المحتويات

المقدمة

المحاكاة الظاهرية لمعرف المنفذ n-Port (NPIV)

المحاكاة الظاهرية N-Port (NPV)

دعم المنصات

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

الغرض من هذا المستند هو وصف الاختلافات بين المحاكاة الظاهرية لمعرف منفذ N-Port (NPIV) و N-Port

المحاكاة الافتراضية (NPV) وإظهار دعم النظام الأساسي لمركز البيانات.

المحاكاة الظاهرية لمعرف المنفذ n-Port (NPIV)

يسمح NPIV لاتصال مضيف قناة ليفية أو اتصال N-Port بأن يتم تخصيص معرفات N-Port متعددة أو معرفات قناة ليفية (FCID) عبر إرتباط واحد. يمكن الآن إدارة جميع معرفات فئات المورد (FCID) التي تم تعيينها على بنية قناة ليفية ككيانات فريدة على المضيف الفعلي نفسه. يمكن إستخدام تطبيقات مختلفة بالاقتران مع NPIV. في بيئة الأجهزة الافتراضية التي تعمل بها العديد من أنظمة التشغيل أو التطبيقات المضيفة على مضيف فعلي، يمكن الآن إدارة كل جهاز افتراضي بشكل مستقل عن مناطق المناطق وتصنيف الأسماء على أنها مقدمة ومنظورات الأمان.

المحاكاة الظاهرية N-Port (NPV)

يعد ملحق NPIV ميزة المحاكاة الافتراضية لمنفذ N-Port. تتيح ميزة المحاكاة الافتراضية لمنفذ N-Port للمحول النصلي أو جهاز البنية الذي يتم تركيبه أعلى الحامل إمكانية التصرف كمهايئ ناقل مضيف (HBA) قائم على المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (المعروف إختصارا باسم NPIV) إلى مدير القناة الليفية الرئيسي. يقوم الجهاز بتجميع منافذ المضيف المتصلة محليا أو منافذ N-Ports في وصلة واحدة أو أكثر (إرتباطات pseudo-interswitch) إلى المحولات الأساسية. في حين أن المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (المعروف بالاختصار NPIV) هي حل قائم على المضيف في المقام الأول، فإن المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (المعروف بالاختصار NPV) هي تقنية قائمة على المحولات في المقام الأول. وقد تم تصميم هذا المحول خصيصا لتقليل إدارة المحولات والمصاريف الإضافية في عمليات نشر شبكة منطقة التخزين (SAN) الأكبر حجما. ضع في الاعتبار أن كل محول قناة ليفية في بنية يحتاج إلى معرف مجال مختلف، وأن إجمالي عدد معرفات المجالات في بنية ما محدود. في بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا الحد منخفضا إلى حد ما اعتمادا على الأجهزة المتصلة بالقماش. ومع ذلك، فإن المشكلة هي أنك غالبا ما تحتاج إلى إضافة محولات القناة الليفية لزيادة حجم البنية الخاصة بك. لذلك، هناك تعارض فطري بين محاولة تقليل العدد الإجمالي للمحولات للحفاظ على عدد معرف المجال منخفضا بينما يحتاج أيضا إلى إضافة محولات للحصول على عدد منافذ مرتفع بما فيه الكفاية. الغرض من NPV هو معالجة هذه المشكلة.

يدعم نظام التشغيل Cisco Multilayer Data Switch (MDS) 9000 Nexus Operating System (NX-OS) المحاكاة الافتراضية لمعرف منفذ N (NPIV) المتوافقة مع معايير الصناعة، والتي تتيح عمليات تسجيل دخول متعددة للقنوات الليفية عبر منفذ N في نفس الوقت على إرتباط واحد مادي لقناة ليفية. يمكن أن تساعد مهايئات الناقل المضيف (HBAs) التي تدعم تقنية NPIV في تحسين أمان شبكة منطقة التخزين (SAN) من خلال تمكين تهيئة المناطق وأمان المنفذ بشكل مستقل لكل جهاز افتراضي (قسم نظام التشغيل) على الجهاز المضيف. بالإضافة إلى كونها مفيدة لاتصالات الخوادم، تعد المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (المعروفة بالاختصار NPIV) مفيدة للاتصال بين محولات شبكة التخزين (SAN) المركزية والطرفية.

تعد NPV ميزة مكملة تعمل على تقليل عدد معرفات مجالات القنوات الليفية في شبكات التخزين (SAN) المركزية الطرفية. لا تلتحق محولات البنية الخاصة بمجموعة Cisco MDS 9000 التي تعمل في وضع NPV ببنية؛ ولكنها فقط تمرر حركة مرور البيانات بين إرتباطات المحولات الأساسية والأجهزة الطرفية، مما يؤدي إلى إزالة معرفات المجال لهذه المحولات. يتم إستخدام NPIV بواسطة المحولات الطرفية في وضع NPV لتسجيل الدخول إلى أجهزة طرفية متعددة تقوم بمشاركة إرتباط إلى المحول الرئيسي.

دعم المنصات

يمكننا تلخيص إمكانات ميزات المحاكاة الافتراضية لمعرف منفذ N (NPV) وبروتوكول NPIV لنظام Cisco Datacenter الأساسي كما هو موضح أدناه:

اطلع على المزيد على الموقع: https://supportforums.cisco.com/discussion/12439416/ask-expert-design-configure-implement-and-troubleshoot-fibre-channel-over#sthash.uagEdSsU.dpuf