المحتويات

المقدمة

تكوين IVR

خطوات تكوين IVRv1: (مهملة)

خطوات تكوين IVRv2: (مفضل)

مثال لتكوين السيناريو 2:

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

سيناريو IVR 1

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

IVR السيناريو 2

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

IVR السيناريو 3

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

IVR السيناريو 4

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

سيناريو IVR 5

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

سيناريو IVR 6

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

سيناريو IVR 7

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

IVR الإصدار 1

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

IVR الإصدار 2

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

شبكات VSAN المتداخلة

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند العديد من سيناريوهات تكوين التوجيه بين شبكات VSAN (IVR) مع مخططات مختلفة لشبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) ومحولات البيانات متعددة الطبقات (MDS).

تكوين IVR

خطوات تكوين IVRv1: (مهملة)

IVR 1 (بخلاف NAT) مهمل من نظام التشغيل Nexus (NX-OS) الإصدار 5.2(1) والإصدارات الأحدث

لا يساند IVR non-NAT أسلوب في cisco NX-OS، الإصدار 5.2(x).

إن يتلقى أنت IVR ليس nat أسلوب يشكل، رأيت "التحسين guidelines خاص إلى NX-OS إطلاق 5.2(1)"

قسم للحصول على تعليمات حول كيفية الترحيل إلى وضع IVR NAT

1. تأكد من أن معرفات مجال القناة الليفية (FC) فريدة

2. تمكين IVR

3. تشغيل خدمات البنية (CFS) من Cisco ل IVR

4. إنشاء مخطط IVR VSAN

5. تنشيط مخطط IVR VSAN

6. إنشاء مناطق IVR

7. كريت IVR Zoneset

8. تنشيط IVR Zoneset

9. تنفيذ تكوين IVR

خطوات تكوين IVRv2: (مفضل)

1. تمكين IVR

2. تمكين IVR NAT

3. تشغيل CFS ل IVR

4. إنشاء مخطط IVR VSAN

5. تنشيط مخطط IVR VSAN

6. إنشاء مناطق IVR

7. إنشاء IVR Zoneset

8. تنشيط IVR Zoneset

9. تنفيذ تكوين IVR

cisco يوصي أن يستعمل IVR2 مع user-configure-topology

مثال لتكوين السيناريو 2:

المضيف 1 wpn: 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

وحدات التخزين 1 wpn: 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

المحول MDS 1 Switch wpn: 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan 10، 500

المحول MDS 2 Switch wpn: 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan 20، 500

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10500

AFID1: MDS2 - VSAN 20500

MDS1(config)# ivr enable

MDS1(config)# ivr nat

توزيع MDS1(config)# ivr

MDS2(config)# ivr enable

MDS2(config)# ivr nat

توزيع MDS2(config)# ivr

قاعدة بيانات MDS1(config)# ivr vsan-topology

MDS1(config-ivr-topology-db)# self-id switch-wwn 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan-range 10،500

MDS1(config-ivr-topology-db)# self-id switch-wwn 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan-range 20،500

يتم تنشيط MDS1(config)# ivr vsan-topology

التزام MDS1(config)# ivr

MDS1(config)# ivr name zone ivr_zone1

MDS1(config-ivr-zone)# عضو pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

MDS1(config-ivr-zone)# عضو pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

MDS1(config)# ivr zoneset name IVR_ZONESET1

MDS1(config-ivr-zoneset)# عضو ivr_zone1

يقوم MDS1(config)# ivr zoneset بتنشيط الاسم IVR_ZONESET1

التزام MDS1(config)# ivr

MDS1# show ivr vsan-topology نشط

AFID مفتاح WWN نشط CFS.      اسم المحول VSAN

—

1:20:00:00:0d:ec:01:ca:40* نعم 10،500

1:20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 نعم 20،500

MDs1# show ivr zoneset نشط

اسم Zoneset IVR_ZONESET1

اسم المنطقة ivr_zone1

*pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10 Self-Fabric-id 1

*pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20 Self-Fabric-id 1

MDS1# show zoneset active vsan 10

اسم Zoneset nozoneset vsan 10

اسم المنطقة IVRZ_ivr_zone1 vsan 10

*fcid 0x0b000 [pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9]

*fcid 0x1600ab [pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13]

سيناريو IVR 1

يتوفر كل من شبكة VSAN 10 وشبكة VSAN 20 على MDS1. يرغب المضيف في شبكة VSAN 10 في إستخدام التخزين في شبكة VSAN 20. MDS 1 هو محول حد.

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1 MDS1 VSAN 10،20

IVR السيناريو 2

يرغب المضيف في شبكة VSAN 10 في إستخدام التخزين في شبكة VSAN 20.

يتم إستخدام شبكة VSAN العابرة 500 بين محولات MDS.

يعتبر MDS 1 و MDS 2 محولات حدودية

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10500

AFID1: MDS2 - VSAN 20500

IVR السيناريو 3

المضيف 1 والمضيف 2 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) 10 يرغبون في إستخدام وحدة التخزين 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) رقم 20

تم تكوين كلا شبكتي VSAN في كلا المحولين

MDS1 لا يشغل IVR

MDS1 هو محول حافة

MDS2 هو محول حد

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS2 - VSAN 10،20

IVR السيناريو 4

المضيف 1 والمضيف 2 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) 10 يرغبون في إستخدام وحدة التخزين 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) رقم 20

المضيف 1 سيستخدم VSAN 10 Inter-Switch Link (ISL) للانتقال إلى MDS 2 ثم إستخدام النقل VSAN 500 للانتقال من VSAN 10 إلى VSAN 20

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10500

AFID1: MDS2 - VSAN 10 و 20 و 500

سيناريو IVR 5

يرغب المضيف 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) طراز 10 في إستخدام وحدة التخزين 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) طراز 20.

إثنان VSAN 500 و 600 في المسار

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10500

AFID1: MDS2 - VSAN 500، 600

AFID1: MDS3 - VSAN 20، 600

سيناريو IVR 6

المضيف 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) 10 يرغب في وحدة تخزين المستخدم 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) رقم 20.

يتم إستخدام شبكة VSAN 500 العابرة مع مسارين متوازيين

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10500

AFID1: MDS2 - VSAN 500، 600

سيناريو IVR 7

المضيف 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) 10 يرغب في وحدة تخزين المستخدم 1 في شبكة منطقة التخزين (VSAN) رقم 20.

منفذا VSAN 500 و VSAN 600 متوازيان. تكون تكاليف أقصر مسار أولا (FSPF) للقناة الليفية هي نفسها

يمكن إستخدام شبكة تخزين (VSAN) عابرة واحدة فقط، دون موازنة الأحمال.

IVR1: يتم إختيار أول شبكة VSAN متاحة للنقل بغض النظر عن تكلفة بروتوكول FSPF الخاص بها. في حالة تعطل محول ISL الخاص بشبكة VSAN العابرة المختارة، سيقوم IVR تلقائيا بتجاوز الفشل إلى شبكة VSAN العابرة الأخرى. لا يوجد موازنة حمل بين شبكات VSAN العابرة.

IVR2: يتم إختيار شبكة VSAN 500 العابرة الأولى بشكل دائم. إن ال VSAN 500 isl يكون معطل، IVR ممر يكون أبطل. لن يحاول IVR مطلقا إستخدام شبكة VSAN 600 العابرة الأخرى أو تجاوز الفشل إليها. لا يوجد موازنة حمل بين شبكات VSAN العابرة.

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10 و 500 و 600

AFID1: MDS2 - VSAN 20 و 500 و 600

IVR الإصدار 1

- يجب أن تكون جميع مجالات القنوات الليفية عبر جميع شبكات VSAN فريدة.

- لم يتم تغيير FCIs المصدر والوجهة لتبادل إطارات FC بين المضيف 1 والتخزين 1.

- تتم إعادة كتابة شبكة VSAN فقط في رأس إطار EISL.

- الأمر: IVR داخلي vsan-rewrite-list vsan XX

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10، 500

AFID1: MDS2 - VSAN 20، 500

IVR الإصدار 2

- يجب تمكين IVR NAT بشكل صريح مع الأمر "ivr nat" على كل محول تم تمكين IVR عليه

- IVR NAT يسمح لمعرفات المجال المتداخلة

- يسمح IVR NAT بتداخل معرفات شبكات VSAN

- دائما ما تقوم FC NAT بإعادة كتابة S_ID و D_ID في إطارات FC

- يتم تمثيل المجال من شبكة VSAN عن بعد في شبكة VSAN محلية باستخدام معرف فئة مورد (FCID) ظاهري

- الأمر: IVR داخلي vsan-rewrite-list vsan XX

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10، 500

AFID1: MDS2 - VSAN 20، 500

شبكات VSAN المتداخلة

- يمكن إستخدام المزيد من تلك التقنيات على AFID بعد SAN-OS 2.1(1a)

- تسمح AFID المتعدد بمعرفات شبكات VSAN المتداخلة

- يمكن أن تتراوح قيمة AFID بين 1 و 64

- يتم تعريف كل شبكة VSAN فريدة بواسطة زوج شبكات AFID/VSAN

- المثال التالي، لا يتم توصيل شبكة VSAN 10 بين MDS 1 و MDS 2

قاعدة بيانات مخطط IVR VSAN:

AFID1: MDS1 - VSAN 10

AFID2: MDS1 - VSAN 500

AFID2: MDS2 - VSAN 500

AFID3: MDS2 - VSAN 10