OUI من خلال ترقيات برامج المحولات. إلى أن يستطيع مفتاح كنت حسنت إلى برمجية صيغة مع WI قاعدة معطيات أن يتضمن النظير مفتاح WI، استعملت خطوة وحيد يشكل خارج الأيسر قناة مع trunking يعجز.

يمكن أن يضيف الأمر <hex wi>على MDS ومحولات Nexus يدويا أدوات Cisco OUI إلى قاعدة بيانات WI الخاصة بالمحول.

في محولات MDS، تتوفر هذه الميزة في الإصدار 7.3(0)D1(1)NX-OS والإصدارات الأحدث.

في محولات Nexus 5K/6K، تمت إضافة هذه الميزة في الإصدار 7.3(3)N1(1) من NX-OS والإصدارات الأحدث.

في محولات Nexus 9000 على NX-OS 7.x، تتوفر هذه الميزة في الإصدار 7.3(1)N1(1) من NX-IS والإصدارات الأحدث.

في محولات Nexus 9000 في الإصدارات الأخرى من NX-OS، تتوفر هذه الميزة في الإصدار 9.3(3) من NX-OS والإصدارات الأحدث.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

يمكن أن تضيف محولات Nexus 9000 على صور ACI WI إلى المكتبة وقت التشغيل من APIC in15.0(1k) وما بعده.

إضافات قاعدة بيانات OUI

الجدول 1-1. إضافات قاعدة بيانات MDS OUI

OUI

برامج تحتوي على OUI

0x547FEE

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 5.0(1) والإصدارات الأحدث.

0x00351a

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x00788

0x00c164

0x00c88b

0x00f28b

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64f69d

0x70e422

0x80e01d

0x84b261

0x84b802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

NX-OS 5.x at 5.2(8h) وفيما بعد.

NX-OS 6.x at 6.2(17) وفيما بعد.

NX-OS 7.x at 7.3(1)D1(1) وفيما بعد.

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 8.3(1) والإصدارات الأحدث.

0x0018BA

0x001b54

0x002255

0x0023ac

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002a6a

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x40539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 5.2(6) والإصدارات الأحدث.

0x508789

0x58f39c

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88f031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 6.2(11) والإصدارات الأحدث.

0x000831

0x003A9C

0x74a02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x at 5.2(8g) وفيما بعد.

NX-OS 6.x at 6.2(11c) وفيما بعد.

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 7.3(1)D1(1) والإصدارات الأحدث.

0x70EA1A

0xC4F7D5

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 8.4(2) والإصدارات الأحدث.

0x00fd22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4c710d

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x at 6.2(33) وفيما بعد.

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 8.4(2) والإصدارات الأحدث.

0xDC774C

NX-OS 8. 4(x) at 8. 4(2c) وفيما بعد.

NX-OS 9.x at 9.2(1) وفيما بعد.

0x3C13CC

0x4CE176

يحدد فيما بعد

الجدول 1-2. إضافات قاعدة البيانات Nexus 5000/5500/5600/6000 WI

OUI

برامج تحتوي على OUI

0x002a6a

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5. 1 عند 5. 1(3)N2(1) وما بعده.

NX-OS 5. 2 at 5. 2(1)N1(4) وفيما بعد.

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 6.0(2)N1(2) والإصدارات الأحدث.

0x50EB1A

0x9371D5

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 7.3(7)N1(1) والإصدارات الأحدث.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS 7.3(10)N1(1) والإصدارات الأحدث.

الجدول 1-3. إضافات قاعدة بيانات Nexus 9000 OUI

OUI

برامج تحتوي على OUI

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027e3

0x002A10

0x002cc8

0x00351a

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x00788

0x0081c4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00a38e

0x00A6CA

0x00a742

0x00b771

0x00BE75

0x00c164

0x00c88b

0x00d78f

0x00eABD

0x00f28b

0x00f663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896ad

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18e728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2c3311

0x2C44FD

0x2c5a0f

0x2cd02d

0x380E4D

0x3890a5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017a

0x40CE24

0x4403a7

0x4C776D

0x500f80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54a274

0x58971e

0x5897BD

0x58AC78

0x58f39c

0x5C838F

0x641225

0x64a0E7

0x64f69d

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700f6a

0x70695a

0x70708b

0x7079b3

0x707dB9

0x70db98

0x70df2f

0x70e422

0x7426AC

0x74a02F

0x74a2E6

0x780CF0

0x78725d

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80e01d

0x843DC6

0x8478ac

0x84b261

0x84b802

0x881DFC

0x885A92

0x88f031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBadbad

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS9.2(4) والإصدارات الأحدث.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

جميع إصدارات نظام التشغيل NX-OS10.1(2) والإصدارات الأحدث.

الجدول 1-4. إضافات قاعدة بيانات UCS Fi WI

OUI

برامج تحتوي على OUI

0x0018BA

0x001b54

0x002255

0x0023ac

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002a6a

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x40539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

حزمة برمجية 2.x على 2.2(8j) وفيما بعد.

حزمة برمجية 3.x على 3.1(3b) و 3.1(3h) وفيما بعد.

حزمة برمجية 3.2(3d) وفيما بعد.

0x002651

حزمة برمجية 2.x على 2.2(8j) وفيما بعد.

حزمة برمجية 3.x على 3.1(3h) وفيما بعد.

حزمة برمجية 3.2(3d) وفيما بعد.

0x0025b5

0xA44C11

حزمة برمجية 3.x على 3.1(3h) وفيما بعد.

حزمة برمجية 3.2(3d) وفيما بعد.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

حزمة برمجية 3.x على 3.2.(3h) وفيما بعد.

جميع إصدارات برامج الحزم على 4.0(1x).

حزمة برمجية على 4.0(2b) وفيما بعد.

0x6400f1

حزمة برمجية 3.3(5b) وفيما بعد.

0x00EEAB

0x0476B0

0x24169d

0x34ED1B

0x3c510e

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

حزمة برمجية 4.1(3a) وفيما بعد.

0xAC7A56

حزمة برمجية 4.1(2a) وفيما بعد.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

حزمة برمجية 4. 2(1d) وفيما بعد.

كافيتس

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCut41864 - أعطال عملية المنفذ عندما تستخدم الواجهة > 64 لاتصالات NPV-NPIV

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuz52695 - عطل خطأ UCS Fi FC uplinks Error NPV المتصل مباشرة ب MDS9396S

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvp95480 - 6454 FI - تقييد عناوين WWxN المسموح بها أثناء تكوين UCSM (تجنب عنوان البث المتعدد)

تم تسجيل أخطاء متعددة لتوثيق OUI التي لم تكن موجودة في مكتبات UI للمحولات. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

أخطاء MDS/UCS

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtr01652- إضافة N7K UIs إلى قائمة Cisco UIs المعترف بها. MDS.

أخطاء MDS/N5K/N6K

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCty04686- إضافة MAC UI "002a6a"، "8c604f"، "00defb" ل 5k/UCS-Fi

أخطاء MDS

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCta97375 - GLDN:SABER: لم يتم التعرف على Cisco WI 547FEE.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCur44218 - إضافة MiniUCS Fi UIs إلى قائمة Cisco UIs المعترف بها

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuz11494 - لا تنتج قناة المنفذ الليفية بنظام UCS النظير WI 00:c8:8b

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuu03717 - أضف الحدود 00:3a:9c، 00:08:31، d0:a5:a6 إلى قائمة WI الافتراضية

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuu26045 - إضافة MiniUCS Fi UI 0x74a02F إلى قائمة MDS الخاصة بواجهات Cisco المعروفة

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx67383 - MDS Port-Channel تجاه ACI Leaf9K مع مفتاح UI 0x3C13CC (3C:13:CC) لا يظهر أو خط اتصال

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx49403 - Port-Channel مع Cisco Switch UI 0xDC774C لا يظهر أو خط الاتصال.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvr60193 - إضافة UI C4:F7:D5 إلى قائمة WI الافتراضية

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvp19788- MDS 9000 أضف WI 70:EA:1A إلى مكتبة OUI

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvt28351 - إضافة ستة WI إلى قائمة WI الافتراضية

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvw14504 - Add UI 0x4CE176 إلى قاعدة بيانات WI - قنوات المنفذ وإنشاء خط الاتصال لا يعمل مع WI 0x4CE176

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx67383 - MDS Port-Channel تجاه ACI Leaf9K مع مفتاح UI 0x3C13CC (3C:13:CC) لا يظهر أو خط اتصال

أخطاء N5K/N6K

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx72821 - Port-Channel مع Cisco Switch UI 0xDC774C أو 0x4CE176 أو 0x3C13CC لا يأتي أو خط اتصال.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvp54881 - يتعذر إنشاء قناة منفذ SAN بين UCS و Nexus 56128p

N9K Bugs

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvp21786 - Nexus 9000::غير قادر على جلب الوضع SAN-port-channel أو trunking بين MDS و N9K

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx68507 - Port-Channel with Cisco Switch UI 0xDC774C أو 0x4CE176 أو 0x3C13CC لا يأتي أو خط اتصال.

أخطاء UCS

يمنع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvk63036 - UCS Missing UI 003a9c، 000831، d0a5a6 - تكوين قناة منفذ FC/FCoE

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvv70634 - يحتاج UCS Fi إلى إضافة N9K WI إضافية

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx68517 - Port-Channel with Cisco Switch UI 0xDC774C أو 0x4CE176 أو 0x3C13CC لا يأتي أو خط اتصال. معرف الخطأ من Cisco