المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

بنى ACI المتصلة بالعرض البيني

بدء سريع لعنوان خطأ

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

التحقق من تمكين كلا المنفذين

من خلال واجهة المستخدم الرسومية APIC

من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول

التحقق من صحة كلا المنفذين غير معطل/محظور

من خلال واجهة المستخدم الرسومية APIC

إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من الطبقة 1

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات إصلاح خطأ ACI F1394: interface-physical-down.

معلومات أساسية

منفذ الموصلات البينية هو واجهة تتصل بين محول طرفي في وضع واجهة التحكم في الوصول (ACI) والمحول الخلفي. يقع خطأ رمز F1394 عندما أي هذا بناء ميناء يذهب أسفل.

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

في حالة عدم وجود مسارات متكررة، قد يتسبب هذا الحدث في حدوث انقطاع أو انخفاض في الأداء في البنية.

بنى ACI المتصلة بالعرض البيني

تتم مراقبة هذا الخطأ بشكل نشط كجزء من مفاوضات ACI الاستباقية.

إذا كان لديك بنية واجهة تحكم في الوصول (ACI) متصلة ب Intersight، فسيتم إنشاء طلب خدمة نيابة عنك للإشارة إلى العثور على مثيلات هذا الخطأ داخل بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) المتصلة ب Intersight.

بدء سريع لعنوان خطأ

1. تحقق من تمكين كلا طرفي الارتباط. مكنت كل ميناء افتراضيا

2. تحقق من أن الواجهات المعنية لم تكن مدرجة في القائمة السوداء يدويا

3. متابعة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وعزلها من الطبقة 1

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

التحقق من تمكين كلا المنفذين

من خلال واجهة المستخدم الرسومية APIC

1. انتقل إلى البنية > المخزون > Pod <#>><nodeId>>الواجهات>الواجهات المادية > IfId

2. إذا لم تكن ممكنة: انقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد "تمكين"

من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول

1. show interface <ifId>

2. عرض حالة <ifId> للواجهة

3. جهاز الإرسال والاستقبال show interface <ifId>

4. إظهار تفاصيل جهاز الإرسال والاستقبال <ifId> للواجهة. إذا كان جهاز الإرسال والاستقبال يدعم المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) وإذا تم تمكين نهج DOM، يمكن التحقق من مستويات الضوء.

التحقق من صحة كلا المنفذين غير معطل/محظور

من خلال واجهة المستخدم الرسومية APIC

1. انتقل إلى البنية > المخزون > الواجهات المعطلة والمحولات التي تم إيقاف إستخدامها

2. إن كان موجودا: انقر بزر الماوس الأيمن و'حذف'

إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من الطبقة 1

1. التحقق من توافق جهاز الإرسال والاستقبال/الورقة/الإصدار باستخدام مصفوفة التوافق بين أجهزة Cisco الضوئية والأجهزة

2. تحقق من حالة الواجهة وأجهزة الإرسال والاستقبال وتفاصيل المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) من واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول باستخدام الأوامر المدرجة ضمن 1b أعلاه

3. قم بإعادة بيع أجهزة الإرسال والاستقبال أو كابل DAC في كلا طرفيه

4. تحقق من المشاكل المحتملة بطول القناة الليفية ولوحة تصحيح إذا كانت في المسار.

5. فحص/تبديل الألياف

6. فحص/تبديل أجهزة الإرسال والاستقبال أو كابل DAC

7. انقل قارن على ورقة، عامود رئيسي واحد في كل مرة لترى إن كانت المشكلة تتبع جهاز الإرسال والاستقبال/DAC/الكبل أو تبقى مع واجهات معينة