الهدف

تستخدم نقطة الوصول WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio مع PoE جهاز لاسلكي مزدوج النطاقات متزامن للحصول على تغطية محسنة وسعة أكبر للمستخدم. تتيح تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 3x3 مع ثلاثة مسارات مكانية تشغيل نقطة الوصول بأقصى أداء على كل من تردد 5.0 جيجاهرتز و 2.4 جيجاهرتز. تعمل واجهات شبكة إيثرنت جيجابت مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على تسهيل عملية التركيب المرنة وتقليل تكاليف الكابلات والأسلاك. تتيح لك ميزة جودة الخدمة الذكية (QoS) تحديد أولوية حركة المرور الحساسة لعرض النطاق الترددي لتطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) والفيديو.

لتوفير وصول الضيف الآمن للغاية إلى الزائرين والمستخدمين الآخرين، يدعم WAP571 بوابة بديلة مزودة بخيارات مصادقة متعددة والقدرة على تكوين الحقوق والأدوار والنطاق الترددي. تتيح لك صفحة تسجيل دخول الضيوف المخصصة تقديم رسالة الترحيب والوصول إلى التفاصيل، كما تعزز علامتك التجارية برموز الشركة.

يشرح هذا المقال ميزات ووظائف نقطة الوصول WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio مع PoE.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP571

ميزات المنتج

- دعم لاسلكي ثنائي النطاقات متزامن بسرعة تصل إلى 1.3 ميجابت في الثانية على جهاز لاسلكي بسرعة 5.0 جيجاهرتز و 600 ميجابت في الثانية على جهاز لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز للحصول على أقصى سعة وتغطية

- تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 3 هوائيات للاستقبال و 3 هوائيات للإرسال مع ثلاثة مسارات مكانية على كل من 5. 0 جيجاهرتز و 2. 4 جيجاهرتز لتوفير الحد الأقصى من الأداء

- تعمل ميزة إعداد نقطة واحدة، وهي تقنية لا تحتاج إلى وحدات تحكم، على تبسيط عملية نشر عدة نقاط وصول وإدارتها دون الحاجة إلى أجهزة إضافية

- يمكن لواجهات شبكة LAN لشبكة جيجابت إيثرنت توفير وصلة عالية السرعة للشبكة السلكية، وكذلك دعم تجميع الارتباطات لزيادة النطاق الترددي العام بين المنفذين

- الأمان القوي، بما في ذلك WPA2، 802. 1X مع المصادقة الآمنة لخادم مصادقة طلب الاتصال عن بعد (RADIUS)، واكتشاف نقاط الوصول الدخيلة، يساعد على حماية معلومات العمل الحساسة

- يعمل دعم البوابة المقيدة على تسهيل الوصول الآمن والمخصص إلى الضيوف مع تعدد الحقوق والأدوار

- يعمل كل من التثبيت البسيط من خلال معالج الإعداد والتهيئة سهلة الاستخدام القائمة على الويب على تسهيل عملية النشر والإعداد بسرعة فائقة وبساطة تامة خلال دقائق معدودة

- يتيح دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إمكانية التركيب بسهولة تامة دون الحاجة إلى إستخدام أسلاك إضافية باهظة التكلفة

- تصميم أنيق مزود بأجهزة إستشعار داخلية متعددة ومجموعة تركيب متعددة الاستخدامات تسمح بالتركيب على السقف أو الحائط أو سطح المكتب

- تعمل جودة الخدمة الذكية على تحديد أولوية حركة مرور البيانات عبر الشبكة للمساعدة في الحفاظ على تشغيل تطبيقات الشبكة الحيوية بأقصى أداء

- يساعد وضع السكون الموفر للطاقة وميزات التحكم في المنافذ على زيادة توفير إستهلاك الطاقة.

- يتيح لك وضع Workgroup Bridge توسيع شبكتك من خلال الاتصال لاسلكيا بشبكة إيثرنت ثانية

- يتيح لك دعم الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP) إمكانية نشر تطبيقات الشبكات وأنظمة التشغيل المستقبلية دون الحاجة إلى عمليات ترقية مكلفة

- يوفر ضمان الأجهزة المحدود مدى الحياة راحة البال

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

معيار IEEE 802.11ac و 802.11a و 802.11n و 802.11g و 802.11b و 802.3af و 802.3u و 802.1X (مصادقة الأمان) و 802.1Q (الشبكة المحلية الظاهرية) و 802.1D (شجرة الامتداد) و 802.11i (أمان WPA2) و 802.11e (جودة الخدمة اللاسلكية) و IPV4 المعيار RFC 791)، الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) (المعيار RFC 2460)

المنافذ

إمكانية الاستشعار التلقائي لشبكة جيجابت إيثرنت من خلال 2 شبكة محلية

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

الهوائيات

هوائيات داخلية محسنة للتركيب على جدار أو سقف

مؤشرات دايود باعثة للضوء

مؤشر الدوي الواحد

نظام تشغيل

لينكس

الواجهات المادية

المنافذ

2 - لشبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000، مع دعم ل 802.3at عند دعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، تكون فقط لمنفذ واحد وليست لمنفذين

الأزرار

زر إعادة الضبط

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

دايودات باعثة للضوء

مؤشر LED واحد متعدد الوظائف

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

9. 05 × 9. 05 × 1. 57 بوصة. (230 × 230 × 40 مم)

الوزن

1.71 رطل (778 جم)

قدرات الشبكة

دعم شبكة VLAN

نعم

عدد شبكات VLAN

1 شبكة VLAN للإدارة بالإضافة إلى 32 شبكة VLAN ل SSIDs

طالب 802.1X

نعم

تخطيط SSID إلى VLAN

نعم

تحديد القناة التلقائية

نعم

الشجرة الممتدة

نعم

موازنة التحميل

نعم

IPv6

نعم

- دعم مضيف IPv6

- بروتوكول IPv6 RADIUS و syslog وبروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

الأمان

WPA، WPA2

نعم، بما في ذلك مصادقة المؤسسة

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

الإدارة الآمنة

HTTPS

بث SSID

نعم

اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة

نعم

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب المتعددة

حامل تركيب مضمن لإتاحة إمكانية التركيب في السقف أو على الحائط بسهولة تامة

قفل الأمان المادي

فتحة قفل Kensington

جودة الخدمة

جودة الخدمة

مواصفات الوسائط المتعددة وحركة مرور البيانات (WMM Tspec) Wi-Fi، جودة خدمة العميل

الأداء

سعة المعالجة اللاسلكية

بيانات تصل سرعتها إلى 1. 9 جيجابت في الثانية (ستختلف سعة المعالجة في العالم الحقيقي)

دعم المستخدم الموصى به

ما يصل إلى 200 من المستخدمين المواصلين، و 50 من المستخدمين النشطين لكل جهاز لاسلكي

إدارة نقاط الوصول المتعددة

إعداد نقطة واحدة

نعم

عدد نقاط الوصول لكل مجموعة

16

العملاء النشطون لكل مجموعة

960

التكوين

واجهة مستخدم ويب

أداة مساعدة مدمجة قائمة على الويب لتهيئة سهلة قائمة على المستعرض (HTTP/HTTPS)

الذاتية المُحسنة

بروتوكولات الإدارة

مستعرض ويب، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) v3، Bonjour

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل والتقاط الحزم

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب أو ملف التكوين المستورد أو المصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم