الهدف

تحتوي ميزة جودة الخدمة (QoS) الخاصة بالعميل على دعم الخدمات المتنوعة (DiffServ) الذي يتيح لك تصنيف حركة مرور الشبكة وإدارتها. يبدأ تكوين DiffServ بتكوين خريطة الفئة، التي تصنف حركة المرور فيما يتعلق ببروتوكول IP والمعايير الأخرى. يعد تكوين خريطة الفئة أمرا أساسيا حتى يمكن فصل حركة المرور المهمة إلى فئات مختلفة ويمكن منحها أولوية أعلى. بالنسبة لتطبيقات الإنترنت النموذجية مثل البريد الإلكتروني ونقل الملفات، يعد الانخفاض الطفيف في الخدمة أمرا مقبولا. بالنسبة لتطبيقات مثل المكالمات الصوتية وتدفق الفيديو، فإن أي انخفاض في الخدمة له آثار غير مرغوب فيها.

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء خريطة فئة IPv4 وتكوينها على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

إنشاء خريطة فئة IPv4

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة خدمة العميل > خريطة الفئة. يتم فتح صفحة خريطة الفئة:

الخطوة 2. أدخل اسم خريطة الفئة في حقل اسم خريطة الفئة.

الخطوة 3. أختر بروتوكول الطبقة 3 المرغوب من القائمة المنسدلة مطابقة الطبقة 3 من البروتوكول. إذا تم إختيار IPv6، فراجع تكوين المقالة لخريطة الفئة المستندة إلى IPv6 على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة خريطة فئة لإضافة خريطة فئة جديدة.

خريطة فئة IPv4

اتبع الخطوات المحددة أدناه لتكوين المعلمات في منطقة تكوين معايير المطابقة.

الخطوة 1. أختر خريطة الفئة التي تم إنشاؤها من القائمة المنسدلة "اسم خريطة الفئة".

ملاحظة: جميع الخطوات التالية إختيارية. سيتم تمكين المربعات المحددة. قم بإلغاء تحديد المربع إذا كنت لا تريد تطبيق قاعدة معينة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة لمطابقة خريطة الفئة لكل إطار أو حزمة بغض النظر عن المحتوى مع الإطار أو الحزمة. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة لتكوين أي معايير تطابق إضافية.

الوقت: إذا تم التحقق من مطابقة كل حزمة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار للبروتوكول لاستخدام حالة تطابق بروتوكول L3 أو L4 استنادا إلى قيمة حقل بروتوكول IP في حزم IPv4. إذا كان خانة الاختيار للبروتوكول محددة، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حدد من القائمة — بروتوكول للاختيار من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة القيمة — للبروتوكول غير المعروض في القائمة. أدخل نطاقات قياسية لمعرف البروتوكول المعين من قبل ANA من 0 إلى 255.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان IP لتضمين عنوان IP للمصدر في حالة المطابقة. أدخل عنوان IP وقناع البطاقة البرية للمصدر في الحقول المقابلة.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار عنوان IP للوجهة لتضمين عنوان IP الخاص بالوجهة في حالة المطابقة. أدخل عنوان IP وقناع البطاقة البرية للوجهة في الحقول المقابلة.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار مصدر ميناء لتضمين مصدر ميناء في حالة المطابقة. إذا كان مربع تأشير منفذ المصدر محددا، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حدد من القائمة — منفذ المصدر للاختيار من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة للمنفذ — لمنافذ المصدر غير المعروضة في القائمة. أدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 0 إلى 65535 ويتضمن ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ:

- من 0 إلى 1023 — منافذ معروفة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة.

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة.

الخطوة 7. فحصت الغاية ميناء تدقيق صندوق أن يتضمن غاية ميناء في مطابقة شرط. إذا كان مربع تأشير منفذ الوجهة محددا، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حدد من القائمة — منفذ الوجهة للاختيار من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة للمنفذ — لمنافذ الوجهة غير المقدمة في القائمة. دخلت الرقم أيسر أن يتراوح من 0 إلى 65535 في ال مطابقة إلى ميناء مجال. يتضمن النطاق ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ:

- من 0 إلى 1023 — المنافذ المعروفة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة.

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار EtherType لمقارنة معايير المطابقة مقابل رأس إطار إيثرنت. إذا كان خانة إختيار EtherType محددا، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حدد من القائمة — بروتوكول للاختيار من القائمة المنسدلة. تحتوي القائمة المنسدلة على AppleTalk و ARP و IPv4 و IPv6 و IPX و NetBIOS و PPPoE.

· مطابقة القيمة — لمعرف البروتوكول المخصص. أدخل المعرف الذي يتراوح من 0600 إلى FFFF.

الخطوة 9. حدد خانة الاختيار فئة الخدمة لمقارنة أولوية المستخدم وفقا لمعيار 802.1p مع إطار إيثرنت. أدخل الأولوية التي تتراوح من 0 إلى 7 في حقل فئة الخدمة.

· 0 — أفضل الجهود.

· 1 — معلومات أساسية.

· 2 — إحتياطي.

· 3 — جهد رائع.

· 4 — الحمولة المتحكم بها.

· 5 — الفيديو.

· 6 — الصوت.

· 7 — التحكم في الشبكة.

الخطوة 10. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان MAC لمقارنة عنوان MAC للمصدر مقابل إطار إيثرنت. إذا كان محددا، قم بإدخال عنوان MAC المصدر في حقل عنوان MAC المصدر وقناع MAC المصدر في حقل قناع MAC المصدر. يحدد قناع MAC المصدر أي وحدات بت في عنوان MAC المصدر سيتم مقارنتها بإطار إيثرنت.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار غاية {upper}mac address لمقارنة غاية {upper}mac address مع إطار إثرنيت وإدخال الغاية {upper}mac address في الغاية {upper}mac address مجال والوجهة قناع MAC في الغاية ماك مجال قناع. يحدد قناع MAC الوجهة أي وحدات بت في عنوان MAC الوجهة سيتم مقارنتها بإطار إثرنيت.

الخطوة 12. حدد خانة الاختيار معرف شبكة VLAN لمعرف شبكة VLAN الذي سيتم مطابقته مع حزم IP. دخلت ال VLAN id أن ينقسم من 0 إلى 4095 في ال VLAN id مجال.

ملاحظة: يمكن تحديد خدمة واحدة فقط من منطقة "نوع الخدمة" ويمكن إضافتها لحالة المطابقة.

الخطوة 13. حدد خانة الاختيار IP DSCP لمطابقة الحزم المستندة إلى قيم IP DSCP. إذا كان خانة الاختيار IP DSCP محددة، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حدد من القائمة — قيمة IP DSCP للاختيار من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· التوافق مع القيمة — لتخصيص قيم DSCP. أدخل قيمة DSCP التي تتراوح من 0 إلى 63 في حقل مطابقة القيمة.

الخطوة 14. حدد خانة الاختيار أسبقية IP لتضمين قيمة أسبقية IP في حالة المطابقة. إذا تم تحديد خانة إختيار أسبقية IP، فأدخل قيمة أسبقية IP التي تتراوح من 0 إلى 7.

الخطوة 15. حدد خانة الاختيار IP TOS BITS لاستخدام نوع وحدات بت الخدمة الخاصة بالحزمة في رأس IP كمعايير مطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار IP TOS Bits، فأدخل وحدات بت IP TOS التي تتراوح من 00-FF وقناع IP TOS الذي يتراوح من 00-FF في الحقول المقابلة.

الخطوة 16. لحذف خريطة الفئة، حدد خانة الاختيار حذف خريطة الفئة.

الخطوة 17. طقطقة حفظ.