المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

جلسة عمل وحدة التحكم لا تقبل ضغطات المفاتيح

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الإعدادات الصحيحة التي يتم تطبيقها عند توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ وحدة تحكم بالموجه والوصول إليه من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المشكلة

عند توصيل كبل وحدة تحكم من منفذ تسلسلي ل PC COM أو من محول USB إلى مهايئ تسلسلي إلى منفذ وحدة تحكم الموجه، لا يظهر موجه الأمر على المحاكي الطرفي. من الأعراض الأخرى التي يمكن ملاحظتها، ظهور أحرف البيانات بحالة سيئة على برنامج المحاكي الطرفي، وعدم قبول الموجه لضغطات المفاتيح بعد الآن. يظهر كما لو كان الموجه قد تعطل أو لم يكن مستجيبا.

الحل

يجب تعيين الإعدادات الموجودة في برنامج المحاكي الطرفي بشكل صحيح، وإلا تظهر أحرف غير مفهومة على الشاشة. عند إعداد التوصيل، أستخدم الإعدادات التالية:

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

هنا مثال من كيف أن يشكل هذا عملية إعداد على pc baser على Windows مع hyper terminal:

وفيما يلي مثال على كيفية تكوين هذه الإعدادات على المحاكي الطرفي PuTTY:

ملاحظة: إذا كنت تستخدم محول USB إلى محول تسلسلي لإنشاء اتصال بالموجه، تذكر التحقق من منفذ COM المعطى لمهايئ USB وحدد رقم COM المناسب ضمن إعدادات المحاكي الطرفي.

بدون هذه الإعدادات، يمكن للموجه عادة عرض مخرج ولكنه لا يقبل أي ضغطات مفاتيح. لذلك، يظهر الموجه كما لو كان معلقا أو قد تعطل. مع الإعدادات الصحيحة، يمكنك إستخدام محاكي طرفية مختلفة لتكوين الموجه ومراقبته، يعتمد البرنامج المختار على الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول المستخدم للاتصال.

ملاحظة: في بعض الموجهات، تم تغيير سرعة وحدة التحكم في سجل التكوين، ولا تعمل سرعة بت/ثانية 9600. غير أن هذا الوضع ليس شائعا. تتضمن السرعات الصالحة (بخلاف 9600 بت في الثانية) 1200 و 2400 و 4800 بت في الثانية. يتم دعم موجهات السلسلة 3600 و 19200 و 38400 و 57600 و 115200 بت في الثانية في بعض الأنظمة الأساسية. جرب هذه الإعدادات إذا فشلت في الاتصال بالإعدادات الموضحة في هذا المستند.

جلسة عمل وحدة التحكم لا تقبل ضغطات المفاتيح

قد يرجع هذا إصدار إلى أي من هذه الأسباب:

- الفرق في معدل الباود ووحدات البت لكل قيمة ثانية

- كبل وحدة تحكم غير صحيح

- يتم تمكين خيار تأمين التمرير على لوحة المفاتيح (تأكد من تعطيل مفتاح تأمين التمرير على لوحة المفاتيح)

معلومات ذات صلة

- أستكشاف مشكلات أجهزة التوجيه وإصلاحها

- تكوين كلمات مرور Telnet وConsole ومنفذ AUX على الموجّهات

- الوصول إلى CLI عبر PuTTY إستخدام اتصال وحدة تحكم على المحولات المدارة من السلسلة 300 و 500

- صفحة دعم التقنية

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco