المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

نظرة عامة على الترقية دون أعطال

تعليمات ترقية MDS المحدثة - قابلة للتطبيق على جميع أنظمة MDS الأساسية

المقدمة

يصف هذا وثيقة تعليم لترقية NX-OS برمجية على cisco MDS 9000 sery Multilayer Director Switches (MDS).

معلومات أساسية

تلميح: للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول الإجراء الموضح في هذا المستند، ارجع إلى دليل تثبيت وترقية البرامج المناسب Cisco MDS 9000 NX-OS و SAN-OS.

نظرة عامة على الترقية دون أعطال

تدعم جميع محولات MDS عمليات ترقية وخفض غير معطلة، وفقا للقيود الواردة في ملاحظات إصدار MDS. يمكن العثور على جميع وثائق MDS، بما في ذلك ملاحظات الإصدار هنا: مجموعة وثائق Cisco MDS 9000 - الإصدار 9.x.

تنطبق هذه العملية على كل من الأنظمة المفتوحة ومحولات FICON MDS.

الإصدار الهدف هو إصدار NX-OS الذي تتم ترقية MDS أو تخفيضه إلى "تثبيت كل الخطوات". الإصدار النهائي هو إصدار NX-OS وهو الإصدار النهائي المطلوب. قد يتطلب الأمر عمليتي تثبيت أو أكثر من هذه الإصدارات المستهدفة الوسيطة للوصول إلى الإصدار الهدف النهائي. توجد مصفوفات الترقية غير المعطلة لكل من الأنظمة المفتوحة و FICON هنا: دليل ترقية البرامج الثابتة ونظام التشغيل NX 9000 Cisco MDS 9000 NX و الرجوع إلى إصدار إصدار إصدار إصدار 9.x. لقد تم تعديل هذه بحيثتتطلب جميع الترقيات من إصدار NX-OS قبل الإصدار 9.4(1a) إلى إصدار الهدفالنهائيمن NX-OS فيما بعد الترقية الأولى إلى NX-OS من الإصدار 9.4(1a) 9. 4 (1a). يلزم الرجوع إلى دليل ترقية البرامج والبرامج الثابتة بنظام التشغيل Cisco MDS 9000 NX-OS والرجوع إليها للحصول على تفاصيل.

في نظام التشغيل MDS من السلسلة 97xx المزود بمشرفين ثنائيين، يتم أثناء تثبيت نظام التشغيل NX، تحميل الصور الجديدة على المشرف في وضع الاستعداد. ثم يحدث تبديل لجعل المشرف في وضع الاستعداد الذي يقوم بتشغيل الرمز الجديد نشطا. ثم يتم تحميل الرمز على المشرف النشط سابقا، ويصبح المشرف الاحتياطي الجديد. يستمر مستوى البيانات في تمرير حركة مرور بيانات القناة الليفية. ثم تقوم الوحدات النمطية ببدء عملية الترقية دون انقطاع في أقل وحدة تم ترقيمها والمضي قدما إلى أعلى مستوى.

تحذير: مراجعة أفضل الممارسات المستكملة في القسم قبل الترقية.

تتضمن محولات البنية MDS 91xx أو 92xx أو 93xx Series مشرف واحد فقط. تتم إعادة تحميل المشرف (مستوى التحكم) دون انقطاع بعد اكتمال الترقية. يستمر مستوى البيانات في تمرير حركة مرور بيانات القناة الليفية دون انقطاع.

إذا كنت تنوي الترقية عبر برنامج Telnet أو بروتوكول Secure Shell (SSH) أو بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) (مدير البنية/مدير الجهاز)، فتأكد من توفر اتصال إيثرنت بكلا المشرفين. عندما تتم إعادة تشغيل المشرف دون انقطاع، يتم فقد جلسة عمل المحطة الطرفية.  يجب إعادة الاتصال بالمحول. قم بالاتصال بالمشرف الاحتياطي السابق الآن.

قد تتم ترقية محولات متعددة داخل نفس البنية في نفس الوقت. بمجرد ترقية جميع المحولات في البنية، يجب تقييم وظائف جميع الأجهزة على مدار فترة زمنية تبلغ 7 أيام تقريبا. في حالة عدم العثور على أي مشاكل، قد يتم تحديث المحولات الموجودة في البنية الاحتياطية.

ملاحظة: توصي Cisco بإكمال ترقيات NX-OS من وحدة التحكم المحلية

تعليمات ترقية MDS المحدثة - قابلة للتطبيق على جميع أنظمة MDS الأساسية

تم تحديث أفضل الممارسات لترقية محولات MDS 9000 Series لضمان تجربة سلسة مع بائعي البرامج المستقلين (ISSU). قبل إصدار تثبيت كل kickstart... نظام ... أمر، والتزم بهذه الإجراءات بدقة.

ملاحظة: الإصدار الهدف هو إصدار NX-OS الذي تتم ترقية MDS أو تخفيضه إلى "تثبيت كل الخطوات". الإصدار النهائي هو إصدار NX-OS وهو الإصدار النهائي المطلوب. قد يتطلب الأمر عمليتي تثبيت أو أكثر من هذه الإصدارات متوسطة الهدف للوصول إلى الإصدار الهدف النهائي. يجب تكرار هذه العملية لكل إصدار متوسط للهدف والإصدار النهائي للهدف.

ملاحظة: تحقق من مسار الترقية أو الرجوع إلى الإصدار الهدف النهائي المدعوم دون أعطال. يمكن العثور على ذلك في فصل مسارات الرجوع إلى إصدارات أقدم من البرنامج Cisco MDS NX-OS المدعوم في دليل ترقية البرامج الثابتة وترقيتها، الإصدار 9.x:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/mds9000/sw/9x/upgrade/cisco-mds-9000-software-upgrade-downgrade-guide-9x.html

1. احفظ نسخة من show tech support detail كملف مضغوط.

يحتوي هذا على تكوين المحول الحالي وملفات السجل وحالة جميع الواجهات. في حالة حدوث مشكلة أثناء الترقية أو بعدها، يساعد الحصول على حالة المحول قبل الترقية في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، كما يقلل الوقت اللازم لتشخيص إحدى المشكلات. في إصدارات NX-OS 8.4(2b) والإصدارات الأحدث، يمكن إستخدام الأمر tac-pac. في الإصدارات قبل إستخدام الأمر show tech-support detail.

mds9124V# tac-pac

Collecting show tech-support details...

Show tech details will take 4-8 minutes to complete. Please Wait ...

Collecting show logging onboard...

tacpac file volatile:mds9124V_tacpac_2025-08-22.gz created.

mds9124V#

2. احفظ ملف TAC-PAC/TechSupport الخارجي للمحول.

انسخ TAC-PAC/Techsupport الذي قمت بحفظه للتو إلى خادم TFTP الخاص بك لإعادة تسميته لتضمين 'before_install'. وهذا يحقق ثلاثة أمور: وهو يتحقق من أن لديك خادم TFTP عاملا، ويتحقق من أنه يمكنك الوصول إلى الخادم عبر شبكة IP، ويضع نسخة من التكوين في موقع خارجي على المحول بحيث يكون لديك نسخة إحتياطية في حالة فشل أحد المحولات.

MDS9124V# move volatile:F241-16-10-9124V-3_tacpac_2025-08-22.gz volatile:F241-16-10-9124V-3_tacpac_2025-08-22_before_install.gz

MDS9124V# copy volatile: tftp:

<prompts for file name> mds9124V_tacpac_2025-08-22_before_install.gz

<prompts for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

ملاحظة: في المثال أعلاه، يتم إستخدام tftp. كما يدعم MDS كلا من FTP و SCP و SFTP.

3. (إختياري) احفظ الصور الحالية المستخدمة خارج المحول.

تحقق من وجود نسخة من الصور الحالية على خادم TFTP لديك بحيث يكون لديك نسخة إحتياطية في الحدث الذي يجب عليك إرجاعه إلى الإصدار الأصلي. إذا لم تقم بذلك، فانسخه من المحول إلى خادم TFTP في هذا الوقت. لتحديد الصور الحالية، قم بإصدار الأمر show version. وفيما يلي بعض الأمثلة:

MDS9124V# copy bootflash: tftp:

<prompts for file name> m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.3.2a.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

MDS9148V# copy bootflash: tftp:

<prompts for file name> m9124v-s8ek9-mz.9.3.2a.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

ملاحظة: بالنسبةprompts for file nameللإدخالات، أستخدم إصدارك الحالي الفعلي

ملاحظة: في المثال أعلاه، يتم إستخدام tftp. كما يدعم MDS كلا من FTP و SCP و SFTP.

4.تنزيل النظام الهدف وصور Kickstart.

قم بتنزيل صور NX-OS الجديدة من صفحة تنزيل برامج Cisco. تحتاج إلى كل من Kickstart وصورة نظام. ضعهم على خادم TFTP في دليل TFTP الافتراضي.

توفر Cisco نوعين من برامج NX-OS. الحمولة غير المشفرة، تعرف أيضا بتشفير غير الحمولة (NPE)، الإصدارات مخصصة للبلدان أو الحكومات التي قامت وزارة التجارة الأمريكية بإدراج أسمائها على قائمة البرامج غير المصدرة التي تتضمن التشفير. لا يتم تضمين بعض قدرات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدمة في إصدارات NPE. كما يمكن أن تحد إصدارات NPE من قدرة Cisco على توفير حلول بديلة أو إصلاحات سريعة. يتم فقط للعملاء الذين يخضعون لقيود التصدير تشغيل إصدارات NPE.

يمكن إستخدام هذا الجدول لاختيار سلسلة المحولات لديك وصورة برنامج المحول:

نوع المحول Cisco MDS Series Switch

اصطلاح التسمية

MDS 9124V Series

يبدأ اسم الملف بالطراز m9124v-s8ek9

السلسلة MDS 9132T

يبدأ اسم الملف بالطراز m9100-s6ek9

السلسلة MDS 9148S

يبدأ اسم الملف بالطراز m9100-s5ek9

السلسلة MDS 9148T

يبدأ اسم الملف بالطراز m9148-s6ek9

MDS 9148V Series

يبدأ اسم الملف مع m9148v-s8ek9

MDS 9220i Series

يبدأ اسم الملف بالطراز m9220-s7ek9

MDS 9250i Series

يبدأ اسم الملف بالطراز m9250-s5ek9

السلسلة MDS 9396S

يبدأ اسم FIle مع m9300-s1ek9

السلسلة MDS 9396T

يبدأ اسم FIle مع m9300-s2ek9

MDS 9396V Series

يبدأ اسم FIle مع m9396v-s3ek9

الوحدة النمطية للمشرف MDS 9710، 9706، و 9718 Series Supervisor Module-3

يبدأ اسم الملف ب m9700-sf3ek9

الوحدة النمطية للمشرف MDS 9710، 9706، و 9718 Series Supervisor Module-4

يبدأ اسم الملف بالطراز m9700-sf4ek9

ملاحظة: في صفحة تنزيل Cisco، قم بالمرور فوق اسم الملف للحصول على ملخص الرسالة 5 (MD5)

5. تأكد من وجود مساحة حرة كافية على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) لإضافة الصور الجديدة.

إذا لم تكن هناك مساحة كافية على bootflash للاحتفاظ بالنظام المستهدف وصور kickstart، فيجب عليك مسح ملف صورة النظام على الأقل. ابق صورة kickstart بحيث أنه في حالة حدوث عطل، يمكنك الحصول على المحول إلى نقطة حيث يمكنك تحميل (TFTP) صورة جديدة. بمجرد الترقية، يمكنك حذف الإصدار القديم. ملاحظة: يتعذر حذف الصور الحالية.

أدخل الأمر dir للتحقق من المساحة الخالية من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash):

MDS9124V# dir bootflash:

وبالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتشغيل محول MDS 9700 ذي مشرف مزدوج، فأدخل هذا الأمر للتحقق من وجود مساحة حرة كافية على المشرف في وضع الاستعداد أيضا:

MDS9700# dir bootflash://sup-standby/

6. قم بتنزيل الصور الجديدة إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) على المحول من خادم TFTP:

MDS9124V# copy tftp: bootflash:

<prompts for file name> m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

MDS9124V# copy tftp: bootflash:

<prompts for file name> m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

ملاحظة: في المثال أعلاه، يتم إستخدام tftp. كما يدعم MDS كلا من FTP و SCP و SFTP.

التحقق من صحة المجموع الاختباري والمبلغ الاختباري MD5:

مثال المجموع الاختباري MD5 صالح:

MDS9124V# show version image m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

MD5 Verification Passed

image name: m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

bios: v1.11.0(11/27/2024)

system: version 9.4(3a)

compiled: 3/1/2025 12:00:00 [03/25/2025 00:13:28]

MDS9124V#

مثال على المجموع الاختباري MD5 غير صالح، ويجب إعادة تنزيله.

MDS9124V# show version image m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

MD5 Verification Failed

Image integrity check failed

7. احفظ تكوين تحليلات SAN وقم بتعطيل ميزة تحليلات SAN مؤقتا.

يجب القيام بهذه الخطوة إذا كانت جميع الخطوات التالية صحيحة:

1. تم تمكين تحليلات SAN.

2. طراز المحول هو محول MDS 9700 ويحتوي على وحدة أو أكثر بسرعة 32 جيجابت في الثانية "وحدة FC المتقدمة بسرعة 4/8/16/32 جيجابت في الثانية طراز DS-X9648-1536K9"

1. بالنسبة لمحولات IBM التي تحمل العلامة 9700، يكون طراز IBM للوحدة النمطية 4/8/16/32 Gbps Advanced FC 01FT644.

3. طراز المحول هو MDS 9132T أو MDS 9148T أو MDS 9396T

عندما يتضمن مسار الترقية غير المعطل أكثر من ترقية إلى الإصدار الهدف النهائي، فيجب القيام بهذه الخطوة فقط على الترقية الأولى إلى نظام تشغيل NX.

يتم القيام بذلك بسبب مشكلة يمكن أن تتسبب في تلف TCAM عند تمكين التحليلات وإجراء ترقية NX-OS. ستتم إعادة تمكين التحليلات في الخطوة 7 بمجرد اكتمال الترقية. إذا كان الأمر show feature يعرض التحليلات على أنها معطلة، فيمكن تخطي هذه الخطوة والخطوة 14. وثقت هذا إصدار في cisco بق id CSCwo03706 - لن تظهر واجهة القناة الليفية / التبديل إلى التقسيم الليني.

يوضح الأمر التالي أن الوحدة النمطية بسرعة 32 جيجابت في الثانية موجودة في الفتحة 12 في الطراز MDS 9718:

MDS9718# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     2/4/8/10/16 Gbps Advanced FC Module DS-X9448-768K9     ok

4    48     2/4/8/10/16 Gbps Advanced FC Module DS-X9448-768K9     ok

9    0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9      ha-standby

10   0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9      active *

11   34     1/10/40G IPS,2/4/8/10/16G FC Module DS-X9334-K9        ok

12   48     4/8/16/32 Gbps Advanced FC Module   DS-X9648-1536K9    ok

13   48     8/16/32/64 Gbps Advanced FC Module  DS-X9748-3072K9    ok

يوضح الأمر التالي أن وحدة بسرعة 32 جيجابت في الثانية موجودة في الفتحة 12 في شبكة منطقة تخزين (SAN) تحمل علامة IBM التجارية SAN192C (9706):

SAN192C# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     4/8/16/32 Gbps Advanced FC Module   01FT644 48x32 FC   ok

2    48     8/16/32/64 Gbps Advanced FC Module  03FR076 48x64 FC   ok

3    0      Supervisor Module-4                 02JD753 SF4        active *

4    0      Supervisor Module-4                 02JD753 SF4        ha-standby

5    34     1/10/40G IPS,2/4/8/10/16G FC Module 01FT645 24/10 EX   ok

6    48     8/16/32/64 Gbps Advanced FC Module  03FR076 48x64 FC   ok

يوضح الأمر التالي نوع المحول هو 9148T:

MDS9148T# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_serie

s_home.html

Copyright (c) 2002-2025, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.11.0

loader:    version N/A

kickstart: version 9.4(3b)

system:    version 9.4(3b)

BIOS compile time:       11/27/2024

kickstart image file is: bootflash:///m9148-s6ek9-kickstart-mz.9.4.3b.bin

kickstart compile time:  5/24/2025 12:00:00 [05/28/2025 12:25:54]

system image file is:    bootflash:///m9148-s6ek9-mz.9.4.3b.bin

system compile time:     5/24/2025 12:00:00 [05/28/2025 13:58:43]

Hardware

cisco MDS 9148T 48X32G FC (1 RU) Chassis ("4/8/16/32 Gbps FC/Sup-4")

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 @ 2.40GHz with 5735444 kB of memory.

Processor Board ID JAE22500MUN

Device name: F241-14-08-9148T-2

bootflash:    3735552 kB

Kernel uptime is 8 day(s), 1 hour(s), 27 minute(s), 47 second(s)

Last reset at 462831 usecs after Thu Aug 14 19:44:56 2025

Reason: Reset due to upgrade

System version: 8.4(2d)

Service:

plugin

Core Plugin

MDS9148T#

يوضح الأمر التالي أن تحليلات الميزة ممكنة:

MDS9718# show feature | i analytics

analytics          1        enabled

في حالة تمكين تحليلات شبكة التخزين (SAN)، احفظ نسخة من تكوين تحليلات شبكة التخزين (SAN) لكلا المشرفين.

MDS9718# echo "configure terminal" > before_issu_analytics.cfg

MDS9718# show running-config analytics >> before_issu_analytics.cfg

إذا قام MDS 9700 أو IBM 9700 بنسخ تكوين التحليلات إلى المشرف في وضع الاستعداد:

MDS9718# copy before_issu_analytics.cfg bootflash://sup-standby/

تعطيل تحليلات SAN للميزة مؤقتا.

MDS9718# configure terminal

MDS9718(config)# no feature analytics

MDS9718(config)# end

MDS9718# copy running-config startup-config

8. تحديد أي تأثير للتثبيت.

يتحقق هذا من الصور، ويضمن أنها متوافقة مع المحول. ويتم القيام بذلك من خلال الأمر show install all impact:

MDS9124V# show install all impact system m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin kickstart m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin

Installer will perform impact only check. Please wait.

Verifying image bootflash:/m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin for boot variable "kickstart".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin for boot variable "system".

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.                                                 [####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "bios" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing Compact Flash and TCAM sanity test.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.                                          [####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes  non-disruptive         reset

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  ----------------------------------------  --------------------  ------------

1      system                                   9.3(2a)               9.4(3a)           yes

1   kickstart                                   9.3(2a)               9.4(3a)           yes

1        bios   v1.11.0(11/27/2024):v1.11.0(11/27/2024)   v1.11.0(11/27/2024)            no

MDS9124V#

تلميح: يجب إدخال هذا الأمر كسطر واحد، وليس كسطر منفصل.  لا يتم إستخدام هذا الأمر للتثبيت، ولكن يمكن إستخدامه للتحقق من عملية التثبيت وتوفير تقرير يعرض الإصدارات القادمة والموجهة.  كما يعرض ما إذا كانت هذه الترقية معطلة أو غير معطلة عند مرور الوقت لتنفيذ الترقية.

ملاحظة: يجب إغلاق جميع جلسات نقل الملفات (مثل SFTP/SCP) إلى المحول قبل بدء عملية الترقية/الرجوع إلى إصدار سابق. يمكن أن تتسبب أي جلسات نقل ملفات مفتوحة في إعادة تحميل المحول بشكل فوضوي في وقت ISSU/D. رأيت cisco بق id CSCvo2269 و cisco بق id CSCvu52058 ل كثير معلومة.  اشتكى العملاء من أن MobaXterm يفتح جلسة SFTP عند فتح جلسة SSH، ويمكنه منع الترقية من الحدوث.

9. التحقق من عدم التوافق بين إصدارات NX-OS.

قم بإصدار الأمر show incompatibility system <target system image name>للتحقق من عدم التوافق بين إصدارات NX-OS، وأي أحداث محول من شأنها منع الترقية من الترقية. سيضمن ذلك أيضا أن نظام الملفات /var/volatile/tmp يحتوي على مساحة كافية للمتابعة. فيما يلي مثال:

MDS9124V# show incompatibility system m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

Checking incompatible configuration(s):

No incompatible configurations

Checking dynamic incompatibilities:

No incompatible configurations

MDS9124V#

10. تحقق من أن نظام الملفات /var/volatile/tmp لا يستخدم أكثر من 9٪:

MDS9124V# show  system internal flash  | inc Mount|/var/volatile/tmp

Mount-on                  1K-blocks      Used   Available   Use%  Filesystem

/var/volatile/tmp            614400       104      614296      1   none

MDS9124V#

ملاحظة: يوضح المثال أعلاه أن نظام الملفات يتم إستخدامه بنسبة 1٪ فقط، لذلك فمن الأمان الانتقال إلى الخطوة التالية. إن ال /var/volatile/tmp مبرد استعملت نظام أكثر من 9٪، لا يستمر مع ال install واتصل ال cisco TAC.

11. قم بتحديث BIOS من صورة النظام الجديدة.

ولكل نوع معين من الأجهزة إصدارات BIOS خاصة به. يختلف الترقيم بشكل كبير حسب النوع المحدد من الأجهزة مثل المشرف ووحدة التبديل وما إلى ذلك.

تم إدخال نظام إدخال وإخراج أساسي (BIOS) مشرف جديد في NX-OS 9.4(2) لمعالجة CVE-2024-20397. ويكون هذا الإجراء مناسبا عندما يكون إصدار NX-OS الحالي من 8.4(2) إلى 9.3(2a)، ويكون الإصدار NX-OS الهدف هو 9.4(2) أو أعلى. تأكد من نسخ صور NX-OS بالفعل إلى المشرف قبل متابعة هذه الخطوات. قم بتثبيت أحدث نسخة مشرف BIOS يدويا على كل مشرف باستخدام أمر مخفي. على نظام MDS 9700 مزود بمشرفين مزدوجين، يجب القيام بذلك على كل مشرف. في هذا المثال، يتم تثبيت BIOS من 9.4(2a):

MDS9124V# install module 1 bios system m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin forced

Warning: Installing Bios forcefully...!

Warning: Please do not remove or power off the module at this time

Upgrading primary bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 1

Upgrading alternate bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 1

MDS9124V#

في هذا المثال، تتم ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في الطراز MDS 9718 مع وجود مشرفين في الفتحتين 9 و 10:

MDS9718# show module | include Supervisor

9    0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9     active *

10   0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9     ha-standby

MDS9718#

MDS9718# install module 9 bios system m9700-sf4ek9-mz.9.4.2a.bin forced

Warning: Installing Bios forcefully...!

Warning: Please do not remove or power off the module at this time

Upgrading primary bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 9

Upgrading alternate bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 9

MDS9718#

MDS9718# install module 10 bios system m9700-sf4ek9-mz.9.4.2a.bin forced

Warning: Installing Bios forcefully...!

Warning: Please do not remove or power off the module at this time

Upgrading primary bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 10

Upgrading alternate bios

Started bios programming .... please wait

[############################100%############################]

BIOS install succeeded for module 10

MDS9718#

12. ترقية NX-OS على المحول.

استمر في الترقية إلى الإصدار الجديد من NX-OS باستخدام الأمر 'install all':

فيما يلي مثال على ترقية MDS 9124V إلى NX-OS 9.4(4):

MDS9124V# install all kickstart m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.4.bin system m9124v-s8ek9-mz.9.4.4.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.4.bin for boot variable "kickstart".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.4.bin for boot variable "system".

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.                                                                          [####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.4.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.4.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "bios" version from image bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.4.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing Compact Flash and TCAM sanity test.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.                                                                   [####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes  non-disruptive         reset

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  ----------------------------------------  --------------------  ------------

1      system                                   9.4(1a)                9.4(4)           yes

1   kickstart                                   9.4(1a)                9.4(4)           yes

1        bios   v1.11.0(11/27/2024):v1.11.0(11/27/2024)   v1.11.0(11/27/2024)            no

Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.                                                                                 [####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about the upgrade.                                                                      [####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Upgrade can no longer be aborted, any failure will result in a disruptive upgrade.

Freeing memory in the file system.                                                                         [####################] 100% -- SUCCESS

Loading images into memory.                                                                                [####################] 100% -- SUCCESS

Saving linecard runtime state.                                                                             [####################] 100% -- SUCCESS

Saving supervisor runtime state.                                                                           [####################] 100% -- SUCCESS

Saving mts state.                                                                                          [####################] 100% -- SUCCESS

Reloading the kernel to proceed with the upgrade.

All telnet and ssh connections will now be temporarily terminated.

F241-16-11-9124V-1#

MDS BIOS: v1.11.0 Date: 11/27/2024 15:45:42

System Date: 08/27/2025  Time: 18:43:44.0

Booting bootflash:/m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.4.bin

Trying diskboot

Filesystem type is ext2fs, partition type msdos.

Image SWID valid

Image MD5Sum match

OS Image Key Type: Development KEY

Image Signature verification was Successful.

Boot Time: 8/27/2025  18:43:51

INIT: version 2.88 booting

USB device found..

boot device node /dev/sda

obfl flash device node /dev/sdb

Checking obfl filesystem. done.

Checking all filesystems.... done.

ACT2: ACT2 AUTHENTICATION TEST STATUS : SUCCESS

/etc/rc.d/rcS.d/S81mcelog-init: line 33: boot_debug: command not found

Starting mcelog daemon

Loading system software

isanimg_passed_by_sycli::

System image digital signature verification successful.

Uncompressing system image: bootflash:/m9124v-s8ek9-mz.9.4.4.bin Wed Aug 27 18:44:37 UTC 2025

blogger: nothing to do.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

..done Wed Aug 27 18:44:39 UTC 2025

INIT: Entering runlevel: 3

starting statd: done

2025 Aug 27 18:44:50 F241-16-11-9124V-1 %SYSLOG-2-SYSTEM_MSG : Syslogs wont be logged into logflash until logflash is online

2025 Aug 27 18:44:53 F241-16-11-9124V-1 %KERN-2-SYSTEM_MSG: [   14.911303] igb_probe: Could not do igb_proc_init - kernel

2025 Aug 27 18:45:10 F241-16-11-9124V-1 %CARDCLIENT-2-REG: OK

2025 Aug 27 18:45:17 F241-16-11-9124V-1 %PMON-SLOT1-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Config download success .

2025 Aug 27 18:45:19 F241-16-11-9124V-1 %PLATFORM-2-PS_DETECT: Power supply 1 detected but shutdown (Serial number LIT24512HRP)

2025 Aug 27 18:45:19 F241-16-11-9124V-1 %PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 2 ok(Serial number LIT24512HSG)

2025 Aug 27 18:45:19 F241-16-11-9124V-1 %PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply 2 ok

User Access Verification

Continuing with installation process, please wait.

The login will be disabled until the installation is completed.

Status for linecard upgrade.                                                                               [####################] 100% -- SUCCESS

Performing supervisor state verification.                                                                  [####################] 100% -- SUCCESS

Supervisor non-disruptive upgrade successful.

Install has been successful.

فيما يلي مثال على ترقية MDS 9710 إلى NX-OS 9.4(3a):

MDS9710# install all kickstart m9700-sf4ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin system m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/m9700-sf4ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin for boot variable "kickstart".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin for boot variable "system".

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "slc4xb" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "bios" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "lctsh" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "slcf32" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "slc-hindon" version from image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module bootable Impact Install-type Reason

------ -------- -------------- ------------ ------

1 yes non-disruptive rolling

4 yes non-disruptive rolling

5 yes non-disruptive reset

6 yes non-disruptive reset

8 yes non-disruptive rolling

9 yes non-disruptive rolling

10 yes non-disruptive rolling

Other miscellaneous information for installation:

Module info

------ ----------------------------------

8 FC ports 1-24 are hitless, IPS 1-8 are hitful, and Intelligent Applications running are hitful

Images will be upgraded according to following table:

Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required

------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------

1 slc4xb 9.4(2a) 9.4(3a) yes

1 bios v1.10.23(04/07/20):v1.10.23(04/07/20) v1.10.23(04/07/20) no

4 slc4xb 9.4(2a) 9.4(3a) yes

4 bios v1.10.23(04/07/20):v1.10.23(04/07/20) v1.10.23(04/07/20) no

5 system 9.4(2a) 9.4(3a) yes

5 kickstart 9.4(2a) 9.4(3a) yes

5 bios v2.21.0(11/27/2024):v2.21.0(11/27/2024) v2.21.0(11/27/2024) no

6 system 9.4(2a) 9.4(3a) yes

6 kickstart 9.4(2a) 9.4(3a) yes

6 bios v2.21.0(11/27/2024):v2.21.0(11/27/2024) v2.21.0(11/27/2024) no

8 lctsh 9.4(2a) 9.4(3a) yes

8 bios v4.2.19(05/16/2023):v4.2.19(05/16/2023) v4.2.19(05/16/2023) no

9 slcf32 9.4(2a) 9.4(3a) yes

9 bios v4.1.56(05/16/2023):v4.1.56(05/16/2023) v4.1.56(05/16/2023) no

10 slc-hindon 9.4(2a) 9.4(3a) yes

10 bios v1.11.0(11/27/2024):v1.11.0(11/27/2024) v1.11.0(11/27/2024) no

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS

Syncing image bootflash:/m9700-sf4ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin to standby.

[####################] 100% -- SUCCESS

Syncing image bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin to standby.

[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 4: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 5: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 6: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 8: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 9: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

Module 10: Upgrading bios/loader/bootrom/power-seq.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

[####################] 100% -- SUCCESS

ME Firmware Status #1: 0x000F0345

ME Firmware Status #2: 0x3800E000

ME Current State: Operational

ME Error Code: No Error

ME Operational Firmware Version: 06:3.0.3.214

CPU Signature - 0x00050663: Version - 0x00050660

CPU - 1 : Cores - 8 : HTEn - 1 : HT - 2 : Features - 0xBFEBFBFF

MicroCode Version : 0x0700001E

Banzai FPGA Information:

BANZAI BusNum 3B Tornado VenID = 0x1137 DevId = 0x141 PCI address 0xF800000C

BANZAI FPGA BusNum 3C VenID = 0x10EE DevId = 0x7 PCI address 0xBC000000

BANZAI LPC VenID = 0x8086 DevId = 0x8C54

Revison Number = 0x14

BIOS = Primary 0x200

Primary SB_Result: 0x18C3140

SB_Address: 0xFFDE008C

SB_Error: 0x0

Secondary SB_Result: 0x0

SB_Address: 0x0

SB_Error: 0x0

Enable OS Watchdog timer. Value 0x7FC00

Punch SPI boot timer Stop. Value 0x300

IOFPGA MISC RESET REG 0x18. Default Value 0x0

IOFPGA MISC RESET REG 0x18. Value 0x400

Config S2S Command register 0x704. Value 0x4

Config S2S Config register 0x700. Value 0x800000F

IDROM MAC Address = 10:B3:D6:8E:19:04

Disable GBE ASPM

SATA Port 0: Micron_5100_MT - 240.0 GB

NEXUS OS Boot Mode = 0x0

Selected Boot Option:

NEXUS OS: GRUB Boot

CISCO SUP3DC3X BIOS: v2.21.0 Date: 11/27/2024 12:29:13

Pre OS Boot Entry:

IO-FPGA: Disabled OS Watch Dog Timer!

PMB2_REG(0x8)=0xaa

S2S_REG(0x24)=0x1

Booting bootflash:/m9700-sf4ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin

Trying diskboot

Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

Image SWID valid

Image Signature verification was Successful.

Boot Time: 8/27/2025 12:41:37

Cisco OS Boot Entry:

IO-FPGA: Enabled the OS Watch Dog Timer!

INIT: version 2.88 booting

Checking Bootflash

Bootflash firmware upgrade not required

Checking SSD

Checking firmware version for SSD

Firmware is already at latest version

OBFL device found as /dev/sda

usb device (2-1:1.0) /dev/sdb found after 0 iterations

boot device node /dev/sdb

cat: /sys/bus/usb/devices/1-1.1/dev: No such file or directory

mknod: invalid minor device number ''

Checking obfl filesystems...[ 35.469121] OBFL Error: (line 1265):obfl_global_header_check: number of blocks 5 not valid, expected 6

Checking all filesystems..r.r.r.R.r done.

[ 59.398556] SUP booted with primary IO-FPGA

[ 59.448706] in cctrl2 module

[ 59.483190] registering callback

Starting mcelog daemon

Starting rpcbind daemon...done.

creating NFS state directory: done

starting 8 nfsd kernel threads: done

starting mountd: done

starting statd: done

Loading system software

/bootflash//m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin read done

System image digital signature verification successful.

Uncompressing system image: bootflash:/m9700-sf4ek9-mz.9.4.3a.bin Wed Aug 27 12:43:13 UTC 2025

blogger: nothing to do.

C

..done Wed Aug 27 12:43:19 UTC 2025

INIT: Entering runlevel: 3

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

User Access Verification

Continuing with installation, please wait

2025 Aug 27 12:45:31 MDS9710 %USBHSD-2-MOUNT: logflash: online

Module 5: Waiting for module online.

-- SUCCESS

2025 Aug 27 12:50:50 MDS9710 %KERN-2-SYSTEM_MSG: [ 523.196775] Switchover started by redundancy driver - kernel

2025 Aug 27 12:50:50 MDS9710 %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is becoming active (pre-start phase).

2025 Aug 27 12:50:50 MDS9710 %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: Supervisor 5 is becoming active.

2025 Aug 27 12:50:51 MDS9710 %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.

2025 Aug 27 12:50:54 MDS9710 %PLATFORM-1-PFM_ALERT: Disabling ejector based shutdown on sup in slot 5

2025 Aug 27 12:50:55 MDS9710 %IVR-2-IVR_NAT_INFO: Only IVR NAT is supported on this platform in this NX-OS release. IVR NAT is not enabled by default - it must be explicitly enabled.

2025 Aug 27 12:55:17 MDS9710 %USBHSD-STANDBY-2-MOUNT: logflash: online

2025 Aug 27 12:55:17 MDS9710 %USBHSD-STANDBY-2-MOUNT: slot0: online

2025 Aug 27 12:58:49 MDS9710 %PLATFORM-1-PFM_ALERT: Enabling ejector based shutdown on sup in slot 6

Module 1: Non-disruptive upgrading.

[# ] 0%2025 Aug 27 12:59:45 MDS9710 %PLATFORM-1-PFM_ALERT: Enabling ejector based shutdown on sup in slot 5

2025 Aug 27 13:00:33 MDS9710 %MODULE-2-MOD_EOL_WARN: module 1 (DS-X9448-768K9) is approaching End of Life date. Refer to https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9700-series-multilayer-directors/eos-eol-notice-c51-742195.html for EOL notice

2025 Aug 27 13:00:43 MDS9710 %PMON-SLOT1-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Con[####################] 100% -- SUCCESS

Module 4: Non-disruptive upgrading.

[# ] 0%2025 Aug 27 13:01:59 MDS9710 %MODULE-2-MOD_EOL_WARN: module 4 (DS-X9448-768K9) is approaching End of Life date. Refer to https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9700-series-multilayer-directors/eos-eol-notice-c51-742195.html for EOL notice

2025 Aug 27 13:02:08 MDS9710 %PMON-SLOT4-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Con[####################] 100% -- SUCCESS

Module 8: Non-disruptive upgrading.

[# ] 0%2025 Aug 27 13:05:32 MDS9710 %PMON-SLOT8-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Config download success .

Module 9: Non-disruptive upgrading.

[# ] 0%2025 Aug 27 13:10:19 MDS9710 %PMON-SLOT9-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Config download success . [####################] 100% -- SUCCESS

Module 10: Non-disruptive upgrading.

[# ] 0%2025 Aug 27 13:12:31 MDS9710 %PMON-SLOT10-2-PMON_CRIT_INFO: Port Monitor Critical Information: Config download success . [####################] 100% -- SUCCESS

Install has been successful.

13. تحقق من التثبيت.

تحقق من نجاح التثبيت واكتماله من خلال إصدار الأمر show version وملاحظة أن النظام وإصدارات kickstart هما الإصداران المتوقعان:

MDS9124V# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_serie

s_home.html

Copyright (c) 2002-2025, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.11.0

loader:    version N/A

kickstart: version 9.4(3a)

system:    version 9.4(3a)

BIOS compile time:       11/27/2024

kickstart image file is: bootflash:///m9124v-s8ek9-kickstart-mz.9.4.3a.bin

kickstart compile time:  3/1/2025 12:00:00 [03/24/2025 22:26:25]

system image file is:    bootflash:///m9124v-s8ek9-mz.9.4.3a.bin

system compile time:     3/1/2025 12:00:00 [03/25/2025 00:13:28]

Hardware

cisco MDS 9124V 24X64G FC (1 RU) Chassis ("24X8/16/32/64 Gbps FC/Sup-4")

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 8053200 kB of memory.

Processor Board ID JAE26220SYR

Device name: F241-16-10-9124V-3

bootflash:    7364608 kB

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 2 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 356414 usecs after Fri Aug 22 20:22:16 2025

Reason: Reset due to upgrade

System version: 9.3(2a)

Service:

plugin

Core Plugin

MDS9124V#

على MDS 9700s تحقق من أن جميع الوحدات النمطية على مستوى NX-OS الصحيح من خلال الأمر show module:

MDS9710# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     2/4/8/10/16 Gbps Advanced FC Module DS-X9448-768K9     ok

4    48     2/4/8/10/16 Gbps Advanced FC Module DS-X9448-768K9     ok

5    0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9      active *

6    0      Supervisor Module-4                 DS-X97-SF4-K9      ha-standby

8    34     1/10/40G IPS,2/4/8/10/16G FC Module DS-X9334-K9        ok

9    48     4/8/16/32 Gbps Advanced FC Module   DS-X9648-1536K9    ok

10   48     8/16/32/64 Gbps Advanced FC Module  DS-X9748-3072K9    ok

Mod  Power-Status  Reason

---  ------------  ---------------------------

2    powered-dn     Configured Power down

3    powered-dn     Configured Power down

Mod  Sw               Hw

---  ---------------  ------

1    9.4(3a)          1.1

4    9.4(3a)          1.3

5    9.4(3a)          1.0

6    9.4(3a)          1.0

8    9.4(3a)          1.0

9    9.4(3a)          1.0

10   9.4(3a)          1.0

...

14. إعادة تمكين التحليلات (إذا لزم الأمر):

عندما يتضمن مسار الترقية غير المعطل أكثر من ترقية إلى الإصدار الهدف النهائي، فيجب القيام بهذه الخطوة فقط على آخر ترقية NX-OS. أي، الترقية إلى الإصدار الهدف النهائي. بمجرد اكتمال الترقية إلى الإصدار الهدف النهائي، إذا تم تعطيل ميزة التحليلات في الخطوة 7، يمكن الآن إعادة تمكينها كما يلي:

MDS9718# run before_issu_analytics.cfg

15. احفظ نسخة من Show Tech-support Details بعد اكتمال الترقية:

mds9124V# tac-pac

Collecting show tech-support details...

Show tech details will take 4-8 minutes to complete. Please Wait ...

Collecting show logging onboard...

tacpac file volatile:mds9124V_tacpac_2025-08-22.gz created.

mds9124V#

16. انسخ دعم TAC-PAC/TechSupport الذي قمت بحفظه للتو إلى خادم TFTP.

في حالة وجود أسئلة حول التثبيت يمكن مقارنة TAC-PAC قبل التثبيت مع tac-PAC بعد التثبيت. لاحظ الأمر 'move' الذي يعيد تسمية الملف:

MDS9124V# move volatile:F241-16-10-9124V-3_tacpac_2025-08-22.gz volatile:F241-16-10-9124V-3_tacpac_2025-08-22_after_install.gz

MDS9124V#

MDS9124V# copy volatile:F241-16-10-9124V-3_tacpac_2025-08-22_after_install.gz tftp://192.168.1.1

Trying to connect to tftp server......

Connection to server Established. Copying Started.....

-

TFTP put operation was successful

Copy complete.

MDS9124V#