الهدف

يعمل جسر مجموعة العمل (WGB) على توصيل الشبكات اللاسلكية بشبكات إيثرنت سلكية أكبر حجما. يعمل جسر مجموعة العمل كعميل لاسلكي على الشبكة المحلية اللاسلكية ثم واجهة لشبكة سلكية. وهو يساعد على توصيل الأجهزة الموجودة على شبكة إيثرنت LAN بدون محول لاسلكي بالشبكة المحلية اللاسلكية. المعلومات المقدمة في هذه الصفحة مفيدة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها وجمع معلومات مثل الواجهة التي ربطها عميل بنقطة الوصول والشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) التي حصل منها على DHCP. يعرض أيضا الحزم وعدد وحدات البايت لحركة مرور البيانات بين المحطات الموجودة على جسر مجموعة العمل. يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات WorkGroup Bridge Transmit/Receive على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

عرض إحصائيات نقل/إستقبال جسر مجموعة العمل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > نقل/إستقبال WorkGroup Bridge. يتم فتح صفحة الإرسال/التلقي لجسر مجموعة العمل:

الخطوة 2. (إختياري) لعرض أحدث حالة، انقر فوق تحديث.

يعرض جدول إحصائيات حركة المرور المعلومات التالية:

· واجهة الشبكة — يعرض واجهة شبكة LAN وواجهات نقطة الوصول الظاهرية (VAP) لنقطة الوصول. على WAP561، WLAN0 لاسلكي 1 و WLAN1 لاسلكي 2.

· الحالة والإحصائيات — تشير إلى ما إذا كانت الواجهة الخاصة مرتبطة بأي جهاز آخر، سواء تم قطع الاتصال أو صعودا أو هبوطا إداريا.

· معرف شبكة VLAN — يشير معرف شبكة LAN الظاهرية (VLAN) إلى أن نقطة الوصول الظاهرية (VAP) الخاصة تنتمي إلى شبكة VLAN هذه. يتم إستخدام معرفات شبكات VLAN المختلفة لإنشاء شبكات متعددة في نقطة الوصول نفسها.

· الاسم (SSID) — يعرض المفتاح الأبجدية الرقمية التي تعرف بشكل فريد نقطة الوصول (VAP) أو شبكة محلية لاسلكية.

يعرض جدول الإرسال المعلومات التالية:

· واجهة الشبكة — يعرض واجهة شبكة LAN وواجهات VAP لنقطة الوصول.

· إجمالي الحزم — يعرض إجمالي الحزم المرسلة من الواجهة المقابلة.

· إجمالي وحدات البايت — يعرض إجمالي وحدات البايت المرسلة من الواجهة المقابلة.

يعرض جدول التلقي المعلومات التالية:

· واجهة الشبكة — يعرض واجهة شبكة LAN وواجهات VAP لنقطة الوصول.

· إجمالي الحزم — يعرض إجمالي الحزم التي تم تلقيها في تلك الواجهة.

· إجمالي وحدات البايت — يعرض إجمالي وحدات البايت التي تم تلقيها في هذه الواجهة.