الهدف

تعد البيئة المثالية للمستخدمين المتصلين لاسلكيا هي الطريقة التي تحافظ على سير العمل والإنتاج بسلاسة. تستخدم صفحة الضيف على WAP125 لمراقبة الاتصال اللاسلكي وصيانته وتحسينه بين الضيوف الذين تمت مصادقتهم من خلال مدخل أسير ونقطة الوصول اللاسلكية. وهو يقدم تحديثات في الوقت الفعلي لإحصائيات حركة مرور البيانات على الشبكات اللاسلكية. باستخدام الإحصائيات المرئية مثل الرسوم البيانية والمخططات التخطيطية، يصبح من السهل والأكثر سهولة تصوير وتحديد مناطق الشبكة التي تحتاج إلى التحسين أو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قد يختار المسؤول أيضا تصدير بيانات العميل على الجهاز.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض العملاء الذين تم مصادقتهم من خلال "البوابة الأسيرة" ومراقبتهم في صفحة Guest من WAP125 و WAP581.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.4

مراقبة الضيوف

عرض العملاء المصادق عليهم

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واخترMonitor > الضيوف.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة حسب طراز الجهاز. الصور في هذه المقالة مأخوذة من WAP125.

يصف جدول العملاء المصادق عليهم ما يلي:

- MAC — عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الخاص بالعميل المقترن.

- عنوان IP — عنوان IP الخاص بالعميل المقترن. قد يتم تعيين هذا بشكل ثابت أو الحصول عليه من خلال بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP).

- اسم المستخدم — اسم مستخدم المدخل الأسير المستخدم للمصادقة على الشبكة.

- البروتوكول — البروتوكول المستخدم لإنشاء اتصال البوابة المقيدة. يمكن أن يكون ذلك إما بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) أو بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS).

- التحقق — الطريقة التي تتم بها مصادقة المستخدم من خلال البوابة المقيدة. الطرق الممكنة هي:

- Guest — لا تتم مصادقة الضيف من خلال قاعدة بيانات على WAP أو الشبكة.

- محلي — يتم إستخدام WAP كقاعدة بيانات للمصادقة. يكون المثال مجموعة تم تكوينها من أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تم تكوينها على WAP.

- RADIUS — تحدث المصادقة من خلال خادم خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS). لمعرفة كيفية تكوين إعدادات خادم RADIUS على WAP، انقر هنا.

- معرف VAP/الراديو — معرف نقطة الوصول الظاهرية/الراديو الخاص بالعميل المقترن.

- معرف المدخل المقيد — هذا هو مثيل المدخل المقيد للعميل المقترن. وصف هذا العمود متوفر فقط في WAP581.

- المهلة — الوقت المتبقي الذي يتم قياسه بالثواني لجلسة عمل "المدخل المضمن" لتظل نشطة. عند انتهاء الوقت، يتم إلغاء مصادقة العميل. إذا كان العميل نشطا، تظل القيمة عند الصفر.

- الوقت البعيد — الوقت الذي يمكن أن يظل فيه إدخال المستخدم صالحا للاتصال بالمدخل المضمن. يبدأ المؤقت بعد إلغاء الاقتران من البوابة "المأسورة". إذا كان العميل نشطا، تظل القيمة عند الصفر.

- أعلى/أسفل (ميغابايت) — كمية البيانات المرسلة على الشبكة.

ملاحظة: في هذا المثال، لا يوجد سوى عميل واحد مصدق عليه.

عرض العملاء الفاشلين

- MAC — عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الخاص بالعميل المقترن.

- عنوان IP — عنوان IP الخاص بالعميل المقترن. قد يتم تعيين هذا بشكل ثابت أو الحصول عليه من خلال بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP).

- اسم المستخدم — اسم مستخدم المدخل الأسير المستخدم للمصادقة على الشبكة.

- التحقق — الطريقة التي تتم بها مصادقة المستخدم من خلال البوابة المقيدة. الطرق الممكنة هي:

- Guest — لا تتم مصادقة الضيف من خلال قاعدة بيانات على WAP أو الشبكة.

- محلي — يتم إستخدام WAP كقاعدة بيانات للمصادقة. قد يكون المثال مجموعة تم تكوينها من أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

- RADIUS — تحدث المصادقة من خلال خادم خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS).

- معرف VAP/الراديو — معرف نقطة الوصول الظاهرية/الراديو الخاص بالعميل المقترن.

- معرف المدخل المقيد — هذا هو مثيل المدخل المقيد للعميل المقترن. وصف هذا العمود متوفر فقط في WAP581.

- وقت الفشل — الوقت الذي حاول فيه المستخدم الاتصال بالمدخل "الأسير" ولكنه فشل بسبب بيانات اعتماد غير صحيحة. يظهر طابع زمني

ملاحظة: في هذا المثال، اسم المستخدم ريك هو العميل الوحيد الذي فشل في المصادقة.

تصدير البيانات

الخطوة 1. انقر فوق الزر تصدير.

سيظهر تنزيل في المستعرض. يجب أن يكون تنسيق الملف هو .txt.

ملاحظة: ستظهر رسالة بجانب الزر تصدير تعرض آخر مرة تم فيها تصدير بيانات العميل.

يجب أن تكون قد قمت الآن بعرض صفحة Guest وتصديرها بنجاح.