المحتويات

المقدمة

ورقة بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتوصيل طراز Cisco Multilayer Data Switch (MDS) 9000 Family

للحصول على جهاز إرسال/إستقبال قصير الموجة

لوصلة قصيرة المدى

أنواع الاختبارات

إختبار طول الكبل/زمن الوصول

إختبار مولد المرور

تكوين مهمة مجدول

المقدمة

يصف هذا المستند نوع المحول/الوحدة النمطية/SFP والكبلات التي يجب التحقق من دعمها، عند حدوث مشكلة في أخطاء البت/الكلمة.

تمت المساهمة من قبل عفروج أحمد وإد مزوريك، مهندسي TAC من Cisco.

ورقة بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتوصيل طراز Cisco Multilayer Data Switch (MDS) 9000 Family

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283

وبشكل أساسي، حدد الكمية والطول والنوع الدقيق (OM2،OM3، وما إلى ذلك) للكابلات المعنية، بالإضافة إلى عدد لوحات التصحيح الموجودة بها.

يعرض SFP إمكانياته بالفعل:

للحصول على جهاز إرسال/إستقبال قصير الموجة

F241-15-09-MDS9710# show interface fc1/4 transceiver details

fc1/4 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is AFBR-57F5PZ-CS1

Revision is B2

Serial number is AVA1551J9KF

Cisco part number is 10-2666-01

Cisco pid is DS-SFP-FC16G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 4000 Mb/s, Max speed: 16000 Mb/s

Nominal bit rate is 14000 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 35 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 15 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 100 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature   33.48 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage        3.29 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current        7.46 mA        10.50 mA     2.50 mA    10.50 mA       2.50 mA

Tx Power      -2.54 dBm        1.70 dBm  -13.00 dBm   -1.30 dBm     -9.00 dBm

Rx Power      -2.32 dBm        3.00 dBm  -15.90 dBm    0.00 dBm    -11.90 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

يشير ما سبق إلى نوع SFP هو DS-SFP-FC16G-SW والحد الأقصى للطول هو 100 مربع مع كابلات 50/125um (mIcron) OM3.

لوصلة قصيرة المدى

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

Name is CISCO-FINISAR

Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

Revision is B

Serial number is FNS21190B7F

Cisco part number is 10-3207-01

Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

FC Transmitter supports long distance link length

Transmission medium is single mode (SM) laser

Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

Nominal bit rate is 28000 Mb/s

Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

يشير ما سبق إلى أن نوع SFP هو DS-SFP-FC32G-LW ويبلغ الطول الأقصى 10 كم.

ملاحظة: الأطوال المبينة هي أقصى طول في ظل ظروف مثالية. تعمل لوحات التصحيح والأطوال الإضافية للألياف في المسار على تقليل المسافة بشكل ملحوظ في بعض الأحيان.

غالبا ما تكون لوحات التصحيح والاتصالات الوسيطة الأخرى مصدرا للمشاكل. يجب دوما محاولة القضاء على هذه الخطوات كخطوة تشخيصية. التأكد من أن ذلك يتم في إطار نهج منهجي، وتوثق النتائج مع كل تغيير.

لاحظ أن طاقة Rx في الإخراج أعلاه تقع ضمن النطاق المقبول:

-18.01 dBm   -14.00 dBm           -7.43 dBm         0.00 dBm        2.00 dBm        5.00 dBm

<---------+------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+------->

<---Error-+                                                                                 Error--->

<------Warning                                                    Warning--------->

<-------------------------OK----------------------->

لا يشير Rx Power الموجود في النطاق المقبول إلى أن إتصالات لوحة الألياف/الوصلات/برامج التصحيح الطرفية موافق. قد لا تزال بحاجة إلى تجاوز بعضها واحدة في كل مرة.

عادة، لا تعد المشاكل المتعلقة بأخطاء البت/الكلمة الزائدة مشكلة ASIC. ومع ذلك، إذا كنت تريد نقل الكبلات إلى منافذ مختلفة على الوحدة النمطية نفسها، فأنت بحاجة إلى معرفة تكوين الوحدة النمطية (منفذ لكل ASIC).

على سبيل المثال:

يحتوي المحول MDS 9500 (DS-X9248-256K9) على 4 وحدات ASIC للقنوات الليفية تسمى Thunderbirds.

تتعامل بطاقات ASIC هذه التي تعمل عبر القنوات الليفية مع 12 منفذا :

ASIC 0 - FC1/1-12

ASIC 1 - FC1/13-24

ASIC 2 - FC1/25-36

ASIC 3 - FC1/37-48

تم إنشاء MDS في تشخيصات ISL التي يمكن تشغيلها.

أنواع الاختبارات

فيما يلي كيفية تشغيل إختبارات التشخيص على الارتباط.

إختبار طول الكبل/زمن الوصول

هذا فقط إختبار لمدة قصيرة سيقوم بقياس زمن الوصول وتحديد طول الكبل. وإليك طريقة القيام بذلك:

الجانب أ - إتصل بهذا جانب المولد. إنها تولد حركة المرور.

الجانب ب - قم بتسمية هذا جانب العاكس. يستلم الحركة من المولد ويرسلها مرة أخرى.

على سبيل المثال:

الجانب أ (مولد) FC9/1 — FC6/1 الجانب ب (عاكس)

1.1 الجانب ب (العاكس)

1.1.1 - إيقاف تشغيل الواجهة التي سيتم إستخدامها

1.1.2 - تمكين الواجهة fc6/1 للواجهة الخلفية لعاكس ISL التشخيصي latency_test loop-back interface fc6/1

1. 2 الجانب أ (مولد)

1.2.1 - إيقاف تشغيل الواجهة التي سيتم إستخدامها

1.2.2 - واجهة إختبار زمن الوصول للتشخيص ISL fc9/1

هذا ما يبدو عليه في مفتاح المعمل:

F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl latency-test interface fc9/1

Waiting for sync to be achieved on the link ....

Sync is achieved, Link has been initialized.

Starting the test ....

---------------------------------------------------------

Latency test Result for port: fc9/1

Latency in the switch (in ns): 264

Latency in the cable (in ns): 6593

Length of the cable (accuracy ± 2m): 4373 m

---------------------------------------------------------

F241-15-09-MDS9710#

إختبار مولد المرور

هذا إختبار لمعدل الخط الكامل طويل الأجل. حتى 3600 ثانية (ساعة واحدة)

2.1 الجانب ب (العاكس)

2.1.1 - إيقاف تشغيل الواجهة التي سيتم إستخدامها

2.1.2 - التشخيص isl عاكس حركة مرور_test link_speed 32G أنشوطة-back قارن fc6/1 enable

2.2 الجانب ألف (مولد)

2.2.1 - إيقاف تشغيل الواجهة التي سيتم إستخدامها

2.2.2 - الواجهة التشخيصية للمولد ISL interface fc9/1 مدة البدء 3600 معدل 100٪ frame_size min 16 الحد الأقصى 517 خطوة 100 link_speed 32g

يتم تشغيل هذا لمدة ساعة واحدة بمعدل خط كامل يبلغ 32 جيجابت.

هذا ما يبدو عليه في مفتاح المعمل:

F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl generator interface fc9/1 start duration 3600 rate 100% frame_size min 16 max 517 step 100 link_speed 32g

Waiting for sync to be achieved on the link ....

Link initialized successfully. Starting the test.

F241-15-09-MDS9710#

When it end there is no message but you can see the frames on the ports:

F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 | i fc|rate

fc6/1 is down (Administratively down)

5 minutes input rate 5754800992 bits/sec,719350124 bytes/sec, 666558 frames/sec

5 minutes output rate 5754800512 bits/sec,719350064 bytes/sec, 666558 frames/sec

F241-15-10-9706-2#

F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 counters details | i i fc|fec|crc

fc6/1

0 invalid CRCs, 0 Delimiter Errors

regardless of the CRC/FCS error

CRC/FCS error

7262 fec corrected blocks

0 fec uncorrected blocks

F241-15-10-9706-2#

يوصى بمسح عدادات الواجهة وتشغيلها على كل إرتباط لمدة ساعة. ثم احصل على معلومات CRC و FEC أعلاه من كل جانب.

لمسح إصدار عدادات الواجهة، أستخدم واجهة clear counters all.

تكوين مهمة مجدول

يعمل إختبار مولد حركة المرور المذكور أعلاه لمدة ساعة واحدة كحد أقصى. لتشغيله لفترة أطول (مثل 24 ساعة) يمكنك تكوين مهمة مجدول:

الحاجة إلى تكوين أداة الجدولة، هناك جزءان:

- وظيفة المجدول

- جدول المجدول

وظيفة المجدول هي المكان الذي تقوم فيه بتكوين ما تريد تنفيذه بينما يكون جدول المجدول هو المكان الذي تقوم فيه بتكوين المهمة عند تشغيلها.يتم تشغيل هذا الجدول حتى تقوم بإزالة الجدول. لا توجد طريقة سهلة لإيقافها يدويا.

تحتاج إلى إستبدال الواجهات بتلك الموجودة في البنية.

إذا أخطأت في تكوين الوظيفة، فعليك حذفها والبدء من جديد. لا يسمح لك بالعودة لتعديله.

الرجاء ملاحظة أنه على جانب المولد، توجد محطة توليد حيث تعمل لأول مرة، قد ترى خطأ لا بأس به. في المرة القادمة التي يعمل فيها، يجب أن يكون جيدا.

هنا السيناريو:

Generator:

---------

shutdown fc1/42

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc1/42

clear scheduler logfile

scheduler job name stats

diagnostic isl generator interface fc1/42 stop

show interface fc1/42 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc1/42 counters | i i fc|rate

diagnostic isl generator interface fc1/42 start duration 3600 frame_size min 64 max 517 step 1 link_speed 32G

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

Reflector:

---------

shutdown fc7/1

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc7/1

clear scheduler logfile

diagnostic isl reflector traffic_test link_speed 32G loop-back interface fc7/1 enable

scheduler job name stats

show interface fc7/1 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc7/1 counters | i i fc|rate

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

At the end of 24 hours, please remove the scheduler schedule to stop it at both generator and reflector sides:

no scheduler schedule name test

You can collect the scheduler logfile which will contain all the output of the tests and the show command:

show scheduler logfile | no-more

الأوامر الإضافية:

- إظهار حالة التسجيل على اللوحة

- show logging on board module <module number>

- show logging on board stack-trace

- إظهار التسجيل على اللوحة أثناء التسرب

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

- إظهار سجل إستثناء التسجيل على اللوحة

- إظهار حالات الخطأ في التسجيل على اللوحة

- إظهار التسجيل على اللوحة التاريخ البيئي