المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

MDS 9509 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

MDS 9148 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

الرسم التخطيطي للشبكة

F-Port-Channel-trunk من MDS 9148(NPV) إلى MDS 9509(NPIV)

طوبولوجيا

التحقق من الصحة

MDS 9509

MDS 9148

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بقاء VSAN (شبكات التخزين) في التهيئة

رسائل فشل EPP التي تم رؤيتها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين خط اتصال F-Port-Channel من محول بيانات متعدد الطبقات (MDS) 9500 يتم تشغيله باستخدام ميزة المحاكاة الظاهرية لمعرف N_Port (NPIV) إلى MDS 9148 التي تعمل بميزة المحاكاة الظاهرية عبر المنفذ (NPV).

تتيح قنوات الاتصال من نوع F-Port-channel إمكانية إجراء المحاكاة الافتراضية على عمليات تسجيل الدخول إلى البنية من محول NPV عبر قناة المنفذ. وهذا يوفر إمكانية تكرار غير معطلة في حالة فشل إرتباطات الأعضاء الفردية. تكون الروابط الفردية بشكل افتراضي في وضع المعدل مشتركة، لكنها يمكن أن تكون مخصصة في وضع المعدل أيضا.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- المحاكاة الظاهرية N_Port

- قناة ليفية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- MDS 9509 الذي يعمل ببرنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

- فتحة 2 - DS-X9148 - وحدة قناة ليفية ذات 48 منفذا بسرعة 1/2/4 جيجابت في الثانية

- الفتحة 4 - DS-X9124 - وحدة قناة ليفية ذات 24 منفذا بسرعة 1/2/4 جيجابت في الثانية

- MDS 9148 الذي يعمل ببرنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

يعتمد هذا المستند على الميزات التالية:

- تمت إضافة ميزة NPV و NPIV في برنامج SAN-OS، الإصدار 3.3

- تمت إضافة ميزة fport-channel-trunk إلى برنامج NX-OS الإصدار 4.1(3)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

ملاحظات:

يجب أن تكون جميع الواجهات في شبكة منطقة التخزين الظاهرية نفسها (VSAN). يستعمل هذا مثال VSAN 1.

من أفضل الممارسات توزيع واجهات الأعضاء على أساسات مختلفة.

"switchport rate-mode dedicated" إختياري. بشكل افتراضي، يمكن أن تعمل واجهات منفذ Trunking F (TF) في وضع المعدل المشترك إذا رغبت. إذا كان النطاق الترددي على مجموعة المنافذ متاحا، يمكن تكوينها باستخدام الأمر switchport rate-mode dedicated. يمكنك إدخال الأمر show port-resources module x لترى مجموعات المنافذ وعرض النطاق الترددي المتاح على كل منها.

MDS 9509 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(9)

ملاحظات:

يتم تخصيص جميع المنافذ الموجودة على 9148 (وضع المعدل الكامل) لذلك لا يلزم إجراء تكوين على الطراز 9148 لضمان التخصيص. وفي الواقع، تتم إضافة الأمر "switchport rate-mode dedicated" تلقائيا ولا يمكن تغييره.

لا يلزم تكوين "feature fport-channel-trunk" على محولات MDS NPV.

يؤدي أي تغيير على وضع NPV إلى مسح التكوين الحالي وإعادة تمهيد المحول في وضع NPV.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

الرسم التخطيطي للشبكة

F-Port-Channel-trunk من MDS 9148(NPV) إلى MDS 9509(NPIV)

طوبولوجيا

معلومات وحدة MDS 9509:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

معلومات وحدة MDS 9148:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

MDS 9509

يشير هذا أمر إلى أن المنفذ 1 يحتوي على منفذين عمليين.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

يبدي هذا أمر ال port-channel وكل من العضو قارن. أول منفذ عملياتي (FOP) مشار إليه بنجمة:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

يبدي هذا أمر ال port-channel 1 قارن في دولة "trunking" أي يكون الدولة ب رغب.

ملاحظة: يكون كل من شبكات VSAN 1 و 20 قيد التشغيل مما يشير إلى وجود منافذ في كل من شبكات VSAN التي توجد قيد التشغيل على 9148.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

يعرض هذا الأمر الواجهات العضوين أيضا في الحالة "trunking".

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

يشير هذا أمر إلى أن المنفذ 1 يحتوي على منفذين عمليين.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

يبدي هذا أمر ال port-channel 1 قارن في دولة "trunking" أي يكون الدولة ب رغب.

ملاحظة: يكون كل من شبكات VSAN 1 و 20 قيد التشغيل مما يشير إلى وجود منافذ في كل من شبكات VSAN التي توجد قيد التشغيل على 9148.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

إن لا يأتي ال port-channel، راجعت هذا معلومة:

ميناء يستطيع كنت شكلت كعضو من ساكن إستاتيكي PortChannel فقط إن هذا تشكيل يكون ال نفس في الميناء وال PortChannel:

- السرعة

- نمط

- وضع المعدل

- منفذ VSAN

- وضع التوصيل

- قائمة VSAN المسموح بها أو قائمة معرف vf

شكلت الميناء ليس في ميناء-channel ودققت هو يأتي.

راجع تكوين قنوات المنفذ للحصول على مزيد من المعلومات.

بقاء VSAN (شبكات التخزين) في التهيئة

تظهر شبكات VSAN كتهيئة عند عدم وجود واجهات FLOGI'd في شبكة VSAN تلك على MDS 9148. ما إن ال VSAN يكون فوق الميناء-channel، إن الأخير ميناء متبق في ال VSAN على ال MDS 9148 يذهب أسفل ال VSAN يبقى فوق.

رسائل فشل EPP التي تم رؤيتها

تأكد من تمكين بروتوكول خط الاتصال (EPP). ولا ينبغي لنا أبدا أن نطفئ هذا النظام:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

إذا تم تعطيل بروتوكول خط الاتصال، فأعد تشغيله:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled