الهدف

يعد Wi-Fi Protected Setup (WPS) معيارا يتيح إنشاء الشبكات اللاسلكية ببساطة دون التضحية بأمان الشبكة. يعفي WPS المستخدم من عملية اسم الشبكة والمفاتيح ومختلف التكوينات الأخرى. يتطلب WPS إما رمز PIN للجهاز (عادة، رقم 8 خانات) أو حدث زر الضغط (ل PBC) للسماح لمنتسب WPS جديد بالانضمام إلى الشبكة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين عملية WPS على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

تسجيل العميل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > عملية WPS. تظهر صفحة معالجة WPS:

يمكنك إستخدام أي من الطريقتين التاليتين لتسجيل عميل لاسلكي بجهاز WAP.

· تسجيل رقم التعريف الشخصي (PIN) — يوجد رقم التعريف الشخصي (PIN) على ملصق المنتج أو يمكن عرضه على صفحة إعداد WPS.

· تسجيل PBC — يتم تنفيذ تكوين زر الضغط (PBC) إما على المنتج أو من خلال الأداة المساعدة البرمجية للجهاز.

تسجيل العميل حسب أسلوب PIN

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PIN.

ملاحظة: يسمح لك حقل معرف مثيل WPS باختيار مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 1. أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN) للعميل اللاسلكي في حقل تسجيل PIN. يمكن طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN) على أجهزة جهاز العميل أو يمكن الحصول عليه من خلال الأداة المساعدة للبرنامج في الجهاز.

الخطوة 2. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل.

الخطوة 3. في الدقيقتين التاليتين، أدخل رقم PIN الخاص بجهاز WAP على العميل اللاسلكي.

ملاحظة: يمكنك أيضا بدء عملية التسجيل من جهاز العميل اللاسلكي. يمكن إنشاء رقم PIN الخاص ب WAP على صفحة إعداد WPS (أستخدم الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول لاختيار لاسلكي > إعداد WPS). ارجع إلى المقالة، تكوين إعداد Wi-Fi المحمي (WPS) على نقاط الوصول WAP551 و WAP561، للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد WPS PIN والتكوينات الأخرى.

تسجيل العميل حسب أسلوب PBC

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PBC.

ملاحظة: فقط عندما يكون لدى جهاز العميل اللاسلكي زر جهاز WPS، يمكن تحقيق طريقة PBC لتسجيل العميل.

ملاحظة: يسمح لك حقل معرف مثيل WPS باختيار مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 1. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل باستخدام طريقة تسجيل PBC.

الخطوة 2. في غضون دقيقتين، اضغط على زر جهاز WPS على جهاز العميل لتوصيله ب WAP.

معلومات المثيل

تحتوي منطقة حالة المثيل على هذه المعلومات:

· حالة WPS — تعرض ما إذا كانت عملية WPS في وضع التمكين أو التعطيل على جهاز WAP.

· حالة تكوين WPS — يعرض حالة تكوين WPS على جهاز WAP.

- غير مكون — يشير إلى أن إعدادات VAP تم تكوينها بواسطة WPS، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم تكوينها.

- شكلت — يشير إلى أن ال VAP عملية إعداد يستطيع لا يكون شكلت بالمسجل خارجي ويحافظ على التشكيل حالي.

· حالة الحركة — يعرض حالة الحركة الحالية بين جهاز WAP والعميل اللاسلكي. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة المعاملة من "بلا" إلى "نجاح".

· حالة تشغيل WPS — يعرض حالة تشغيل WPS الحالية. عندما يدخل المستخدم رقم التعريف الشخصي (PIN) على جهاز العميل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى إضافة منتسب. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى "جاهز".

· حالة تأمين نقطة الوصول — يعرض ما إذا كان المثيل الحالي في حالة تأمين.

· محاولات فاشلة مع PIN غير صالح — يعرض عدد المرات التي فشلت فيها المصادقة بسبب كلمة مرور غير صحيحة أو غير صحيحة.

تحتوي منطقة ملخص المثيل على هذه المعلومات:

· راديو WPS — يعرض الراديو المرتبط بمثيل WPS.

· WPS VAP — يعرض معرف نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المرتبط بمثيل WPS.

· SSID — يعرض SSID المستخدم في مثيل WPS. يستخدم SSID لتعريف الشبكة المحلية اللاسلكية.

· الأمان — يعرض نوع الأمان المستخدم في مثيل WPS.

الخطوة 1. (إختياري) لعرض أحدث حالة للصفحة، انقر فوق تحديث.