الهدف

تعد البيئة المثالية للمستخدمين المتصلين لاسلكيا هي الطريقة التي تحافظ على سير العمل والإنتاج بسلاسة. تستخدم صفحة لوحة المعلومات في WAP125 لمراقبة الاتصال اللاسلكي بين العملاء ونقطة الوصول اللاسلكية وصيانته وتحسينه. وهو يقدم تحديثات في الوقت الفعلي لإحصائيات حركة مرور البيانات على الشبكات اللاسلكية. باستخدام الإحصائيات المرئية مثل الرسوم البيانية والمخططات التخطيطية، يصبح من السهل والأكثر سهولة تصوير وتحديد مناطق الشبكة التي تحتاج إلى التحسين أو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. كما يحتوي على قسم به إختصارات إلى

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض العملاء ومراقبتهم على صفحة العملاء في WAP125 و WAP581.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.4

مراقبة العملاء

ملخص العميل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر شاشة > عملاء.

في منطقة ملخص العميل، يعرض المخطط الدائري ملخص العملاء المتصلين بالشبكة استنادا إلى نوع 802.11. أنواع 802.11 هي:

- 802. 11ac — يسمح معيار IEEE 802. 11ac بسرعات نظرية تصل إلى 6. 9 جيجابت في الثانية في مدى موجات 5 جيجاهرتز، أو 11. 5 ضعف سرعة 802. 11n.

- 802. 11a — يعمل في الطيف 5 جيجاهرتز

- 802. 11b/g — يعمل في الطيف 2. 4 جيجاهرتز

- 802. 11n — يعمل في كل من الطيف 2. 4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز

ملاحظة: في هذا المثال، يتم توصيل 50٪ من العملاء المتصلين عبر شبكة 802.11ac بينما يتم توصيل نسبة 50٪ الأخرى في شبكة 802.11n.

الخطوة 2. (إختياري) لمراقبة العملاء المرتبطين على نطاق لاسلكي محدد وفي أي نوع يعملون، حدد خانة إختيار أو قم بإلغاء تحديدها لعرض ملخص أكثر تفصيلا.

ملاحظة: في هذا المثال، تم إلغاء تحديد 5G. سيظهر لك عدد العملاء المتصلين من خلال مدى الموجات اللاسلكية المحددة التي تبلغ في هذا المثال 1 فقط.

متوسط النطاق الترددي

يعرض متوسط النطاق الترددي عرض النطاق الترددي للعميل في MBPS. يتم تحديث الرسم البياني كل 30 ثانية.

الخطوة 1. (إختياري) حدد خانة الاختيار أو قم بإلغاء تحديدها لعرض ملخص أكثر تفصيلا لتحميل كل تردد لاسلكي وتنزيله.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تحديد 2.4G.

الخطوة 2. قم بتحريك المؤشر فوق نقطة في الرسم البياني لعرض معدلات إرسال معينة ومقارنة لنقاط معينة في الوقت المناسب على الشبكة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض النقطة 17:54:49.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق تحميل أو تنزيل للحصول على طريقة عرض معزولة لاستخدام النطاق الترددي العريض على الشبكة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق التحميل للحصول على طريقة عرض معزولة للنطاق الترددي للتنزيل.

أقل عملاء SNR

تعرض أقل منطقة لعملاء بروتوكول طبقة الأمان (SNR) ما يصل إلى خمسة عملاء من أقل نسبة من الإشارة إلى الضوضاء (SNR) إلى أعلاها. فالنسبة هي فرق بين قوة الإشارة وضجيج الخلفية الذي يقاس بالدسيبل. الصيغة هي:

مستوى الإشارة - مستوى الضوضاء = SNR

وعندما تزداد قوة الإشارة أو تقترب من 0، ينخفض مستوى الضوضاء وبالتالي يحدد جودة اتصال العميل المقترن.

الأجهزة العميلة الأقل سرعة

تعرض المنطقة الأقل سرعة للأجهزة العميلة ما يصل إلى خمسة أجهزة عميلة مقترنة بأقل سرعات توصيل.

العملاء المرتبطون

إذا كنت تستخدم WAP125، فإن منطقة العملاء المقترنة تبدو كالمنطقة أدناه:

يحتوي WAP581 على علامتي تبويب مخصصتين للعملاء المحليين وعملاء إعداد النقطة الواحدة. إعداد النقطة المفردة ميزة تتوفر فقط على WAP581.

الخطوة 1. في WAP581، انقر على علامة التبويب العملاء المحليين.

تعرض منطقة العملاء المرتبطين من WAP125 ومنطقة العملاء المحليين من WAP581 التفاصيل التالية:

- تفاصيل العميل — تعرض منطقة "تفاصيل العميل" عنوان "التحكم في الوصول إلى الوسائط" الخاص بالعميل المقترن.

- الشبكة (SSID) — يعرض معرف مجموعة الخدمة (SSID) الخاص بالعميل المقترن.

- الوضع — يعرض وضع IEEE 802.11 الخاص بالعميل المقترن. هذه الأوضاع يمكن أن تكون g و n و b و ac و c.

- G — يمثل 802.11g

- n — يمثل شبكة 802.11n

- B — يمثل 802.11b

- AC — يمثل 802.11ac

- C — يمثل 802.11c

- معدل البيانات — المعدل الذي يرسل به WAP.

- القناة - القناة التي يتم عندها بث SSID الشبكة الخاصة بالعميل المقترن.

- حركة المرور (لأعلى/لأسفل) — يعرض حركة مرور البيانات التي يتم إرسالها بواسطة العميل المقترن.

- SNR (dB) — يعرض قوة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) بوحدة الديسيبل (dB).

- مقياس الخرج — معدل الخرج أو البيانات في آخر 30 ثانية.

يجب عليك الآن عرض العملاء المحليين والمقترنين على WAP125 و WAP581.

عملاء إعداد النقطة الواحدة (WAP581 فقط)

إعداد نقطة واحدة هي تقنية إدارة بسيطة ومتعددة الأجهزة تتيح لك نشر مجموعة من نقاط الوصول التي تدعم الميزة وإدارتها. فهو يوفر سهولة تكوين مجموعة من نقاط الوصول من نقطة واحدة بدلا من تكوينها بشكل فردي. كما تتيح لك إمكانية إدارة نقاط الوصول محليا أو عن بعد. تتيح لك علامة التبويب عملاء إعداد نقطة واحدة عرض العملاء المرتبطين بالشبكة من خلال إعداد نقطة واحدة.

الخطوة 1. انقر على علامة التبويب عملاء إعداد نقطة واحدة.

تعرض منطقة عملاء إعداد النقطة المفردة التفاصيل التالية:

- تفاصيل العميل — تعرض منطقة "تفاصيل العميل" عنوان "التحكم في الوصول إلى الوسائط" الخاص بالعميل المقترن.

- عنوان IP — عنوان IP الخاص بالعميل المقترن.

- الشبكة (SSID) — يعرض معرف مجموعة الخدمة (SSID) الخاص بالعميل المقترن.

- الوضع — يعرض وضع IEEE 802.11 الخاص بالعميل المقترن. هذه الأوضاع يمكن أن تكون g و n و b و ac و c.

- G — يمثل 802.11g

- n — يمثل شبكة 802.11n

- B — يمثل 802.11b

- AC — يمثل 802.11ac

- C — يمثل 802.11c

- معدل البيانات — المعدل الذي يرسل به WAP.

- موقع نقطة الوصول — الموقع الفعلي لنقطة الوصول. هذا هو المكان المحدد من قبل المسؤول.

- القناة - القناة التي يتم عندها بث SSID الشبكة الخاصة بالعميل المقترن.

- حركة المرور (لأعلى/لأسفل) — يعرض حركة مرور البيانات التي يتم إرسالها بواسطة العميل المقترن.

- SNR (dB) — يعرض قوة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) بوحدة الديسيبل (dB).

- مقياس الخرج — معدل الخرج أو البيانات في آخر 30 ثانية.

أنت سوفت الآن شاهدت بنجاح ال وحيد نقطة setup زبون على ال WAP581.