الهدف

يؤدي إعادة تمهيد نقطة الوصول اللاسلكية (WAP) أو إعادة تشغيلها إلى حذف السجلات المخزنة في الذاكرة المتطايرة. يتم تنفيذ هذه العملية عندما تحتاج تغييرات معينة في الإعدادات إلى إعادة التشغيل أو إذا كان WAP لا يستجيب أو يتم التمهيد بشكل صحيح. إعادة ضبط WAP إلى إعدادات المصنع الافتراضية، من ناحية أخرى، يمحو كل التكوينات التي تم تعيينها بواسطة المستخدم، ويستعيد الجهاز إلى إعداداته الأصلية. يوصى بإعادة الضبط إذا كانت معظم إعدادات WAP بحاجة إلى إعادة التكوين.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن reboot وأعدت ك WAP125 أو WAP581 إلى مصنع تقصير عملية إعداد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

أعد تشغيل نقطة الوصول اللاسلكية

هناك طريقتان لإعادة تشغيل WAP:

- إعادة تمهيد الأجهزة

- قم بإعادة التمهيد من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

إعادة تمهيد الأجهزة

لديك طريقتان لإعادة تشغيل أجهزة الجهاز:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر الطاقة أثناء توصيل الجهاز بمخرج الطاقة.

ملاحظة: يعمل زر الطاقة فقط إذا كان الجهاز يستخدم مهايئ طاقة. إذا تم توفير الطاقة من خلال تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، فقم بقطع اتصال إيثرنت لمدة ثلاث ثوان ثم أعد توصيلها.

- اضغط على زر إعادة ضبط لمدة ثلاث ثوان فقط أو حتى تنطفئ الأضواء.

ملاحظة: في كلا الصورتين أعلاه، يتم تصوير WAP125.

إعادة التمهيد من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في WAP واختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2. طقطقت ال reboot زر.

الخطوة 3. طقطقة ok في التأكيد نافذة.

يجب عليك الآن إعادة تشغيل جهازك.

جدولة إعادة التشغيل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في WAP واختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين إعادة تشغيل الجدول لتكوين إعدادات الجدول.

الخطوة 3. أختر زر انتقاء ضمن "إعادة تمهيد الجدول" لتحديد التاريخ والوقت الذي يجب فيه إعادة تشغيل WAP. الخيارات هي:

- التاريخ — قم بتعيين التاريخ والوقت المحددين الذي يجب أن تحدث فيه إعادة التشغيل.

- داخل — قم بتعيين إعادة التشغيل ليحدث من الوقت الذي تم فيه تكوين الدالة. إذا تم إختيار هذا، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار التاريخ.

الخطوة 4. (إختياري) إذا تم إختيار التاريخ في الخطوة 3، انقر فوق حقل التاريخ واختر التاريخ الذي تريد تعيين WAP عليه لإعادة التمهيد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 2017-06-07.

الخطوة 5. في المنطقة الزمنية، أختر الساعة والدقيقة من القائمة المنسدلة المقابلة. تنسيق الوقت بصيغة عسكرية.

ملاحظة: في هذا المثال، تتم جدولة WAP لإعادة التمهيد في الساعة 3:21 صباحا في 7 يونيو 2017.

الخطوة 6. (إختياري) إذا تم إختيار "الدخول" في الخطوة 3، من القائمة المنسدلة "الأيام"، فأختر عدد الأيام من اليوم التي يجب أن يتم فيها إعادة تشغيل بروتوكول WAP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 7.

الخطوة 7. (إختياري) من القائمة المنسدلة ساعات العمل، أختر ساعة اليوم لإعادة تشغيل نقطة الوصول (WAP). يفيد هذا الخيار إذا كنت تريد أن تقوم بضبط ساعة معينة من اليوم لهذا أن يحدث.

ملاحظة: في هذا المثال، تتم جدولة WAP لإعادة التشغيل بعد 7 أيام من الآن في الساعة 3 صباحا.

الخطوة 8. (إختياري) من القائمة المنسدلة "دقائق"، أختر الدقيقة في الساعة لإعادة تمهيد نقطة الوصول (WAP).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 0.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين جدول بنجاح لإعادة تشغيل WAP.

إعادة ضبط نقطة الوصول اللاسلكية

هناك طريقتان لإعادة ضبط WAP إلى إعدادات المصنع الافتراضية:

- إعادة تعيين الأجهزة

- إعادة التعيين من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

إعادة تعيين الأجهزة

الخطوة 1. اضغط على زر إعادة ضبط لأكثر من 10 ثوان حتى تنطفئ الأضواء.

الخطوة 2. أترك زر إعادة ضبط عند إعادة تشغيل الأضواء.

ملاحظة: في الصورتين المذكورتين أعلاه، يظهر WAP125 في الصورة.

إعادة التعيين من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في WAP واختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار إستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

الخطوة 3. طقطقت ال reboot زر.

الخطوة 4. طقطقة ok في التأكيد نافذة.

يجب أن تكون قد قمت الآن بإعادة ضبط جهازك إلى إعدادات المصنع الافتراضية.