الهدف

يوفر قسم اقتران جودة الخدمة (QoS) للعميل خيارات إضافية لتخصيص جودة خدمة عميل لاسلكي. وتتضمن هذه الخيارات النطاق الترددي الذي يسمح للعميل بإرساله أو إستلامه أو ضمانه. كما يمكن التلاعب باقتران جودة خدمة العميل باستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL).

يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية تكوين اقتران جودة خدمة العميل على نقطة الوصول اللاسلكية لديك. يفترض أنك قد انتهيت بالفعل من تكوين المتطلبات الأساسية التالية عند تكوين اقتران جودة خدمة العميل:

- خريطة الفئة. للحصول على تعليمات حول إنشاء خريطة فئة، انقر هنا.

- خريطة السياسة. للحصول على تعليمات حول إنشاء خريطة سياسة، انقر هنا.

- الإعدادات العامة لجودة خدمة العميل. للحصول على تعليمات حول تمكين الإعدادات العامة لجودة خدمة العميل، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP571

- WAP571E

إصدار البرامج

- 1.0.0.17

تكوين اقتران جودة خدمة العميل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول ثم أختر جودة خدمة العميل > اقتران جودة خدمة العميل.

الخطوة 2. في منطقة الواجهة، أختر واجهة الراديو أو الإيثرنت التي تريد تكوين معلمات جودة الخدمة عليها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار نقطة الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) رقم 0 (WAP571-5 جيجاهرتز) تحت الراديو 1 (5 جيجاهرتز).

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين جودة خدمة العميل للواجهة المختارة.

الخطوة 4. أدخل الحد الأقصى لمعدل الإرسال المسموح به من WAP في وحدات بت في الثانية (بت في الثانية) في حقل حد النطاق الترددي المسموح به للأسفل. يمكنك إدخال قيمة بين 0 و 1300 ميجابت في الثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 650.

الخطوة 5. أدخل الحد الأقصى لمعدل الإرسال المسموح به من العميل إلى WAP في وحدات بت في الثانية. يمكنك إدخال قيمة بين 0 و 1300 ميجابت في الثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 600.

الخطوة 6. أختر سياسة DiffServ مطبقة على حركة المرور المرسلة إلى WAP للواجهة المحددة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار Policy_MAP_1.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين جودة خدمة العميل بنجاح على WAP الخاص بك.