المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إجراء نسخ إحتياطي لمحول البيانات متعدد الطبقات (MDS) من Cisco 9000 Series واستعادته وكيفية الاستبدال أو الترحيل من محول حالي من السلسلة MDS 9000 Series إلى محول جديد. تضمنت أيضا تعليمات حول كيفية تطبيق التكوين من المحول القديم إلى المحول الجديد.

تحذير: أجزاء من هذا الإجراء معطلة ويجب إكمالها فقط أثناء إطار الصيانة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

أكمل هذه الخطوات لتكوين محول MDS 9000 Series للنسخ الاحتياطي والاستعادة والترحيل:

1. أدخل الأمر copy running-config على المحول الحالي لحفظ التكوين الجاري تشغيله:

switch1# copy running-config startup-config

[########################################]100%

2. انسخ تكوين بدء التشغيل على خادم الملفات باستخدام أي من الطرق المتاحة على المحول (FTP، و TFTP، و SFTP، و SCP):

switch1# copy startup-config scp://user@host1/switch1.config

user@switch1's password:

sysmgr_system.cfg 100% |*****************************| 10938 00:00

3. أدخل الأمر show license use للحصول على معلومات حول ميزات الترخيص:

Switch1# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status Expiry  Comments

Count          Date

-------------------------------------------------------------------

IOA_184                       No    0   Unused             -

XRC_ACCL                      No    -   Unused             -

IOA_9222i                     No    0   Unused             -

IOA_SSN16                     No    0   Unused             -

DMM_184_PKG                   No    0   Unused             -

DMM_9222i_PKG                 No    0   Unused             -

FM_SERVER_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

MAINFRAME_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

ENTERPRISE_PKG                Yes   -   Unused  never      -

DMM_FOR_SSM_PKG               No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP              Yes   1   Unused  never      -

SME_FOR_9222I_PKG             No    -   Unused             -

SME_FOR_SSN16_PKG             No    0   Unused             -

PORT_ACTIVATION_PKG           No    0   Unused             -

SME_FOR_IPS_184_PKG           No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_184          No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_18_4         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4         No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_SSN16        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_9222i        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_SSN16        No    0   Unused             -

10G_PORT_ACTIVATION_PKG       No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_ENABLER_PKG  No    0   Unused             -

4. تحقق من إستخدام الترخيص على المحول الحالي، الذي يتضمن معرف المضيف للترخيص:

Switch1# show license host-id

License hostid: VDH=FOX10511F5N

ملاحظة: اكتب ملاحظة على معرف المضيف هذا لأنه يجب عليك توفيره لفريق ترخيص Cisco عندما تطلب ترحيل جميع التراخيص المرتبطة بمعرف مضيف المحول الحالي إلى معرف مضيف المحول الجديد. ويمكن الاتصال بفريق الترخيص على الموقع licensing@cisco.com للحصول على ملف ترخيص جديد. إرسال بريد إلكتروني إلى licensing@cisco.com وتضمين معرف Cisco.com الخاص بك في نص رسالة البريد الإلكتروني بهذا التنسيق: معرف Cisco.com: ######

5. التقط تعيينات المنفذ عبر قاعدة بيانات تسجيل الدخول إلى البنية (FLOGI). يتم إستخدام هذه المعلومات للتحقق من وضع جميع الكبلات في المواقع الصحيحة (إتصالات الجهاز إلى الواجهة):

switch1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

6. إذا كان تكوين المحول الحالي يشير إلى أنه تم تنفيذ تقسيم مستند إلى واجهة (FC X/Y)، فعليك إستبدال الاسم العالمي (WWN) للمحول الحالي في أوامر عضو المنطقة باسم WWN للمحول الجديد. وإلا، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

دخلت العرض wwn مفتاح أمر in order to عرضت المفتاح wwn:

switch1 # show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:1d:40
هنا مثال من المفتاح wwn في المنطقة:

zone name Z_1 vsan 9

member interface fc1/9 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

member interface fc1/8 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

ملاحظة: يجب إستبدال عنوان WWN للمحول الحالي مع عنوان WWN للمحول الجديد قبل تطبيق هذا التكوين على المحول الجديد. إذا لم يتم إستخدام المناطق المستندة إلى الواجهة، فقم بتخطي هذه الخطوة.

7. إن شكلت Inter VSAN تحشد (IVR) يكون على المفتاح، بعد ذلك ال IVR طوبولوجيا ينبغي كنت عدلت لأن هو يكون استنادا إلى المفتاح wwn، لذلك، أنت ينبغي استبدلت المفتاح حالي wwn مع المفتاح جديد wwn.

Switch1# ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
لإزالة المحول من مخطط شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) لمعرف فئة المورد (IVR)، أدخل الأمر ivr vsan-topology database من المحول الرئيسي لمعرف فئة المورد (IVR):

Switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# no autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

switch(config-ivr-topology-db)# end

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

switch# show ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
دققت أن المفتاح حالي لا يظهر WWN في الإنتاج من ال ivr vsan-topology قاعدة معطيات أمر.

ملاحظة: في حال وجود العديد من المحولات التي تم تمكين IVR عليها في البنية، فيجب إزالة عنوان WWN للمحول الحالي من جميع مخططات معرف فئة المورد (IVR) في البنية واستبداله بشبكة المحول الجديدة. أكمل هذه الخطوة قبل أن يتم جلب المحول الجديد عبر الإنترنت. أنت يستطيع أتمت هذا تعديل للآخر مفتاح مع إما ال CLI أو ال fabric مدير.

8. قم بإيقاف تشغيل المحول الحالي و/أو فصل كبل الإدارة من الشبكة.

9. قم بتمهيد المحول الجديد وأداء التكوين الأولي الأساسي للوصول إلى موجه أمر المحول. قم بتعيين عنوان IP mgmt 0 إلى المحول الجديد.

10. قم بتطبيق ملف الترخيص المستلم حديثا على المحول الجديد. قارن معرف مضيف المحول (VDH=FOX071355X) بالمعرف المدرج في ملف الترخيص:

Switch2# show license host-id

License hostid:

VDH=FOX071355X
انسخ ملف الترخيص الذي تم إستلامه حديثا من فريق ترخيص Cisco إلى ذاكرة التمهيد الخاصة بالمحول عبر TFTP:

switch2# copy tftp://x.x.x.x/newlicensefile.lic  bootflash:
تثبيت ملف الترخيص:

switch2# install license bootflash:

Installing license ..done

11. انقل أو قم بتوصيل الكبلات والأجهزة المادية من المحول الأصلي إلى المحول الجديد.

12. إذا كان قد تم تنفيذ تقسيم المناطق المستند إلى واجهة (FC X/Y) على المحول، فعليك الحصول على الاسم العالمي للمحول الجديد؛ وإلا، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.

دخلت العرض wwn مفتاح أمر in order to نلت الجديد مفتاح wwn:

switch2# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

$cp switch1.config switch1.config.orig

13. قم بعمل نسخة أخرى من تكوين المحول الأصلي بحيث يمكنك تعديله للمحول الجديد وحفظ الملف الأصلي الذي تم نسخه إحتياطيا. قم بتعديل ملف التكوين switch1.confg المنسوخ الذي يشغل ملف التكوين في محرر نصوص، مثل Notepad، لإجراء هذه التغييرات:

1. إذا تم تنفيذ تقسيم المناطق المستند إلى واجهة (تخطي هذه الخطوة إذا لم يتم إجراء تقسيم المناطق المستند إلى واجهة)، فافتح نسخة من تكوين المحول القديم في Notepad. تأكد من العثور على عنوان WWN للمحول الأصلي واستبداله (20:00:00:0d:ec:02:1d:40) مع عنوان WWN للمحول الجديد (20:00:00:0d:ec:02:50.40) حيثما ينطبق ذلك.

2. يمكنك إزالة البنود في التكوين الأصلي لجزء توزيع معرف قناة الألياف الديناميكية (FCID) ضمن قاعدة بيانات fcdomain fcid للأجهزة. بدلا من ذلك، يمكنك تجاهل رسائل الخطأ المتعلقة بمعرف فئة المورد (FCID) التي تظهر على الشاشة أثناء تطبيق المحول الأصلي الذي يشغل التكوين على المحول الجديد.

fcdomain fcid database

vsan 1 wwn 50:06:01:6d:3e:e0:16:18 fcid 0xb20000 dynamic

vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:10:db fcid 0xb20200 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:11:b9 fcid 0xb20300 dynamic
عندما يطبق أنت الأصلي جار تشكيل على المفتاح جديد دون الإزالة من ال FCIDs حركي، المفتاح جديد ينتج خطأ مماثل إلى هذا:

Error: Invalid FCIDs.

switc2(config-fcid-db)# vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

Error: Invalid FCIDs.
هذه الرسائل متوقعة ويمكن تجاهلها إن لا يريد أنت أن يزيل ال FCIDs حركي من التشكيل أصلي قبل أن أنت تطبقه على المفتاح جديد. هم يظهرون لأن المفتاح جديد تلقائيا يعين ال FCIDs من التشكيل أصلي من مفتاح إلى أداة إلى الأداة الأداة أن يكون ربطت إليه.

3. قم بإزالة الأسطر التي تحتوي على حسابات مستخدم بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) نظرا لتوصيل كلمات المرور المشفرة بعنوان MAC الخاص بالهيكل. يتم تجميع حسابات المستخدم معا وتبدأ مع مستخدم خادم snmp في ملف التكوين. فيما يلي مثال:

snmp-server user admin network-admin auth md5

0x46694cac2585d39d3bc00c8a4c7d48a6

localizedkey

snmp-server user san admin network-admin auth md5

0xcae40d254218747bc57ee1df348
قم بإزالة الأسطر التي تبدأ ب <user-id الخاص بمستخدم خادم snmp.

4. فحصت القارن mgmt0 عنوان من التشكيل أصلي. إن يريد أنت أن يعين ال نفسه عنوان إلى المفتاح جديد، بعد ذلك أنت لا تحتاج أن يعدل التشكيل. مهما، إن يمهد أنت المفتاح جديد مع عنوان مختلف ويرغب أن يبقى العنوان جديد لميناء إدارة، ضمنت أن أنت تعدل هذا خط في التشكيل قبل أن أنت تطبقه على المفتاح جديد:

interface mgmt0

ip address 10.x.x.x 255.255.255.0

14. ما إن جعلت all of the تعديل يكون إلى التشكيل جديد مبرد (لكل مفتاحك جديد متطلب)، نسخت المبرد إلى ال bootflash من المفتاح جديد وطبقته.

Switch2# copy bootflash:

running-config

15. إعادة إنشاء حسابات مستخدمي SNMP:

switch2(config)# snmp-server user admin network-admin

auth md5

16. إذا كنت تنوي تمكين IVR على المحول الجديد، فقم بإضافة المحول الجديد إلى طبولوجيا IVR. وإلا، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

ملاحظة: قبل إضافة المحول الجديد إلى مخطط IVR، تأكد من أن جميع منافذ بروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL) متصلة وموصلة بالمحولات المجاورة في البنية.

switch2#show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

switch# config t

switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:50:40 vsan-ranges 1,4

switch(config-ivr-topology-db)# exit

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

17. افتح جميع الأجهزة المتصلة بالمنافذ أو الطاقة الموجودة على الأجهزة لتسجيل الدخول إلى البنية. أدخل الأمر show flogi database للتحقق من تسجيل دخول الأجهزة:

switch2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

18. دخلت العرض zoneset نشط vsan x أمر in order to دققت أن كل أداة يكون سجلت دخول نشط إلى zoneset:

Switch2# show zoneset active vsan x

zoneset name ZoneSet12 vsan 12

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPA_1 vsan 12

* fcid 0xb20700 [pwwn 50:06:01:69:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPB_1 vsan 12

* fcid 0xb20900 [pwwn 50:06:01:60:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

التحقق من الصحة

يتم وصف إجراءات التحقق من هذا التكوين في قسم التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.