المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

القرار

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل ترخيص تنشيط المنفذ على النظام الأساسي MDS 9132T (DS-C9132T-K9) عند تثبيت الوحدة النمطية PEM الخاصة بالطراز M9XT-FC1632.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

محول القناة الليفية Cisco MDS 9132T 32-Gbps 32-Port مع 16 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية (FC1/1-16) في الهيكل الأساسي، دون ترخيص التنشيط ذو ال 8 منافذ (M9132T-PL8) المثبت، ومع وحدة M9XT-FC1632 تتضمن 16 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية مركبة في فتحة التوسعة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتناول هذا المستند بشكل خاص عملية نقل التراخيص بين المنافذ الأساسية (FC1/9-16) ومنافذ التوسعة (FC1/17-32) في غياب ترخيص التنشيط الذي يحتوي على 8 منافذ (M9132T-PL8).

قام أحد العملاء بشراء وحدة توسعة المنافذ طراز M9XT-FC1632 مع جميع المنافذ الستة عشر النشطة (FC1/17-32) وتكوين افتراضي من 8 منافذ نشطة (FC1/1-8). افترضت أنه يمكن نقل الترخيص بين منافذ التوسع النشطة والمنافذ المؤهلة (FC1/9-16). ومع ذلك، عند محاولة إزالة ترخيص تنشيط المنفذ من وحدة التوسيع لنقله إلى الوحدة النمطية الأساسية، تمت مصادفة رسالة الخطأ fc1/x: (خطأ) طلب تغيير التكوين غير مسموح به، حيث يمثل x رقم منفذ بين 17 و 32.

بالإضافة إلى ذلك، عند تثبيت وحدة توسعة المنافذ طراز M9XT-FC1632، لا تظهر المنافذ الإضافية البالغ عددها 16 منفذا في إخراج "show license use" على النحو التالي:

`show license usage` Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments Count -------------------------------------------------------------------------------- FM_SERVER_PKG No - Unused - ENTERPRISE_PKG No - Unused - PORT_ACTIV_9132U_PKG No 8 In use never - --------------------------------------------------------------------------------

ومع ذلك، يعرض إخراج "show port-license" المنافذ الثمانية المعتمدة (FC1/1-8) و 16 منفذا إضافيا (FC1/17-32) على النحو المرخص.

`show port-license` Available port activation licenses are 0 ----------------------------------------------- Interface Cookie Port Activation License ----------------------------------------------- fc1/1 16777216 acquired fc1/2 16781312 acquired fc1/3 16785408 acquired fc1/4 16789504 acquired fc1/5 16793600 acquired fc1/6 16797696 acquired fc1/7 16801792 acquired fc1/8 16805888 acquired fc1/9 16809984 eligible fc1/10 16814080 eligible fc1/11 16818176 eligible fc1/12 16822272 eligible fc1/13 16826368 eligible fc1/14 16830464 eligible fc1/15 16834560 eligible fc1/16 16838656 eligible fc1/17 16842752 acquired fc1/18 16846848 acquired fc1/19 16850944 acquired fc1/20 16855040 acquired fc1/21 16859136 acquired fc1/22 16863232 acquired fc1/23 16867328 acquired fc1/24 16871424 acquired fc1/25 16875520 acquired fc1/26 16879616 acquired fc1/27 16883712 acquired fc1/28 16887808 acquired fc1/29 16891904 acquired fc1/30 16896000 acquired fc1/31 16900096 acquired fc1/32 16904192 acquired

المشكلة

تعذر على العميل المعني نقل ترخيص تنشيط المنفذ بين وحدة التوسعة والوحدة الأساسية.

الحل

هذا السلوك مقصود لسيناريو تنشيط أول 24 ميناء متتابع. ومع ذلك، نظرا لأن العميل المعني لم يشتري الطراز M9132T-PL8 (ترخيص تنشيط ثمانية منافذ) لتنشيط المنافذ FC1/9-16، فإن الخيار الوحيد أمامه هو نقل ترخيص تنشيط المنفذ من FC1/1-8 إلى FC1/9-16 واستخدام 24 منفذا متتاليا بدءا من الواجهة FC1/9-32. وبدلا من ذلك، يمكنهم شراء ترخيص إضافي يضم 8 منافذ إذا رغبوا في ذلك.

MDS9132-1-rack7(config-if)# int fc1/17

MDS9132-1-rack7(config-if)# no port-license

fc1/17: (خطأ) غير مسموح بتغيير التكوين المطلوب

MDS9132-1-rack7(config-if)#

يتم الآن تحديث دليل الترخيص:

دليل الترخيص Cisco MDS 9000 Series، الإصدار 8.x

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/licensing/cisco_mds9000_licensing_guide_8x.html?dtid=osscdc000283#concept_6D5A7D76D5E344B4B232B3111868FA93

ملاحظة: تحتوي محولات القناة الليفية Cisco MDS 9132T ذات 32 منفذا بسرعة 32 جيجابت في الثانية على 16 منفذا للقنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية (FC1/1-16) في الهيكل الأساسي و 16 منفذا للقنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية على الوحدة النمطية للشبكة المحلية اللاسلكية (FC1/17-32). لا يمكن نقل تراخيص المنافذ بين الهيكل الأساسي ووحدة LEM.

القرار

لترخيص المنافذ التي تعمل عبر القنوات الليفية FC1/1-8 (عدد 8 منافذ)، على سبيل المثال، منافذ FC1/9، تحتاج إلى الحصول على ترخيص إضافي يضم 8 منافذ حتى في حالة تثبيت وحدة توسعة المنافذ طراز M9XT-FC1632.