الهدف

يستخدم إعداد النقطة المفردة للتحكم في الخدمة اللاسلكية عبر أجهزة متعددة. يستخدم هذا المحول لإنشاء مجموعة من الأجهزة اللاسلكية، وبمجرد إنشاء نظام المجموعة، يمكن لنقاط الوصول اللاسلكية الأخرى الانضمام إلى نظام المجموعة. بعد اكتمال المجموعة، تقوم جميع الأجهزة بمشاركة معلوماتها مثل إعدادات نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) وجودة الخدمة (QoS) والمعلمات اللاسلكية لتقليل التداخل وزيادة النطاق الترددي للشبكة إلى الحد الأقصى. يمكن إنشاء إعداد نقطة واحدة فقط لكل واجهة راديو في الجهاز.

يوضح هذا المقال كيفية تكوين إعداد نقطة واحدة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: يجب اتباع القواعد التالية قبل التكوين:

· لا يمكن إنشاء نظام مجموعة إلا بين نفس طراز أجهزة WAP. لا يمكن أن يكون WAP551 و WAP561 نظام مجموعة مع بعضهما البعض.

· يجب أن تكون أجهزة WAP في الشبكة نفسها مع شبكات فرعية مختلفة ويجب أن تستخدم نفس نوع عنونة IP. يتعذر على الأجهزة المكونة ل IPv6 و IPv4 تكوين نظام مجموعة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

إعداد نقطة واحدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر إعداد نقطة واحدة > نقاط الوصول. تظهر صفحة نقاط الوصول:

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن يعين موقع الأداة، الموقع الحالي من ال ap في الموقع مجال.

الخطوة 3. أدخل اسم نظام المجموعة في حقل "اسم نظام المجموعة".

ملاحظة: يجب أن يكون اسم نظام المجموعة فريدا على الأجهزة التي تنضم إلى نظام المجموعة، كما يجب أن يكون فريدا لكل إعداد نقطة واحدة.

الخطوة 4. انقر زر الخيار المرغوب من حقل إصدار IP الخاص بمجموعات البيانات. الخيارات المتاحة هي:

· IPv4 — تستخدم المجموعة عنوان IPv4.

· IPv6 — تستخدم المجموعة عنوان IPv6.

الخطوة 5. انقر على تمكين إعداد نقطة واحدة لتمكين إعداد نقطة واحدة.

يعرض الجدول المواقع وعناوين MAC وعناوين IP لنقاط الوصول في نظام المجموعة.

الخطوة 6. (إختياري) لتعطيل إعداد النقطة المفردة، انقر تعطيل إعداد نقطة واحدة.