المحتويات

المقدمة

وترد معلومات أساسية

بدء سريع لعنوان خطأ

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

تعريف الدليل

التحقق من القدرة

تنظيف الملفات

حدث خطأ /

المقدمة

يصف هذا المستند رموز أخطاء قائمة التحكم في الوصول (ACI) طراز F1527 و F1528 و F1529 وخطوات الإصلاح.

معلومات أساسية

تحدث هذه الأخطاء الثلاثة عندما يتجاوز إستخدام سعة التخزين لوحدة التحكم الحد المسموح به لها.

F1527 هو خطأ تحذير يحدث عندما يكون الاستخدام أكبر من 75٪.

F1528 هو خطأ رئيسي يحدث عندما يكون الاستخدام بين 85٪ و 90٪.

F1529 هو خطأ فادح يحدث عندما يكون الاستخدام أكبر من 90٪.

الرمز: F1529

السبب : الجهاز ممتلئ

DESCR: وحدة التخزين /الدعم الفني على العقدة 1 مع اسم المضيف rtp-aci08-apic1 المثبت على /techsupport ممتلئ بنسبة 100٪

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

القاعدة : eqpt-storage-full-critical

الخطورة : حرجة

بدء سريع لعنوان خطأ

1. تعريف الدليل الذي في السعة

2. تحقق من الوصول إلى السعة

3. تنظيف الملفات في الدليل

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

تعريف الدليل

سيتم تعريف الدليل الذي يظهر عليه الخطأ في وصف الخطأ.

في المثالين التاليين، يمكنك أن ترى أنه قد تم رفع خطأ F1527 مقابل دليل /البرامج الثابتة وأن خطأ F1529 مرتبط ب /techsupport.

كما يمكننا أن نرى في الوصف أنه يتم رفع الأخطاء على العقدة 1.

الرمز: F1527

برنامج DESCR: وحدة التخزين /البرامج الثابتة في العقدة 1 المثبتة على /البرامج الثابتة ممتلئة بنسبة 76٪

dn: المخطط/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/البرامج الثابتة]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1527

الرمز: F1529

DESCR: وحدة التخزين /الدعم الفني على العقدة 1 مع اسم المضيف rtp-aci08-apic1 المثبت على /TechSupport ممتلئ بنسبة 100٪

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

التحقق من القدرة

وبمجرد معرفتك للدليل الذي تم رفع الخطأ عليه، يمكنك إستخدام واجهة سطر الأوامر للتحقق من أننا نستخدم هذه المساحة الكبيرة من مساحة محرك الأقراص.

باستخدام الأمر df -h يمكننا أن نرى مساحة القرص المتوفرة لكل تحميل.

وفي الجدول أدناه يمكننا الاطلاع على إستخدام البرنامج الثابت نسبة 76٪ من مساحته المتوفرة، كما يستخدم /data/techsupport نسبة 100٪

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

تنظيف الملفات

بعد التحقق من وجود حالة الخطأ، يمكننا تنظيف الملفات في الدليل.

للقيام بذلك، يمكنك الانتقال إلى ذلك الدليل، ومن ثم يمكنك سرد الملفات حسب الحجم (ls -lahS) وإزالة أي ملفات كبيرة (rm <fileName>) لم تعد مطلوبة.

يمكنك عندئذ التحقق مرة أخرى باستخدام أمر df -h الذي تم تنظيف المساحة.

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

حدث خطأ /

إذا كان الدليل ممتلئ هو الدليل / قد لا تتمكن من تنظيف الملفات المتأثرة دون أن تكون الجذر.

الرمز: F1528

DESCR: وحدة التخزين / على العقدة 1 مع اسم المضيف RTP-ACI08-APIC1 التي يتم تركيبها على / ممتلئ بنسبة 89٪

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/fault-F1528

عندما نستخدم أمر df -h هنا لا نرى أي شيء مثبت على /.

نحن نستخدم أن /bin ممتلئ 100٪. علما بأنه عند النظر إلى الملفات الموجودة هناك، فإننا نرى فقط إستخدام 606M وليس 40G.

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

لمشاهدة الملفات الفعلية التي تشغل المساحة / سنحتاج إلى الوصول إلى واجهة سطر أوامر APIC مع تسجيل الدخول الجذر.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى الاتصال ب Cisco TAC للحصول على المساعدة.