الهدف

نقطة الوصول الظاهرية (VAP) هي المكافئ اللاسلكي لشبكة LAN الظاهرية (VLAN) التي تقسم شبكة LAN اللاسلكية وتحاكي نقاط الوصول المتعددة في جهاز فعلي واحد. تساعد أداة الجدولة اللاسلكية على جدولة فترة زمنية لنقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) أو الراديو حتى تكون قيد التشغيل، مما يساعد على توفير الطاقة وزيادة الأمان. يمكنك إرفاق ما يصل إلى 16 ملف تعريف بواجهات VAP أو واجهات راديو مختلفة، لكن يسمح لكل واجهة بتوصيف واحد فقط. يمكن أن يحتوي كل ملف تعريف على عدد معين من قواعد الوقت التي تتحكم في وقت العمل ل VAP أو WLAN المقترنة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات اقتران المجدول على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: لتكوين توصيف أو قاعدة مجدول لاسلكي، ارجع إلى المقالة تكوين توصيفات المجدول اللاسلكي على نقاط الوصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

إقران ملف تعريف المجدول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة واختر لاسلكي > اقتران المجدول. يتم فتح صفحة اقتران المجدول:

الخطوة 2. انقر على زر الراديو للراديو الذي تريد تكوينه في حقل الراديو.

ملاحظة: الخطوة 2 متاحة فقط لنقطة وصول WAP561 لأن WAP551 تحتوي على راديو واحد فقط.

الخطوة 3. أختر التوصيف الذي سيقترن بواجهة من القائمة المنسدلة لاسم التوصيف المجاورة للواجهة. بشكل افتراضي، لا يوجد توصيف مرتبط بأي راديو أو VAP.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

ملاحظة: يسمح بإرفاق ملف تعريف مجدول واحد فقط بواجهة WLAN أو كل VAP. يمكن أن تعمل نقاط الوصول VAPs المتعددة مع نفس توصيف المجدول.