الهدف

تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) هي تقنية تتيح إمكانية نقل الطاقة مع البيانات من جهاز إلى آخر عبر كابل إيثرنت ودون الحاجة إلى أسلاك كهربائية إضافية.

يوجد معياران للطاقة في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت:

- 802. 3af PoE — يعد هذا المعيار مثاليا للأجهزة التي تتطلب طاقة كهربائية تبلغ 12. 95 وات أو أقل.

- 802. 3at PoE — يعرف أيضا باسم High Power PoE. ويعد هذا المعيار مثاليا للأجهزة التي تتطلب طاقة كهربائية أعلى تصل إلى 25.5 وات.

يعد التحقق من معيار مصدر طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على نقطة الوصول اللاسلكية (WAP) مفيدا لك للتأكد من أن برنامج الاتصال عبر الإنترنت (WAP) لديك يستلم مصدر طاقة كامل من مصدره، وهو الموجه أو المحول، استنادا إلى إمكانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الخاصة به. من خلال القيام بذلك، ستعرف ما إذا كان برنامج تشغيل الشبكة لديك قادرا على الحصول على مزيد من الطاقة مقارنة بما يتلقاه حاليا من مصدره لتحقيق الأداء الأمثل. سيساعدك هذا أيضا في تحديد نوع الموجه أو المحول الذي يحتاج WAP إلى الاتصال به.

ملاحظة: للتحقق من تحديد معيار التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت الذي تستخدمه أجهزتك، راجع وثائق المنتج الخاصة به.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية التحقق من معيار مصدر طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على نقطة الوصول WAP571 أو WAP571E الخاصة بك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP571

- WAP571E

إصدار البرامج

- 1.0.0.17

التحقق من معيار مصدر طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام.

الخطوة 2. تعرض صفحة ملخص النظام بعد ذلك ملخص إعدادات وإحصاءات نظام WAP. تحقق من القيمة المشار إليها في منطقة مصدر الطاقة. هذا هو معيار طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الذي يحصل عليه WAP الخاص بك من الموجه أو المحول.

الخطوة 3. (إختياري) إذا لم تكن القيمة المشار إليها في منطقة مصدر الطاقة هي الحد الأقصى لنوع طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الذي يمكن للجهاز لديك تلقيه، فتحقق من إعدادات المنفذ للمحول. ربما تم تكوين المنفذ الذي قمت بتوصيل WAP الخاص بك إلى حد طاقة محدد. قد تحتاج إلى نقل الكبل الذي يربط WAP بالمحول بمنفذ آخر ل WAP للحصول على مصدر الطاقة الكامل.

ملاحظة: إذا كان لديك محول SX500 switch، فانقر هنا لمعرفة كيفية التحقق من تكوين إعدادات منفذ PoE. إذا كان لديك موجه من الفئة RV PoE، فانقر هنا.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر تحديث لتحديث الصفحة وعرض أحدث حالة للنظام.

يجب عليك الآن التحقق بنجاح من معيار مصدر الطاقة الخاص بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الموجود على نقطة الوصول الخاصة بك.