الهدف

خدمة مستخدم طلب الوصول عن بعد (RADIUS) هي آلية تستخدم لتنظيم وصول المستخدمين إلى شبكة كمبيوتر. يتحقق خادم RADIUS من كلمات المرور التي تم إدخالها من قبل المستخدمين ويمنح أو يرفض الوصول بناء على كلمة المرور المعطاة. على سبيل المثال، يتم تثبيت شبكة لاسلكية عامة (Wi-Fi) في حرم جامعة. لا يمكن للجميع إستخدام هذه الشبكات، حيث يمكن فقط للطلاب الذين أعطتهم الجامعة كلمة مرور الوصول إلى الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية الاتصال بخادم RADIUS على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

خادم RADIUS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر أمان النظام > خادم RADIUS. يتم فتح صفحة خادم RADIUS:

الخطوة 2. انقر فوق زر راديو IPv4 أو IPv6 طبقا لنوع عنوان IP الخاص بخادم RADIUS.

الخطوة 3. أدخل عناوين IP الخاصة بخادم RADIUS المراد إستخدامه في حقل عنوان IP-1 للخادم. هذا هو عنوان IP الخاص بخادم RADIUS الذي يحاول المستخدم الاتصال به للمصادقة والحصول على الوصول إلى WAP.

الخطوة 4. أدخل مفتاح كلمة المرور لعنوان IPv6 للخادم-1 في حقل المفتاح 1. هذا هو المفتاح الذي تتم مشاركته بين WAP وخادم RADIUS ويجب أن يطابق المفتاح الذي تم تكوينه على خادم RADIUS.

الخطوة 5. (إختياري) يمكنك تكوين خوادم إضافية وإدخال المفاتيح المقابلة بها إذا أردت.

الخطوة 6. (إختياري) إذا كنت تريد من خادم RADIUS تسجيل معلومات حول إتصالات الطلب الهاتفي الفردية، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل محاسبة RADIUS.

الخطوة 7. طقطقة حفظ.