الهدف

تتميز نقطة الوصول WAP581 Dual-Radio Wireless-AC/N بإمكانيات تحليل النطاق. في حالة تمكينها، تسمح لنقطة الوصول بالتقاط البيانات المتعلقة بالمذياع حيث تكون نشطة. وتقدم البيانات في شكل رسم بياني شريطي لتسهيل التفسير. ويعد تحليل النطاق الطيفي مفيدا بشكل خاص في مساعدة مسؤولي الشبكة على تحديد أكثر الإشارات والاستخدام أمانا. كما سيعرض أيضا للمسئولين القنوات ذات التداخل الأكبر والتي يمكن إستخدامها لتحسين بيئة الشبكة اللاسلكية.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يمكن الطيف تحليل أسلوب على WAP581 منفذ نقطة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.4

تمكين تحليل الطيف

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول WAP581 واختر لاسلكي > لاسلكي.

الخطوة 2. أختر مدى موجات الراديو.

ملاحظة: تظهر منطقة الراديو مدى الموجات اللاسلكية النشط. في هذا المثال، يظهر كل من راديو 1 (5 جيجاهيرتز) وراديو 2 (2. 4 جيجاهيرتز).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار راديو 1 (5 جيجاهرتز).

الخطوة 3. انقر على إعدادات متقدمة.

الخطوة 4. أختر خيارا من القائمة المنسدلة وضع تحليل الطيف. الخيارات هي:

- تعطيل - يعني هذا الخيار عدم تنشيط وضع تحليل النطاق. في هذه الحالة، لا يتوفر جمع البيانات وعرضها.

- محلل طيف مخصص - يستخدم هذا الخيار الراديو بنسبة 10٪ من الوقت. وهذا يعني أن الوظيفة الرئيسية للراديو ستستخدم لتحليل الطيف. وهذا يعني أيضا أن إتصالات العملاء قد تعمل، ولكن لا يتم ضمانها.

- Hybrid Spectrum Analyzer (محلل النطاق المختلط) - يضمن هذا الخيار اتصال العميل ولكن قد تنشأ مشاكل في الاتصال بسبب تشغيل التحليل. وهذا يعني أن الراديو يستخدم لتحليل الطيف وحركة المرور اللاسلكية.

- 3+1 Spectrum Analyzer (محلل الطيف) - يتيح هذا الخيار للعملاء إمكانية الاتصال بالسلاسل 3x3، بينما يتم إجراء تحليل الطيف على سلسلة 1x1.

ملاحظة: القيمة الافتراضية هي تعطيل. في هذا المثال، يتم إختيار محلل الطيف 3+1. وذلك لتخصيص ثلاثة هوائيات إرسال و ثلاثة هوائيات إستقبال للعميل اللاسلكي لنقطة الوصول. وهذا يعادل أداء أفضل للأجهزة العميلة اللاسلكية.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.

الخطوة 6. كرر الخطوة 2 إلى الخطوة 5 إذا كنت بحاجة إلى تمكين تحليل الطيف لنطاق الراديو الآخر.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تمكين تحليل الطيف على نقطة وصول WAP581.

عرض Spectrum Intelligence

الخطوة 1. أختر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > Spectrum Intelligence.

الخطوة 2. أختر جهازا لاسلكيا من القائمة المنسدلة تمكين وضع تحليل الطيف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار راديو 1.

الخطوة 3. طقطقة مجموعة.

الخطوة 4. انقر فوق عرض بيانات النطاق الترددي.

سوف تظهر نافذة بيانات الطيف أدناه.

جودة القناة

تعرض مساحة جودة القناة رسما بيانيا شريطيا بجودة القناة ممثلة من 0 إلى 100 على المحور Y للرسمة البيانية. يمثل المحور X القناة. في هذا العرض التقديمي، يمثل الرقم 100 جودة قناة جيدة للغاية بينما يمثل الرقم 0 جودة قناة سيئة للغاية. في هذا المثال، يتم عرض القنوات من 1 إلى 14 بتقييم جودة القناة 100.

إستخدام قناة غير WLAN

تمثل منطقة إستخدام قناة غير WLAN إشارة الأجهزة القريبة التي تبث بنفس التردد مثل WAP581. يعرض على هيئة رسم بياني شريطي بمحور ص يمثل مستوى قوة الإشارة، والمحور س الذي يمثل القناة. في هذا المثال، يتم اكتشاف إشارة Bluetooth من قبل WAP581 عند تردد 2.4 جيجاهرتز، ومع ذلك، تكون الإشارة ضعيفة إلى حد أنها لم تقم بالتسجيل على الرسم البياني. من الممكن إختيار تردد من القائمة المنسدلة لعرض الأجهزة القريبة المحتملة التي تبث في نطاق نقطة الوصول.

يجب أن تكون قد اطلعت الآن على تحليل الطيف على نقطة وصول WAP581.