المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

أعراض نموذجية في حالة عدم إستبدال محرك الأقراص الثابتة الصلب (SSD)

كيف يمكن التحقق من الصحة الحالية لمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة؟

التنبيه الاستباقي للنظام

تحليل البيانات اليدوي

المشغلات التي تؤدي إلى إستهلاك محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) للمحول

تحسين الكود

إعادة تحميل تغيير سلوك النوع

أسئلة شائعة متنوعة

المقدمة

يصف هذا المستند سلوك إستهلاك عمر محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) على الأنظمة الأساسية لمحول قائمة التحكم في الوصول (ACI).

إذا كنت قد نزلت على هذه الصفحة نتيجة لحدوث خطأ في محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) مقابل APIC (وليس عقدة محول)، فارجع إلى FN64329.

يقوم هذا TechNote بتوثيق إجراء إستبدال APIC SSD.

معلومات أساسية

تعمل العقد الطرفية والعمود الفقري لواجهة برمجة التطبيقات (ACI) على الارتقاء بمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) للتخزين وتسجيل الأحداث. تحتوي جميع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)، بغض النظر عن نوع المورد، على فترة حياة ثابتة استنادا إلى سمات محددة معرفة بواسطة الشركة المصنعة. وتتضمن بعض الأمثلة عدد عمليات الكتابة والإزالة بالإضافة إلى حجم البيانات التي تم نقلها إلى محركات الأقراص على مدار فترة زمنية. يمكن أن تصبح دورة حياة محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) على العقد الطرفية والعمود الفقري منهكة بسبب البلى والتمزق المنتظمين. إذا لم يتخذ المستخدم الإجراء المناسب ضد محول مزود بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) يقترب من الاستهلاك، فقد يتعطل المحول بسبب دخول محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) في وضع القراءة فقط. ولهذا السبب، من الضروري إعطاء الأولوية لاستبدال محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة في حالة ظهور خطأ F3073 في عقدة معينة. في مثل هذا السيناريو، يتم إستبدال المحول بأكمله لأن محرك الأقراص في الحالة الصلبة ليس وحدة قابلة للاستبدال في الحقل.

تم تنفيذ F3073 في 2.1(4) و 2.2(4) و 2.3(1o) و 3.1(2m). يمكن لأي إصدارات برامج لاحقة زيادة وظيفة الطراز F3073.

ملاحظة: إذا قمت بتشغيل إصدار برنامج قائمة على التحكم في الوصول (ACI) لا يحتوي على وظيفة مراقبة لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة، فينصح بشدة بالترقية إلى إصدار تتوفر فيه هذه المراقبة.

أعراض نموذجية في حالة عدم إستبدال محرك الأقراص الثابتة الصلب (SSD)

1. عند فشل المحول في التمهيد، يمكنك أن ترى على وحدة التحكم الأخطاء التالية:

/dev/hd-cfg0: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********

e2fsck 1.42.1 (17-Feb-2012)

/dev/hd-cfg1: recovering journal

/sbin/e2fsck: unable to set superblock flags on /dev/hd-cfg1

2. يستطيع النظام إثارة العيوب المتعلقة بمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) بشكل استباقي (F3073 أو F3074 استنادا إلى إستخدام مدة بقاء محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة) في إصدارات الرموز اللاحقة (التي يغطيها القسم اللاحق)

- F3074: fltEqptFlashFlash-minor-alarm (80% lifetime)

- F3073: fltEqptFlashFlash-worn-out    (90% lifetime)

3. قد ترى أيضا ظهور خطأ F3525 نتيجة الاستخدام المرتفع لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD). غالبا ما يتم الخلط بين هذا الخطأ و F3073/F3074.

# fault.Inst

code : F3525

ack : no

annotation :

cause : equipment-flash-warning

changeSet : deltape (New: 21), peCycles (New: 1678), tbw (New: 32.465179), warning (New: yes)

childAction :

created : 2019-08-05T18:22:01.455-07:00

delegated : no

descr : High SSD usage observed. Please check switch activity and contact Cisco Technical Support about high SSD usage.

dn : topology/pod-1/node-206/sys/ch/supslot-1/sup/flash/fault-F3525

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-08-05T18:24:02.029-07:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F3525

rule : eqpt-flash-flash-warning-alarm

severity : warning

status :

subject : flash-warning-alarm

type : operational

يرتفع الصدع F3525 إذا زادت دورات P/E (برنامج-erase) بأكثر من 21 في 7 أيام. لا يعني ذلك أن محرك الأقراص الصلبة مرهق، وببساطة أنه يوجد الكثير من المخاض الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف محركات الأقراص الصلبة.

تحتاج إلى العمل مع TAC لفهم ما يتسبب في هذا المخلب ومعالجته.

هناك أيضا سياسة لتغيير العتبات التي تتسبب في زيادة F3525 لنوع محدد من SSDs (سياسات الوصول > السياسات > المحول > سياسات تكوين ذاكرة Flash للمعدات)

كيف يمكن التحقق من الصحة الحالية لمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة؟

هناك طريقتان للتحقق من حالة مدة بقاء محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD):

- التنبيه الاستباقي للنظام

- تحليل البيانات اليدوي

التنبيه الاستباقي للنظام

تمت إضافة مراقبة العمر الافتراضي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة كجزء من CSCve88634 في هذه الإصدارات من التعليمات البرمجية:

- 2.1(4) وما فوقها لقطار 2.1

- 2.2(4) وما فوقها لقطار 2.2

- 2.3 (1o) وما فوقها لقطار 2.3

- 3.1(2m) وجميع الإصدارات المستقبلية

ينشأ خطأ بسيط عندما يقترب محرك الأقراص من 80٪ من عمره ويثار خطأ كبير عندما يتجاوز 90٪ من عمره.

وهذا يتيح لمشغلي الشبكة إمكانية مراقبة أي محول واستبداله بشكل استباقي قبل فشله بسبب تجاوز العمر الافتراضي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD).

- F3074: تنبيه FltEqptFlash-minor-alarm (عمر 80٪)

- F3073: تم إستهلاك FltEqptFlashFlash (عمر 90٪)

لم يكن للإصدارات السابقة من التعليمات البرمجية التحقق من عمر محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) الخاصة بالمحول، وبالتالي، حتى إذا كان المحول يقترب من انتهاء صلاحية محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)، فلن يكون هناك خطأ مرتفع.

تحليل البيانات اليدوي

تم إدخال تسجيل إستخدام محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة بدءا من هذه الإصدارات 3.2(5d) 3.2(6i) 3.2(7f) 4.1(1i).

a-leaf101# cat /mnt/pss/ssd_log_amp.log   (Tested on 4.2.3l)

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Mon Dec 16 19:00:01 EST 2019   16531370        0       29398      12350    100             0               122396965772    3825894828           60841125365               16         0.00 %              0               0

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Tue Dec 17 19:00:01 EST 2019   16531725        0       29422      12355    100             0               122447755358    3827482016           60858831240               16         0.00 %          12355      61606629993

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Wed Dec 18 19:00:01 EST 2019   16532222        0       29446      12359    100             0               122495197374    3828964594           60875667807               16         0.00 %          12359      61636366134

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Thu Dec 19 19:00:01 EST 2019   16533056        0       29470      12364    100             0               122542269672    3830435617           60892533342               16         0.00 %          12364      61666601865

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Fri Dec 20 19:00:01 EST 2019   16534010        0       29494      12367    100             0               122587126224    3831837398           60908759296               16         0.00 %          12367      61694592882

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Sat Dec 21 19:00:01 EST 2019   16535311        0       29518      12372    100             0               122631804318    3833233605           60925205662               16         0.00 %          12372      61723045022

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Sun Dec 22 19:00:01 EST 2019   16536727        0       29542      12376    100             0               122676829388    3834640654           60941741722               16         0.00 %          12376      61751623726

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Mon Dec 23 19:00:01 EST 2019   16538321        0       29566      12380    100             0               122722137414    3836056544           60958504969               16         0.00 %          12380      61780395692

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Tue Dec 24 19:00:01 EST 2019   16539858        0       29591      12384    100             0               122767087802    3837461258           60975050343               16         0.00 %          12384      61808582833

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Wed Dec 25 19:00:01 EST 2019   16541121        0       29615      12388    100             0               122812238580    3838872234           60991578411               16         0.00 %          12388      61837188237

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Thu Dec 26 19:00:01 EST 2019   16542653        0       29639      12393    100             0               122857007868    3840271286           61008101155               16         0.00 %          12393      61865429457

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Fri Dec 27 19:00:01 EST 2019   16544352        0       29663      12397    100             0               122901807026    3841671272           61024757511               16         0.00 %          12397      61893705871

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Sat Dec 28 19:00:01 EST 2019   16546213        0       29687      12401    100             0               122946927200    3843081289           61041459287               16         0.00 %          12401      61922169689

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Sun Dec 29 19:00:01 EST 2019   16549522        0       29711      12405    100             0               122991584018    3844476827           61058889999               16         0.00 %          12405      61950124731

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Mon Dec 30 19:00:01 EST 2019   16551885        0       29735      12410    100             0               123036252528    3845872732           61075846564               16         0.00 %          12410      61977362529

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Tue Dec 31 19:00:01 EST 2019   16553858        0       29759      12414    100             0               123098133082    3847806568           61093085451               16         0.00 %          12414      62022286518

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Wed Jan  1 19:00:01 EST 2020   16555127        0       29783      12418    100             0               123142018610    3849178024           61109758713               16         0.00 %          12418      62048933159

Model                     SerialNo        Software-Version               Date                           RawReadError(1) GBB(5)  UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attribute(210)  TBW(246)        HostPageCount(247)   BackgroundPageCount(248)  WAF        Delta_WAF    Delta_PE   Delta_TBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF MSA195207V1                                    Thu Jan  2 19:00:01 EST 2020   16556532        0       29808      12422    100             0               123186637556    3850572390           61126687626               16         0.00 %          12422      62076878843

Model                          SerialNo        SW-Version      Date         R.Error(1) GBB(5)     UpTime(9)  PE(173)  LifeTime(202)   Attr(210)  TBW(246)     WAF    DWAF       DPE      DTBW

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-03   16557977   0          29832      12428    100             0          123278298184 16     0.00 %      0        0

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-04   16558440   0          29856      12433    100             0          123323818606 16     0.00 %      5        45520422

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-05   16559031   0          29880      12438    100             0          123369348610 16     0.00 %      5        45530004

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-06   16561567   0          29904      12443    100             0          123415316270 16     0.00 %      5        45967660

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-07   16564701   0          29928      12448    100             0          123460483898 16     0.00 %      5        45167628

Micron_M600_MTFDDAT064MBF      MSA195207V1     14.2(3l)        2020-01-08   16565955   0          29952      12453    100             0          123505550532 16     0.00 %      5        45066634

ssd_log_amp.log يوجد ملف في 1of3 مفتاح دعم فني

بالنسبة لأي مخرجات أوامر إضافية متعلقة بالمصنع ستحتاج إلى امتيازات للمستخدم الجذري التي تتطلب طلب خدمة TAC.

المشغلات التي تؤدي إلى إستهلاك محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) للمحول

- في محاولة لضمان قابلية الصيانة والقدرة على توفير سبب جذري للأحداث لفترة طويلة بعد وقوع هذا الحدث، تحتوي نقاط الوصول الخاصة بالبنية الأساسية (APIC) والمحولات الخاصة بواجهة التحكم في الوصول (ACI) على تسجيل تفصيلي لكل مكون ثابت لذاكرة التخزين المتصلة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD).

- تتطلب إمكانيات التسجيل الواردة أعلاه قدرا كبيرا من عمليات الكتابة على الأقراص واستبدالها. وبالتالي فإن قدرة الأقراص على تنفيذ ذلك ليست منتهية، فهناك فترة حياة مرتبطة بمحرك الأقراص.  قد يؤدي عدم الاستقرار في الشبكة (عدد كبير من التنقلات أو تحديثات السياسات وما إلى ذلك)، لفترة طويلة، إلى استنفاد مبكر لمحولات SSD.

- تم إجراء العديد من التحسينات لتحسين عمليات الكتابة والحفاظ على قابلية الصيانة مع تقليل مقدار البيانات المكتوبة على القرص في نفس الوقت. وقد أدخلت هذه التغييرات في نسخ مختلفة. راجع قسم تحسين الرمز.

- لإصدار يتضمن التحسينات المدمجة أدناه، إذا كنت لا تزال تشهد إستهلاك سريع لمحركات الأقراص في الحالة الصلبة مثل دورة 2/3 P/E كل يوم، فمن المحتمل جدا أن يكون السبب هو كتابة قاعدة البيانات بدلا من تسجيل الدخول حيث إن معظم هذه الإصدارات تتم كتابتها إلى RAMFS، فلا يتم نقل السجلات إلى محركات الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) إلا بعد كتابة ZIP عندما يكون التناوب مطلوبا.

تحسين الكود

تم إجراء العديد من التحسينات لتحسين عمليات الكتابة للحفاظ على قابلية الصيانة مع تقليل مقدار البيانات المكتوبة على القرص في نفس الوقت. وقد أدخلت هذه التغييرات في نسخ مختلفة.

يعمل CSCve88634 على إثارة خطأ عند تجاوز محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) مدة بقائه.

· تمت إضافتها إلى 2.1(4) و 2.2(4) و 2.3(1o) و 3.1(2m)

تجاوز تنقيح CSCvi32353 F3073 على عمر محرك الأقراص في الحالة الصلبة منطق الكشف

يقوم CSCvh73803 بإنشاء قسم ramfs ل tmp_log لتقليل تأثير التسجيل على SSD

خطأ CSCvm97108 لتعقب تغييرات التوفير الزائد لمحركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)

أزلت CSCvt36458 SQL DB طبقة ثابتة للمحولات.

· تمت إضافتها إلى 4.2(6d) و 5.1(1h)

يحتوي الإصدار 3.2.4d والإصدارات الأحدث، و 4.x والإصدارات الأحدث على جميع ميزات مراقبة الأعطال وتحسينات التحسين المطلوبة لإطالة عمر محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD). لا يعني هذا بالطبع أن الترقية إلى هذه الإصدارات تمنع بشكل تام مشكلة مدة بقاء محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD).

إعادة تحميل تغيير سلوك النوع

قام CSCvt36458 بتغيير السلوك المتوقع لعقدة محول قائمة التحكم في الوصول (ACI) لإعادة التحميل بشكل غير مشجع:

نوع إعادة التحميل

قبل CSCvt36458

بعد CSCvt36458   [4.2(6d)+ و 5.1(1h)+]

الترقيات

عديم الحالة

عديم الحالة

عمليات إعادة تحميل تتسم بالهدوء (عمليات إعادة التحميل اليدوية وعمليات إعادة الضبط الاحترازية)

ذو حالة

ذو حالة

إعادة تحميل غير مشرقة (حالة الذعر عند kernel، دورة الطاقة)

ذو حالة

عديم الحالة

باختصار، تستمر عمليات إعادة تحميل المحولات التي تتسم بالهدوء في إستخدام قاعدة البيانات الخاصة بها عند إجراء الدمج. تتطلب عمليات إعادة تحميل المحولات غير السارة الآن سحب جميع السياسات من APIC، مثل الترقية.

أسئلة شائعة متنوعة

هل يمكن إستبدال محرك الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة في الحقل؟

لا. لا تعد محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) وحدة قابلة للاستبدال في الموقع. يتم إنشاء الهيكل بالكامل باستخدام تقنية RMA عندما يكون العطل على الورقة. في العامود الفقري النمطي، يجب أن تقوم ب RMA المشرف.

هل يجب إستبدال أجهزة المحول بشكل استباقي؟

يمكن لمهندسي TAC التحقق من قيم SMARTtctl وتقييم المحولات التي يزيد عمرها الافتراضي، حتى يمكن إجراء عمليات إستبدال للمحولات الأكثر إلحاحا على الفور، ومن ثم الانتقال تدريجيا لاستبدال هذه المحولات التي لا تتسم بنفس القدر من الإلحاح.

هل هناك معرفات خاصة بالأجهزة أكثر عرضة لتعطل محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة؟

لا. يمكن أن يختلف عمر محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) عبر أجهزة مختلفة في نفس البيئة. يعتمد إستخدام أقراص SSD على عدد المرات التي يحتاج فيها الجهاز إلى كتابة السجلات الخاصة بحفظ الأحداث. إن الجهاز الذي يقوم بتسجيل عدد كبير من الأحداث التي تتسبب فيها حالة عدم إستقرار الشبكة لديه إمكانية الوصول إلى عمره الافتراضي لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) بشكل أسرع من غيره. وبالتالي، تدعو Cisco إلى الحاجة إلى إستخدام الإصدارات الأحدث لضمان أن يساعد تحسين الرمز في التحكم في محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) في الكتابة وإطالة عمر محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD).