الهدف

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو بروتوكول شبكة يستخدم على شبكة منطقة محلية (LAN). الغرض من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو السماح بالاتصال المتكرر بين الأجهزة أثناء ضمان مخطط خال من الحلقة لشبكة LAN. يعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على إزالة حلقات التكرار من خلال خوارزمية تضمن وجود مسار واحد نشط بين جهازي الشبكة. وهو يضمن أن حركة المرور تأخذ أقصر مسار ممكن داخل الشبكة. كما يمكنه إعادة تمكين المسارات المتكررة تلقائيا كمسارات نسخ إحتياطي في حالة فشل المسار النشط.

يعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على التخلص من حلقات الشبكة وبالتالي تحسين أداء الشبكة.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يمكن يجسر - شجرة بروتوكول على لاسلكي منفذ نقطة (WAP).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP500 Series - WAP571، WAP571E

- WAP351

إصدار البرامج

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

- 1.0.2.2 — WAP351

تمكين الشجرة المتفرعة على WAP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول واختر إدارة > إعدادات الشجرة المتفرعة.

WAP351

WAP571/WAP571E

الخطوة 2. تأكد من تحديد خانة الاختيار حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لتمكين الميزة بشكل عام. عند تمكينها، يساعد بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منع حلقات التكرار المحولة. يكون هذا الخيار متاحا بشكل افتراضي.

WAP571/WAP571 اس

WAP351

ملاحظة: إذا كان لديك WAP571/WAP571E، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable flood BPDU إذا تم تعطيل STP على المنفذ (المنافذ) لإغراق حزم BPDU التي تم استقبالها من المنفذ أو المنافذ التي تم تعطيل حالة STP فيها، أو قم بإلغاء التحقق لإسقاط حزم BPDU التي تم استقبالها من المنفذ أو المنافذ التي تم تعطيل حالة STP عليها. مكنت هذا خيار افتراضيا وعثرت فقط في ال WAP351.

الخطوة 4. (إختياري) ضمن منطقة إعداد حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لكل منفذ، حدد خانات الاختيار لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منفذ إيثرنت/WDS المفضل لديك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منافذ GE1 و GE3 و GE4 و GE5 و WDS2 و WDS3 فقط.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ.

لقد نجحت الآن في تمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة على نقطة الوصول اللاسلكية الخاصة بك.