المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

فهم أولوية إرسال ائتمانات B2B في محول MDS

لواجهة خط اتصال بروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL)

مثال النظام الأساسي MDS 9148S:

مثال المحول MDS 9710:

المقدمة

يصف هذا المستند اعتمادات الاستقبال والبث من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (B2B) في واجهات مختلفة، والتي تكون مفيدة عند أستكشاف أخطاء الأداء وإصلاحها في بنية قناة ليفية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- محول البيانات متعدد الطبقات (MDS) من Cisco

- بروتوكول قناة ليفية

المكونات المستخدمة

المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحولات متعددة الطبقات Cisco MDS 9000 Series.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

فهم أولوية إرسال ائتمانات B2B في محول MDS

عند أستكشاف أخطاء مشكلة التصريف البطيء وإصلاحها لشبكة بنية القناة الليفية، فإن الطريقة السهلة لتأكيد بيانات الاعتماد المتاحة للواجهة هي الأمر show interface في محولات MDS.

يوضح التالي أرصدة الإرسال B2B في واجهة MDS.

لواجهة خط اتصال بروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL)

يتم إستخدام اعتمادات ذات أولوية منخفضة لحركة مرور البيانات بينما تكون الاعتمادات ذات الأولوية العالية لحركة مرور التحكم في الارتباط بين المحولات. هذا مجرد تقسيم منطقي على جانب المرسل للحد من نفسه بحيث لا يستهلك كافة أرصدة التلقي (Rx) المتوفرة على المستلم.

على سبيل المثال، يقوم المحول MDS Tempest (جهاز إستقبال) بإخبار المحول MDS Maestro (المرسل) بأن لديه 64 رصيد RX.

يقوم الطراز Maestro من Switch MDS بتصنيف 56 من الاعتمادات كرصيد اعتماد منخفض الأولوية للبث (TX) و 8 على أنها اعتمادات TX عالية الأولوية.

في حالة حدوث إزدحام، يتوقف الطراز MDS Maestro عن إرسال حركة مرور البيانات عندما لا يتوفر أي من الاعتمادات منخفضة الأولوية البالغ عددها 56.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانه إرسال حركة مرور التحكم إلى MDS Tempest باستخدام الأرصدة الثمانية المتوفرة ذات الأولوية العالية.

ولا توجد حاجة إلى أن تقوم شركة MDS Tempest بالتمييز بين الائتمانات المنخفضة أو العالية الأولوية.

ملاحظة: يعتمد عدد ائتمانات إرسال TX ذات الأولوية العالية على الأنظمة الأساسية المختلفة للأجهزة.

هذا هو المفهوم العام: سيكون أحد ائتمانات إرسال TX الثمانية ائتمانا ذا أولوية عالية والحد الأقصى هو 15 - وهو كاف لمعالجة ELP أو رسائل التحكم في ISL الأخرى.

هذا تمييز ذو أولوية عالية/منخفضة يكون فقط لروابط ISL بين منافذ E أو منافذ TE ولا يستخدم في منافذ F.

مثال النظام الأساسي MDS 9148S:

لواجهة منفذ E:

Tempest# show int fc1/26

fc1/26 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:1a:00:2a:6a:b9:d2:30

Peer port WWN is 20:1a:00:2a:6a:56:f0:00

Admin port mode is auto, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TE

Port vsan is 2

Admin Speed is auto

Operating Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Port flow-control is R_RDY

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 64

B2B State Change Number is 14

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Logical type is core

Trunk vsans (admin allowed and active) (2)

Trunk vsans (up)                       (2)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 160 bits/sec,20 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 96 bits/sec,12 bytes/sec, 0 frames/sec

22464 frames input,1801536 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

22977 frames output,1318564 bytes

0 discards,0 errors

0 input OLS,0  LRR,0 NOS,2 loop inits

1 output OLS,2 LRR, 0 NOS, 1 loop inits

64 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

28 low priority transmit B2B credit remaining

Interface last changed at Thu Jul 20 15:40:32 2017

Last clearing of "show interface" counters :  never

Tempest#

يوضح الطرف الآخر من الارتباط إجمالي ائتمان الإرسال هو 64 والأولوية المنخفضة هي 56:

Maestro# show int fc1/26

fc1/26 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:1a:00:2a:6a:56:f0:00

Peer port WWN is 20:1a:00:2a:6a:b9:d2:30

Admin port mode is auto, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TE

Port vsan is 2

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 64

Receive B2B Credit is 32

B2B State Change Number is 14

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Trunk vsans (admin allowed and active) (2)

Trunk vsans (up)                       (2)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 160 bits/sec,20 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 216 bits/sec,27 bytes/sec, 0 frames/sec

23189 frames input,1330368 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

22677 frames output,1818076 bytes

0 discards,0 errors

1 input OLS,2  LRR,0 NOS,3 loop inits

1 output OLS,0 LRR, 0 NOS, 1 loop inits

32 receive B2B credit remaining

64 transmit B2B credit remaining

56 low priority transmit B2B credit remaining

Interface last changed at Wed Jul 19 16:39:58 2017

Last clearing of "show interface" counters 1w 5d

Maestro#

لواجهة منفذ F:

في حالة منفذ F، لا تنطبق هذه العملية الحسابية نظرا لعدم وجود حركة مرور تحكم بين محول MDS وجهاز البادئ/الهدف.

مهما، أنت يستطيع رأيت all the transmit credit في F ميناء أي يكون علمت كمنخفض أولوية لحركة مرور البيانات.

على سبيل المثال، إجمالي رصيد الإرسال هو 3 والأولوية المنخفضة هي 3 في الإخراج التالي:

switch# show int fc1/47

fc1/47 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:2f:00:2a:6a:56:f0:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is F, FCID is 0x570f00

Port vsan is 2

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 3

Receive B2B Credit is 32

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec,2 bytes/sec, 0 frames/sec

1220 frames input,74256 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

2231 frames output,220056 bytes

0 discards,0 errors

1 input OLS,1  LRR,0 NOS,0 loop inits

1 output OLS,0 LRR, 1 NOS, 0 loop inits

32 receive B2B credit remaining

3 transmit B2B credit remaining

3 low priority transmit B2B credit remaining

Interface last changed at Wed Jul 19 15:56:15 2017

Last clearing of "show interface" counters 1w 5d

switch#

مثال المحول MDS 9710:

لا توجد اعتمادات إرسال Tx ذات أولوية عالية في محولات MDS97xx. ومع ذلك، يمكن تغيير هذا الأمر من خلال قائمة الانتظار المزدوجة الافتراضية الخاصة ب tx-credit لنظام الأوامر.

كما يمكن ملاحظة الحد الأقصى لاعتمادات إرسال TX من واجهة المحول المتصل.

الطبولوجيا: تتصل MDS 9710 Leonard FC3/14 ب MDS 9148S Tempest FC1/13 مرة أخرى عبر منفذ E.

الإعداد الافتراضي:

وبشكل افتراضي، لا تحتوي بطاقات الخط MDS 9710 DS-X9448-768K9 على ائتمانات عالية الأولوية، وتعتبر جميع ائتمانات الإرسال البالغ عددها 64 ائتمانا منخفضة الأولوية.

Leonard(config-if)# show int fc3/14 counter

fc3/14

5 minutes input rate 320 bits/sec, 40 bytes/sec, 3 frames/sec

5 minutes output rate 2688 bits/sec, 336 bytes/sec, 3 frames/sec

1416819 frames input, 77233324 bytes

0 discards, 0 errors, 0 CRC/FCS

0 unknown class, 0 too long, 0 too short

1416813 frames output, 138598368 bytes

0 discards, 0 errors

0 timeout discards, 0 credit loss

53 input OLS, 85 LRR, 119 NOS, 0 loop inits

77 output OLS, 7 LRR, 93 NOS, 0 loop inits

14 link failures, 37 sync losses, 2 signal losses

140 Transmit B2B credit transitions to zero

92 Receive B2B credit transitions to zero

0 2.5us TxWait due to lack of transmit credits

Percentage Tx credits not available for last 1s/1m/1h/72h: 0%/0%/0%/0%

500 receive B2B credit remaining

64 transmit B2B credit remaining

64 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters : never

Leonard(config-if)#

إستخدام قائمة انتظار مزدوجة معتمدة من Tx:

بعد إصدار الأمر على قائمة الانتظار المزدوجة الافتراضية لنظامك ليونارد

(يلزم إعادة ضبط الواجهة عن طريق الإيقاف/عدم الإيقاف)

Leonard(config)# show system default switchport

System default port state is down

System default trunk mode is on

System default link failure syslog logging level is 5

System default tx credit queue type is 0

Leonard(config)# system default tx-credit double-queue

Leonard(config)# show system default switchport

System default port state is down

System default trunk mode is on

System default link failure syslog logging level is 5

System default tx credit queue type is 1

Leonard(config)# int fc3/14

Leonard(config-if)# shut

Leonard(config-if)# no shut

ويمكن ملاحظة أن هناك 8 ائتمانات عالية الأولوية من طراز TX Transmit B2B و 56 ائتمانا منخفضة الأولوية:

Leonard(config-if)# show int fc3/14 counter

fc3/14

5 minutes input rate 320 bits/sec, 40 bytes/sec, 2 frames/sec

5 minutes output rate 256 bits/sec, 32 bytes/sec, 2 frames/sec

1420613 frames input, 77459300 bytes

0 discards, 0 errors, 0 CRC/FCS

0 unknown class, 0 too long, 0 too short

1420607 frames output, 138968464 bytes

0 discards, 0 errors

0 timeout discards, 0 credit loss

54 input OLS, 87 LRR, 122 NOS, 0 loop inits

79 output OLS, 7 LRR, 95 NOS, 0 loop inits

14 link failures, 38 sync losses, 2 signal losses

143 Transmit B2B credit transitions to zero

94 Receive B2B credit transitions to zero

0 2.5us TxWait due to lack of transmit credits

Percentage Tx credits not available for last 1s/1m/1h/72h: 0%/0%/0%/0%

500 receive B2B credit remaining

64 transmit B2B credit remaining

56 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters : never

Leonard(config-if)#

الحد الأقصى لرصيد إرسال RX هو 15 من المحول MDS 9148S Tempest:

من ال MDS 9148s المتصل، تمبست، هو يستطيع كنت رأيت الحد الأقصى TX يبث b2b دائن 15.

يتلقى محول MDS9710 Leonard 500 من الائتمان افتراضيا، وبالتالي فإن MDS9148S Switch Tempest سيتوفر أيضا على 500 من أرصدة إرسال B2B عبر TX، بينما يتم تخصيص 15 من الأرصدة (الحد الأقصى) كأولوية عالية (500 - 485 = 15).

Tempest# show int fc1/13 counter

fc1/13

5 minutes input rate 2624 bits/sec, 328 bytes/sec, 3 frames/sec

5 minutes output rate 1504 bits/sec, 188 bytes/sec, 3 frames/sec

1343331 frames input, 131489464 bytes

0 discards, 0 errors, 0 CRC/FCS

0 unknown class, 0 too long, 0 too short

1343332 frames output, 72878124 bytes

0 discards, 0 errors

0 timeout discards, 0 credit loss

9 input OLS, 2 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

12 output OLS, 20 LRR, 9 NOS, 0 loop inits

9 link failures, 0 sync losses, 0 signal losses

66 Transmit B2B credit transitions to zero

24 Receive B2B credit transitions to zero

0 2.5us TxWait due to lack of transmit credits

Percentage Tx credits not available for last 1s/1m/1h/72h: 0%/0%/0%/0%

64 receive B2B credit remaining

500 transmit B2B credit remaining

485 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

Tempest#

عندما يتم تغيير أرصدة الائتمان المتلقاة من MDS 9710 Leonard إلى أقل من 120، فسيتم وضع علامة أولوية عالية على واحد من أصل ثمانية أرصدة من نوع Tx:

Leonard(config)# int fc3/14

Leonard(config-if)# switchport fcrxbbcredit 112

Tempest# show int fc1/13 count

fc1/13

5 minutes input rate 1024 bits/sec, 128 bytes/sec, 3 frames/sec

5 minutes output rate 1536 bits/sec, 192 bytes/sec, 3 frames/sec

1360026 frames input, 133105756 bytes

0 discards, 0 errors, 0 CRC/FCS

0 unknown class, 0 too long, 0 too short

1360027 frames output, 73885304 bytes

0 discards, 0 errors

0 timeout discards, 0 credit loss

14 input OLS, 2 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 30 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

14 link failures, 0 sync losses, 0 signal losses

91 Transmit B2B credit transitions to zero

34 Receive B2B credit transitions to zero

0 2.5us TxWait due to lack of transmit credits

Percentage Tx credits not available for last 1s/1m/1h/72h: 0%/0%/0%/0%

64 receive B2B credit remaining

112 transmit B2B credit remaining

98 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

Tempest#